Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

SDI

NDI

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Definitionen von Serial Data Input (SDI) und Network Data Input (NDI), wenn diese in einem Debugging angezeigt werden (siehe Überprüfen im Abschnitt Konfigurieren von STUN Virtual Multipoint).

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

SDI

SDI stellt ein Paket dar, das von einer gekapselten Schnittstelle für lokales Serial Tunneling (STUN) stammt und für die serielle, direkte oder TCP-Kapselung bestimmt ist.

NDI

NDI stellt ein Paket dar, das über serielle, direkte oder TCP-Kapselung über das Netzwerk gelangt ist und für eine gekapselte STUN-Schnittstelle bestimmt ist.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support - Cisco Systems