Inhalt

Wie können Sie ermitteln, welche Schnittstellennummer im MIB-Namen verwendet werden soll?

Zugehörige Informationen

F. Wie können Sie ermitteln, welche Schnittstellennummer im MIB-Namen verwendet werden soll?

Jede Zeile der Schnittstellentabelle verfügt über eine zugeordnete Nummer, die als Antwort:ifIndex bezeichnet wird. Sie verwenden die ifIndex-Nummer, um eine bestimmte Instanz eines Interfaces-Gruppenobjekts abzurufen. ifInNUcastPkts.1 würde beispielsweise die Anzahl der über die Schnittstelle Nummer 1 empfangenen Broadcast-Pakete ermitteln. Sie finden die Beschreibung der Schnittstelle Nummer 1, indem Sie das Objekt betrachten, das die Schnittstellenbeschreibung (von MIB-II) enthält (ifDescr.1.

Zugehörige Informationen

- MIB-Locator

- Technischer Support - Cisco Systems