Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

STUN-Staaten

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument definiert die Werte des Staatsfelds in der Ausgabe des angezeigten Betäubungsbefehls.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

STUN-Staaten

Das Feld Status zeigt den Status der Verbindung zwischen zwei STUN-Peer-Routern (Serial Tunnel) an. Das Feld "Status" kann einen der folgenden Werte aufweisen:

- Dead - Versuch, zu öffnen, aber fehlgeschlagen (oder die Verbindung ist gestorben).

- closed - Keine Aktivität.

- öffnend - Versuch, eine Verbindung zu öffnen und auf eine Verbindung zu warten.

- openwait - Versuch, eine Verbindung zu öffnen und auf eine Verbindung zu warten.

- open - Vollständig verbunden und in der Lage, STUN-Daten auszutauschen.

- direct - Direkte Verbindung zwischen zwei Ports im selben Feld. Es ist nicht erforderlich, einen Verbindungsstatus zwischen ihnen zu berücksichtigen.

Hinweis: Eine STUN-Peer-Verbindung wird nur geöffnet, wenn der Datenverkehr durch den Tunnel fließt, ansonsten bleibt sie geschlossen. Dieses Verhalten steht im Widerspruch zu Data-Link Switching (DLSw), bei dem die Peers sobald eine IP-Verbindung zwischen ihnen besteht, den Status "verbunden" erhalten.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support - Cisco Systems