Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundtheorie

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Befehle anzeigen

Beispiel für die Ausgabe von Befehlen

Catalyst 5500-Switch

Catalyst 6500-Switch

Besondere Überlegungen bei der Verwendung des bedingungslosen Channel-Modus

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Einrichtung eines EtherChannels zwischen einem Cisco Catalyst 5500-Switch und einem Catalyst 6500-Switch mit Catalyst OS (CatOS) erläutert. In diesem Szenario hätten alle Catalyst Switches der Serien 4500/4000, 5500/5000 oder 6500/6000 mit CatOS verwendet werden können, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. EtherChannel kann je nach Geschwindigkeit der Schnittstellen oder Ports, die zum Erstellen des EtherChannels verwendet werden, auch als Fast EtherChannel (FEC) oder Gigabit EtherChannel (GEC) bezeichnet werden.

In diesem Beispiel wurden zwei Fast Ethernet (FE)-Ports von jedem Switch in einem FEC gebündelt. In diesem Dokument beziehen sich die Begriffe "Fast EtherChannel", "Gigabit EtherChannel", "Port-Channel", "Channel" und "Port-Gruppe" auf EtherChannel.

Dieses Dokument enthält nur die Konfigurationsdateien der Switches und die Ausgabe der entsprechenden Beispiel-show-Befehle. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines EtherChannels zwischen Catalyst-Switches finden Sie im folgenden Dokument:

- Konfigurieren des EtherChannels zwischen Catalyst Switches der Serien 4000, 5000 und 6000 mit CATOS

Dieses Dokument enthält keine Konfigurationen, die das Link Aggregation Control Protocol (LACP) verwenden.  Weitere Informationen zum Konfigurieren von LACP finden Sie im folgenden Dokument:

- Konfigurieren von LACP (802.3ad) zwischen einem Catalyst 6000 und einem Catalyst 4000

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst 5500-Switch mit CatOS 6.3(7)-Software

- Catalyst 6500-Switch mit CatOS 7.2(2)-Software

Hinweis: Bevor Sie den Kanal zwischen den CatOS-Switches konfigurieren, lesen Sie das folgende Dokument:

- Systemanforderungen für die Implementierung von EtherChannel auf Catalyst Switches

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundtheorie

Der EtherChannel kann ohne Einschränkungen konfiguriert werden (mit aktiviertem Kanalmodus), oder er kann konfiguriert werden, indem der Switch den Kanal mit dem Gegenstück aushandelt, indem er das PAgP (Port Aggregation Protocol) (mit dem Kanalmodus wünschenswert) verwendet.

Hinweis: Catalyst Switches mit CatOS unterstützen PAgP. Daher wird der wünschenswerte Modus für die Einrichtung eines EtherChannels zwischen diesen Geräten empfohlen. PAgP schützt vor Fehlkonfigurationen zwischen den beiden Geräten. Der Kanalmodus ist nützlich, wenn das Gegenstück PAgP nicht unterstützt und Sie den Kanal bedingungslos einrichten müssen. Die Silent- oder Non-Silent-Schlüsselwörter sind im automatischen und im wünschenswerten Kanalmodus verfügbar. Das Schlüsselwort "stumm" ist standardmäßig auf allen Ports für Catalyst 4500/4000 oder 6500/6000 und auf Kupfer-Ports für Catalyst Switches der Serien 5500/5000 aktiviert. Das Schlüsselwort "non-silent" ist standardmäßig auf allen Glasfaser-Ports (FE und Gigabit Ethernet [GE]) für Catalyst Switches der Serien 5500/500 aktiviert. Es wird empfohlen, beim Herstellen einer Verbindung zwischen Cisco Switches das Schlüsselwort "stumm" oder "unstet" zu verwenden.

Weitere Informationen zu PAgP und EtherChannel finden Sie in der technischen Dokumentation für Ihre Version der CatOS-Software auf den Produktseiten für Cisco Switches. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Konfigurieren von Fast EtherChannel und Gigabit EtherChannel oder Konfigurieren von EtherChannel. Diese Abschnitte können Sie mithilfe der Browser-Suchfunktion finden.

Eine weitere gute Referenz ist der Abschnitt EtherChannel/Port Aggregation Protocol im folgenden Dokument:

- Best Practices für die Konfiguration und Verwaltung von Catalyst Switches der Serien 4000, 5000 und 6000

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Catalyst 5500-Switch

- Catalyst 6500-Switch

Hinweis: Die in diesem Dokument aufgeführten Konfigurationen wurden implementiert, indem der EtherChannel mithilfe der PAgP-Aushandlung im empfohlenen Modus konfiguriert wurde.

Catalyst 5500-Switch

#version 6.3(7)

!

set option fddi-user-pri enabled

!

#system

set system name  cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-3-7.bin

!

#port channel

!--- Ports are assigned to admin group 50. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured, or it can be assigned manually. !--- If the admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set either. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for port channel even though only !--- 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 can !--- be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 50

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 empty

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 empty

!

#module 12 empty

!

#module 13 empty

end

Catalyst 6500-Switch

#version 7.2(2)

!

!

#system

set system name  cat6500

!

#!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supk8.7-2-2.bin

!

#igmp

set igmp leave-query-type mac-gen-query

!

#port channel

!--- The ports are assigned to admin group 63. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured or it can be assigned manually. !--- If admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for the port channel even though !--- only 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 !--- can be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 63

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 empty

!

#module 6 empty

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Befehle anzeigen

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) unterstützt, mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um den Port-Channel in einem CatOS-Switch zu überprüfen:

- Portfähigkeitsmodul anzeigen

- Port-Channel anzeigen

- Port-Channel-Modul/Port anzeigen

- Anzeige von Port-Channel-Informationen

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um den STP-Status (Spanning Tree Protocol) in einem CatOS-Switch zu überprüfen:

- Schauspanel

- show spantree vlan

- SpanTree-Modul/Port anzeigen

Beispiel für die Ausgabe von Befehlen

Catalyst 5500-Switch

Portfähigkeitsmodul anzeigen

Mit diesem Befehl wird überprüft, ob das Modul Channeling ausführen kann. Es zeigt auch an, welche anderen Ports mit diesem Port den Kanal bilden dürfen.

cat5500> (enable) show port capabilities 4

Model                    WS-X5225R

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

Model                    WS-X5225R

Port                     4/2

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

!--- Output suppressed.

Port-Channel anzeigen

Dieser Befehl wird zusammen mit dem Befehl show port channel info verwendet, um den Status des Port-Channels zu überprüfen.

cat5500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        50   865

4/2  connected  desirable silent        50   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  TBA04380080(cat6500)            4/1                       WS-C6506

4/2  TBA04380080(cat6500)            4/2                       WS-C6506

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

Hinweis: Die Ports 4/3 und 4/4 werden oben in der Ausgabe angezeigt, wenn sie sich im Status "Nicht verbunden" befinden.

Wenn der Befehl show port channel von Ihrem Cisco Gerät ausgegeben wird, können Sie das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) verwenden, um potenzielle Probleme und Fixes anzuzeigen.

SpanTree-Modul/Port anzeigen

cat5500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat5500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

Hinweis: Die Ausgabe des Befehls show spantree module/port für die Ports 4/1 und 4/2 ist identisch, da diese Ports in einem Kanal gruppiert sind und die Channel-ID 865 beträgt.

Catalyst 6500-Switch

Portfähigkeitsmodul anzeigen

Mit diesem Befehl wird überprüft, ob das Modul Channeling ausführen kann. Es zeigt auch an, welche anderen Ports mit diesem Port den Kanal bilden dürfen.

cat6500> (enable) show port capabilities 4/1

Model                    WS-X6248-RJ-45

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    no

Flow control             receive-(off,on),send-(off)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1q4t),tx-(2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

COPS port group          4/1-48

Link debounce timer      yes

Port-Channel anzeigen

Dieser Befehl wird zusammen mit dem Befehl show port channel info verwendet, um den Status des Port-Channels zu überprüfen.

cat6500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        63   865

4/2  connected  desirable silent        63   865

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

Hinweis: Die Ports 4/3 und 4/4 werden oben in der Ausgabe angezeigt, wenn sie sich im Status "Nicht verbunden" befinden.

Wenn der Befehl show port channel (Port-Channel anzeigen) von Ihrem Cisco Gerät ausgegeben wird, können Sie das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) verwenden, um potenzielle Probleme und Fixes anzuzeigen.

Anzeige von Port-Channel-Informationen

cat6500> (enable) show port channel info

Switch Frame Distribution Method: ip both

Port  Status     Channel              Admin Channel Speed Duplex Vlan

mode                 group id

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

4/1  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

4/2  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

Port  Channel Oper-group Neighbor   Oper-Distribution PortSecurity/

ifIndex            Oper-group Method            Dynamic port

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

4/1  215            241 1          ip both

4/2  215            241 1          ip both

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

!--- Output suppressed.

show spantree vlan

Die Befehle show spantree dienen dazu, zu überprüfen, ob alle Ports in einem Channel gruppiert sind und sich im Weiterleitungsstatus befinden.

cat6500> (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-04-6d-82-88-00

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        38

Designated Root Port        4/25

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-03-a0-e9-0c-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

1/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

1/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

4/3                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/4                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/5                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/6                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/7                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/8                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/9                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/10                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/11                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/12                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/13                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/14                    1    not-connected       100   32 disable

!--- Output suppressed.

Wenn Sie die Ausgabe eines show spantree Befehls von Ihrem Cisco Gerät haben, können Sie das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) verwenden, um potenzielle Probleme und Fixes anzuzeigen.

SpanTree-Modul/Port anzeigen

cat6500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat6500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

Hinweis: Die Ausgabe des Befehls show spantree module/port für die Ports 3/1 und 3/2 ist identisch, da diese Ports in einem Kanal gruppiert sind und die Channel-ID 865 aufweisen.

Besondere Überlegungen bei der Verwendung des bedingungslosen Channel-Modus

Cisco empfiehlt die Verwendung von PAgP für die Port-Channel-Konfiguration, wie in der Hintergrundtheorie oben beschrieben. Wenn Sie den EtherChannel aus irgendeinem Grund bedingungslos konfigurieren (mit aktiviertem Kanalmodus), wird empfohlen, einen Port-Channel wie folgt zu erstellen: Dadurch werden mögliche Probleme mit STP während des Konfigurationsprozesses vermieden. Die STP-Loop-Erkennung kann die Ports deaktivieren, wenn eine Seite als Kanal konfiguriert ist, bevor die andere Seite als Kanal konfiguriert werden kann.

1. Legen Sie die Ports für die Port-Channeling so fest, dass der Modus am ersten Switch deaktiviert wird, indem Sie den Befehl set port disable module/port eingeben.

2. Erstellen Sie den Port-Channel (Portgruppe) am ersten Switch, und stellen Sie den Channel-Modus auf Ein ein.

3. Erstellen Sie den Port-Channel am zweiten Switch, und stellen Sie den Channel-Modus auf Ein ein.

4. Aktivieren Sie die Ports, die zuvor auf dem ersten Switch deaktiviert wurden, erneut, indem Sie den Befehl set port enable module/port eingeben.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren des EtherChannels zwischen Catalyst Switches der Serien 4000, 5000 und 6000 mit CATOS

- Systemanforderungen für die Implementierung von EtherChannel auf Catalyst Switches

- Support-Seiten für LAN-Produkte

- Support-Seite für LAN-Switching

- Technischer Support - Cisco Systems