Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundtheorie

802.1Q/ISL-Kapselung und DTP-Unterstützung

Verbinden einer Layer-3-Schnittstelle mit einem Layer-2-Switchport

Empfohlener Trunking-Modus zwischen Catalyst-Switches

Systemanforderungen nach Switch-Typ

Catalyst Switches der Serien 6500/6000 (CatOS)

Catalyst Switches der Serien 6500/6000 (Cisco IOS Software)

Catalyst Switches der Serien 5500/5000

Catalyst Switches der Serien 4500/4000 (CatOS)

Catalyst Switches der Serien 4500/4006 (Cisco IOS Software)

Catalyst Switches der Serie 3750

Catalyst Switches der Serie 3560

Catalyst Switches der Serie 3550

Catalyst Switches der Serie 2970

Catalyst Switches der Serien 2950/2955

Catalyst Switches der Serie 2940

Catalyst Switches der Serien 2900 XL/3500XL

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G-Switch

Catalyst Switches der Serie 3000

Catalyst Switches der Serien 1900/2820

Catalyst Switch Router der Serie 8500

Zugehörige Informationen

Einführung

Jeder Abschnitt dieses Dokuments enthält die Systemanforderungen für die Implementierung von Trunking auf Switches der Catalyst-Serie.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Die Trunking-Funktionen sind hardwareabhängig. Informationen zu plattformspezifischen Informationen finden Sie im Abschnitt Systemanforderungen nach Switch-Typ.

- Für Cisco Catalyst Switches, die Catalyst OS (CatOS) ausführen, können Sie den Befehl show port functions (Portfunktionen anzeigen, um festzustellen, welche Trunking-Kapselungen unterstützt werden. Dieser Befehl wird in allen Versionen der CatOS-Software für Switches der Serien Catalyst 4500/4000 und Catalyst 6500/6000 unterstützt. Der Catalyst 5500/500 hat erstmals die Unterstützung für den Befehl in CatOS Software, Version 4.1, eingeführt.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundtheorie

Ein Trunk ist eine Point-to-Point-Verbindung zwischen einem oder mehreren Ethernet-Switch-Ports und einem anderen Netzwerkgerät, z. B. einem Router oder einem Switch. Trunks übertragen den Datenverkehr mehrerer VLANs über eine einzige Verbindung und ermöglichen die Erweiterung von VLANs über das gesamte Netzwerk.

Es stehen zwei Trunking-Kapselungen zur Verfügung, die von der Hardware abhängen:

- Inter-Switch Link Protocol (ISL) - ISL ist eine proprietäre Trunking-Kapselung von Cisco. Weitere Informationen zu ISL finden Sie unter InterSwitch Link und IEEE 802.1Q Frame Format.

- IEEE 802.1Q - 802.1Q ist eine Trunking-Kapselung nach Branchenstandard. Unter Trunking zwischen Catalyst Switches der Serien 4500/4000, 5500/5000 und 6500/6000 mit 802.1Q-Kapselung mit Cisco CatOS-Systemsoftware finden Sie weitere Informationen zu 802.1Q.

Das Dynamic Trunking Protocol (DTP) verwaltet die Trunk-Aushandlung. DTP unterstützt die automatische Aushandlung von ISL- und 802.1Q-Trunks. Einige Catalyst Switches unterstützen keine Trunk-Aushandlung über DTP. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 802.1Q/ISL Encapsulation und DTP Support.

802.1Q/ISL-Kapselung und DTP-Unterstützung

Diese Tabelle zeigt, welche Catalyst Switches 802.1Q- und ISL-Kapselung und DTP unterstützen.

Hinweis:

- Selbst mit der Angabe, dass 802.1Q- oder ISL-Kapselung unterstützt wird, können Ausnahmen für einige Switching-Module pro Plattform bestehen. Ausnahmen finden Sie im Abschnitt Systemanforderungen nach Switch-Typ.

- Cisco Router und einige Catalyst Switches unterstützen keine Trunk-Aushandlung über DTP. Verwenden Sie das Stichwort "nonegotiate" auf dem DTP-fähigen Gerät, wenn Sie einen Trunk zwischen einem Switch, der DTP unterstützt, und einem Switch, der DTP nicht unterstützt, herstellen möchten. Die Verwendung dieses Schlüsselworts bewirkt, dass der Port zu einem Trunk wird, jedoch keine DTP-Frames generiert.

Plattform

802.1Q

ISL

DTP

Catalyst 6500/6000 (CatOS)

Ja

Ja

Ja

Catalyst 6500/6000 (Cisco IOS® Software)

Ja

Ja

Ja

Catalyst 5500/5000

Ja

Ja

Ja

Catalyst 4500/4000 (CatOS), einschl. 2948G/2980G/4912G

Ja

Nein

Ja

Catalyst 4500/4006 (Cisco IOS Software)

Ja

Ja

Ja

Catalyst 3750

Ja

Ja

Ja

Catalyst 3560/3550

Ja

Ja

Ja

Catalyst 2970

Ja

Ja

Ja

Catalyst 2950/2955

Ja

Nein

Ja

Catalyst 2940

Ja

Nein

Ja

Catalyst 2900XL/3500XL

Ja

Ja

Nein

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G

Ja

Ja

Nein

Catalyst 3000

Nein

Ja

Ja

Catalyst 1900/2800

Nein

Ja

Ja

Catalyst 8500

Ja

Ja

Nein

Verbinden einer Layer-3-Schnittstelle mit einem Layer-2-Switchport

Ein Layer-2-Switch-Port ist in der Regel über eine Trunk-Verbindung mit einer Layer-3-Schnittstelle verbunden, um Inter-VLAN-Routing durchzuführen (Router in einem Stick-Szenario). In diesem Fall sollte die Layer-3-Schnittstelle Sub-Schnittstellen und den Trunking-Kapselungstyp unterstützen. Die IP-Adressen und die VLAN-Informationen werden auf den Subschnittstellen konfiguriert. Für jedes VLAN, das am Layer-2-Switchport zugelassen ist, muss eine entsprechende Subschnittstelle vorhanden sein. Wenn keine entsprechende Subschnittstelle vorhanden ist, werden die Frames verworfen und das Gerät erhöht die falschenEncapFrames- oder WrongEncap-Zähler.

Der Layer-2-Switch-Port kann auch über eine Access-Verbindung mit einer Layer-3-Schnittstelle verbunden werden, wobei im Trunking auf dem Layer-2-Switch-Port nicht aktiviert und auf der Remote-Seite jede Layer-3-Schnittstelle aktiviert werden sollte.

Empfohlener Trunking-Modus zwischen Catalyst-Switches

In dieser Tabelle werden die vorgeschlagenen Trunking-Modi zwischen Catalyst-Switches angezeigt:

Empfohlene Trunking-Modi zwischen Catalyst-Plattformen

Benachbarter Catalyst Switch (Verbindung zu diesem Switch)

6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (CatOS)

6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (Cisco IOS Software)

3750, 3560, 3550, 2955, 2950

3000

2900XL, 3500XL

1900, 2820

2948G-L3, 4908G-L3, 4840G

8500

Lokaler Catalyst Switch (Referenzpunkt)

Catalyst 6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (CatOS)

Lokal: wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Trunk*

Lokal: wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Siehe Hinweis*

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Siehe Hinweis*

Catalyst 6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (Cisco IOS Software)

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Trunk*

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Siehe Hinweis*

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Siehe Hinweis*

Catalyst 3750, 3560, 3550, 2955, 2950

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Trunk*

Lokal: dynamischer wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Siehe Hinweis*

Lokal: Nachbar ohne Verhandlung: Siehe Hinweis*

2500XL, 3500XL

Lokal: Trunk* Neighbor: nicht verhandeln

Lokal: Trunk* Neighbor: nicht verhandeln

Lokal: Trunk* Neighbor: nicht verhandeln

Lokal: Trunk Neighbor: nicht verhandeln

Lokal: Trunk* Neighbor: Trunk*

Lokal: Trunk* Neighbor: nicht verhandeln

Lokal: Trunk* Neighbor: Siehe Hinweis*

Lokal: Trunk* Neighbor: Siehe Hinweis*

3000

Lokal: wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: wünschenswerter Nachbar: dynamisch wünschenswert

Lokal: wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: zum Nachbarn: Trunk*

Lokal: wünschenswerter Nachbar: wünschenswert

Lokal: zum Nachbarn: Siehe Hinweis*

Lokal: zum Nachbarn: Siehe Hinweis*

1900, 2820

Lokal: Trunk wünschenswert Neighbor: wünschenswert

Lokal: Trunk wünschenswert Neighbor: dynamisch wünschenswert

Lokal: Trunk wünschenswert Neighbor: dynamisch wünschenswert

Lokal: Trunk wünschenswert Neighbor: dynamisch wünschenswert

Lokal: Trunk ohne Aushandlung Nachbarn: Trunk*

Lokal: Trunk wünschenswert Neighbor: wünschenswert

Lokal: Trunk ohne Verhandlung Nachbarn: Siehe Hinweis*

Lokal: Trunk ohne Verhandlung Nachbarn: Siehe Hinweis*

* Die Catalyst Switches der Serien 2900XL/3500XL verfügen nur über einen Trunking-Modus, der DTP nicht unterstützt. Geben Sie den Befehl switchport mode trunk ein, um das Trunking zu konfigurieren.

** Die Catalyst Switches 2948G-L3, 4908G-L3, 4840G und 8500 sind Layer-3-Switches (L3) und verfügen über keinen Trunking-Modus. Die Konfiguration dieser Switches ähnelt der Verbindung eines Routers mit einem Switch und der Konfiguration des Routers für das Trunking.

Systemanforderungen nach Switch-Typ

Catalyst Switches der Serien 6500/6000 (CatOS)

Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Catalyst 6500/6000 mit Supervisor Engine I, II oder 720, der CatOS ausführt.

- Alle Ethernet-Ports unterstützen die 802.1Q- und ISL-Kapselung, mit Ausnahme des 10-Gigabit-Ethernet-Switching-Moduls. Das 10-Gigabit-Ethernet-Switching-Modul unterstützt ISL nicht.

- Geben Sie den Befehl show port functions (Portfunktionen anzeigen) ein, um zu bestimmen, welche Kapselungstypen für die einzelnen Module unterstützt werden.

- Geben Sie den Befehl show trunk ein, um Trunking-Informationen für den Switch anzuzeigen.

Hinweis: Wenn Sie den Befehl show trunk eingeben, ohne eine Modul- oder Portnummer anzugeben, werden nur die aktiven Trunking-Ports angezeigt.

- In der Befehlsausgabe show trunk detail zeigt das Peer-Port-Feld entweder das Modul und die Portnummer der Peer-Verbindung oder mehrere oder unbekannte. Wenn eine Verbindung mit gemeinsam genutzten Medien besteht, werden mehrere angezeigt. Wenn DTP nicht auf der anderen Seite ausgeführt wird, wird Unbekannt angezeigt.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und Einschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 6500 oder Catalyst Switches der Serie 600.

Catalyst Switches der Serien 6500/6000 (Cisco IOS Software)

Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Catalyst 6500/6000 mit Supervisor Engine I, II oder 720, auf dem die Cisco IOS Software ausgeführt wird.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen die 802.1Q-Kapselung.

- Die 10-Gigabit-Ethernet-Module und bestimmte andere Switching-Module unterstützen keine ISL-Kapselung. Geben Sie den Befehl show interfaces abilities (Schnittstellenfunktionen anzeigen) ein, der in Version 12.1(11a)E und höher der Cisco IOS Software unterstützt wird, um zu bestimmen, welche Kapselungstypen für die einzelnen Module unterstützt werden.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und Einschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 6500 oder Catalyst Switches der Serie 600.

Catalyst Switches der Serien 5500/5000

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst Switches der Serien 5500/500, einschließlich der fest konfigurierten Switches 2901, 2902, 2926F, 2926T, 2926GS und 2929GL.

- Softwareversionen ab Version 4.1 unterstützen die 802.1Q-Kapselung.

- Die Trunking-Funktionen sind hardwareabhängig. Führen Sie den Befehl show port functions (Portfunktionen anzeigen) aus, um festzustellen, ob ein bestimmtes Modul Trunking auf einem Switch der Catalyst 5500/500-Serie unterstützt, und um zu bestimmen, welche Trunking-Kapselungen unterstützt werden.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und Einschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 5500 oder Catalyst Switches der Serie 500.

Catalyst Switches der Serien 4500/4000 (CatOS)

Der Abschnitt bezieht sich auf die Catalyst Switches 4003, 4006 und 4500 mit Supervisor Engine I (WS-X4012), Supervisor Engine II (WS-X4013) oder WS-C2948G, WS-C2980G und die C4912G Switches mit fester Konfiguration, auf denen CatOS ausgeführt wird.

- Alle Ethernet-Ports unterstützen die 802.1Q-Kapselung.

- ISL-Kapselung wird nicht unterstützt.

- Geben Sie den Befehl show port functions (Portfunktionen anzeigen) ein, um zu bestimmen, welche Kapselungstypen für die einzelnen Module unterstützt werden.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serien 4000 und 4500.

Catalyst Switches der Serien 4500/4006 (Cisco IOS Software)

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Catalyst Switches der Serien 4006 oder 4503, 4506 und 4507R mit der Supervisor Engine II-Plus (WS-X4013+), der Supervisor Engine III (WS-X4014) oder der Supervisor Engine IV (WS-X4545445) 15) die Cisco IOS Software ausführen.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen die 802.1Q- und ISL-Kapselung, mit Ausnahme der blockierenden Gigabit-Ports der WS-X4418-GB- und WS-X4412-2GB-T-Module. Diese blockierenden Gigabit-Ports unterstützen ISL nicht.

Hinweis: Die Ports 3 bis 18 blockieren Gigabit-Ports auf dem WS-X4418-GB-Modul. Die Ports 1 bis 12 blockieren Gigabit-Ports des WS-X4412-2GB-T-Moduls.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serien 4000 und 4500.

Catalyst Switches der Serie 3750

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst Switches der Serie 3750.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen die 802.1Q- und ISL-Kapselung.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 3750.

Catalyst Switches der Serie 3560

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst Switches der Serie 3560.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen die 802.1Q- und ISL-Kapselung.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 3560.

Catalyst Switches der Serie 3550

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst Switches der Serie 3550.

- Alle Ethernet-Ports unterstützen 802.1Q- und ISL-Kapselung.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 3550.

Catalyst Switches der Serie 2970

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst Switches der Serie 2970.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen die 802.1Q- und ISL-Kapselung.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 2970.

Catalyst Switches der Serien 2950/2955

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst Switches der Serien 2950 und 2955.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen 802.1Q.

- ISL-Kapselung wird nicht unterstützt.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 2950.

Catalyst Switches der Serie 2940

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst Switches der Serie 2940.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen die 802.1Q-Kapselung.

- ISL-Kapselung wird nicht unterstützt.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 2940.

Catalyst Switches der Serien 2900 XL/3500XL

Weitere Informationen zu diesen Switches finden Sie auf dieser Support-Liste.

- Mindestanforderung an Software für ISL-Trunking - Cisco IOS Software, Version 11.2(8)SA4 (Enterprise Edition Software)

- Mindestanforderung an Software für 802.1Q-Trunking - Cisco IOS Software, Version 11.2(8)SA5 (Enterprise Edition Software)

- Die Standard- und Enterprise Edition-Funktionen sind ab Version 12.0(5)XU in einer Version enthalten.

- Wenn Sie Customer Premises Equipment (CPE) mit dem 2900 LRE XL-Switch (Long Reach Ethernet) verwenden, wird nur 802.1Q unterstützt.

- Die Switches der Catalyst 2900XL-Serie mit 4 MB unterstützen kein Trunking.

- WS-C2908-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2916M-XL

Hinweis: Ein Modul, das Trunking unterstützt, kann im WS-C2916M-XL-Switch verwendet werden, wenn die Cisco IOS® Softwareversion 11.2(8)SA5 Enterprise oder höher ist.

- Die Module der Catalyst 2900XL-Serie, die kein Trunking unterstützen, sind:

- WS-X2914-XL

- WS-X2922-XL

- Anhand dieser Links können Sie die Module/Hardware ermitteln, die das Trunking mit Cisco IOS Software-Versionen vor Version 12.0(5)XU der Cisco IOS-Software unterstützen:

- Cisco IOS Softwareversion 12.0(5)XP-EN Hardware und unterstützende Software

- Cisco IOS Softwareversion 11.2(8)SA6-EN Hardware und unterstützende Software

- Cisco IOS Software Release 11.2(8)SA5-EN Software- und Hardwareunterstützung

- Cisco IOS Softwareversion 11.2(8)SA4-EN Unterstützte Cisco IOS Software und Hardware

- DTP wird nicht unterstützt.

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G-Switch

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Catalyst Switches 2948G-L3, 4840G und 4908G-L3.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen 802.1Q und ISL.

- DTP wird nicht unterstützt.

Hinweis: Diese Switches unterstützen nur Layer-3-Trunks. Sie müssen die Subschnittstellen so konfigurieren, wie Sie sie auf einem Trunking-fähigen Router konfigurieren.

Weitere Informationen zu ISL/802.1Q-Trunk-Modi, Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst G-L3-Switches.

Catalyst Switches der Serie 3000

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Catalyst Switches 3016B, 3100 und 3200.

- ISL-Kapselung wird nur auf dem WS-X3009-100BASE-FX-Modul mit zwei Ports und dem WS-X3010-100BASE-TX-Modul mit zwei Ports unterstützt.

- 802.1Q-Kapselung wird nicht unterstützt.

- DTP wird nur in ISL unterstützt.

Weitere Informationen zu den ISL-Konfigurationsrichtlinien finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 3000.

Catalyst Switches der Serien 1900/2820

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Catalyst Switches der Serien 1900 und 2820.

- Alle Ethernet-Ports unterstützen die ISL-Kapselung. Die Enterprise Edition-Software ist erforderlich.

- 802.1Q wird nicht unterstützt.

- DTP wird nur in ISL unterstützt.

Weitere Informationen zu ISL-Konfigurationsrichtlinien und -Einschränkungen, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf den Support-Seiten für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Switches der Serie 1900 oder Catalyst Switches der Serie 2800.

Catalyst Switch Router der Serie 8500

Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Catalyst 8510 Campus Switch Router (CSR)/Multiservice ATM Switch Router (MSR) und 8540 CSR/MSR Switches.

- Alle Ethernet-Schnittstellen unterstützen die 802.1Q- und ISL-Kapselung.

- DTP wird nicht unterstützt.

Hinweis: Diese Switches unterstützen nur Layer-3-Trunks. Sie müssen die Subschnittstellen so konfigurieren, wie Sie sie auf einem Trunking-fähigen Router konfigurieren.

Weitere Informationen zu Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen für ISL/802.1Q, Beispielkonfigurationen und Fehlerbehebungsverfahren finden Sie auf der Support-Seite für Catalyst LAN- und ATM-Switches für Catalyst Campus Switch Router der Serie 8500.

Zugehörige Informationen

- Seite für technischen Support für VLAN-Trunking-Protokolle

- Systemanforderungen für die Implementierung von EtherChannel auf Catalyst Switches

- LAN-Produkt-Support

- Support für LAN-Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme