Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Systemanforderungen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält die Systemanforderungen für die Implementierung von FDDI (Fiber Distributed Data Interface) auf den in den einzelnen Abschnitten dieses Dokuments beschriebenen Plattformen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Systemanforderungen

Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI-Konzentrator

- Das modulare Design der Cisco WS-C1400 Copper Distributed Data Interface (CDDI)/FDDI-Konzentratoren ermöglicht zwischen vier und 32 CDDI- und/oder FDDI-Ports.

- Versionshinweise für den Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI-Konzentrator.

Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI-Konzentrator

- Der Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI-Konzentrator unterstützt FDDI-Konnektivität im Singlemode-Glasfaser (SMF)- und Multimode-Glasfaser (MMF) sowie CDDI/Multilevel Transmission (CDDI/MLT-3).

- Versionshinweise für den Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI-Konzentrator.

Catalyst Switches der Serie 5000

- Die Catalyst Switches der Serie 500 unterstützen das CDDI-Modul (WS-X5103), das FDDI-Modul MMF (WS-X5101) und das FDDI-Modul SMF (WS-X5104).

- Auf den FDDI/CDDI-Modulen wird zusätzlich zum Software-Image der Supervisor Engine ein eigenes Software-Image ausgeführt.

- Die Catalyst Switches der Serie 5000 unterstützen FDDI/CDDI-Module in der Supervisor Engine-Softwareversion 1.3 oder höher.

- Versionshinweise zur FDDI-Software für die Catalyst Serie 5000.

Catalyst Switches der Serien 1900/2820

- Die Catalyst Switches der Serie 2820 unterstützen die FDDI/CDDI-Module WS-X2831, WS-X2841 und WS-X2842.

- Die Catalyst Switches der Serie 2820 unterstützen FDDI/CDDI-Module in der Softwareversion 5.x oder höher.

- Software-Versionshinweise für Catalyst FDDI-Module der Serie 2820.

Catalyst Switch der Serie 1600

- Der Catalyst Token Ring Switch der Serie 1600 unterstützt das FDDI-Modul WS-C161F.

- Mit dem FDDI-Modul können Sie den Catalyst 1600 in FDDI-Netzwerken mit Dateiservern, Routern, Konzentratoren oder anderen Catalyst 1600-Geräten verbinden.

- Der Catalyst Token Ring Switch der Serie 1600 unterstützt FDDI-Module in Softwareversion 1.3 oder höher.

Cisco Router der Serie 7000

- Die Router der Cisco 7000-Serie unterstützen sowohl FDDI-Halb-Duplex-Port-Adapter als auch Vollduplex-Port-Adapter, die Schnittstellen für optische SMF- und MMF-Kabel bereitstellen.

- Router der Cisco 7000-Serie unterstützen Halb-Duplex- und Vollduplex-Port-Adapter in Cisco IOS 11.1x oder höher.

Cisco Router der Serie 4000

- Die Cisco Router 4500-M und 4700-M unterstützen Multimode FDDI Network Processor Modules (NPMs) mit einem Port und Dual-Attachment-SMF/MMF-FDDI-NPMs mit einem Port.

- Router der Cisco Serie 4000 unterstützen FDDI in Cisco IOS 11.2x oder höher.

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für LAN-Produkte

- Support-Seite für LAN-Switching

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems