Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Überprüfen der OSPF-Datenbank

Berechnen des kürzesten Pfads

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument zeigt zwei Open Shortest Path First (OSPF)-Router, die über eine nummerierte Point-to-Point-Verbindung verbunden sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die in diesem Diagramm dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die hier gezeigten Konfigurationen verwendet.

- Router 1.1.1.1

- Router 2.2.2.2

Router 1.1.1.1

Current configuration:

hostname r1.1.1.1

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.0.0.0

interface Ethernet2/0/0

ip address 4.0.0.1 255.0.0.0

interface Serial2/1/0

ip address 5.0.0.1 255.0.0.0

router ospf 1

network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 0

network 5.0.0.0 0.255.255.255 area 0

end

Router 2.2.2.2

Current configuration:

hostname r2.2.2.2

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.0.0.0

interface Ethernet0/0/4

ip address 6.0.0.2 255.0.0.0

interface Serial2/1/0

ip address 5.0.0.2 255.0.0.0

router ospf 2

network 6.0.0.0 0.255.255.255 area 0

network 5.0.0.0 0.255.255.255 area 0

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show ip ospf database: Zeigt eine Liste der Link State Advertisements (LSAs) an und gibt diese in eine Link State Database ein. Diese Liste enthält nur die Informationen im LSA-Header.

- show ip ospf database [router] [link-state-id] : Zeigt eine Liste aller LSAs eines Routers in der Datenbank an. LSAs werden von jedem Router erstellt. Diese grundlegenden LSAs enthalten eine Liste aller Verbindungen oder Schnittstellen der Router sowie der Zustände und ausgehenden Kosten der Verbindungen. Sie werden auch nur in dem Gebiet überflutet, in dem sie ihren Ursprung haben.

Überprüfen der OSPF-Datenbank

Wenn Sie erfahren möchten, wie die OSPF-Datenbank nach dieser Netzwerkumgebung aussieht, sehen Sie sich die Ausgabe des Befehls show ip ospf database an.

r2.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age   Seq#          Checksum   Link count

1.1.1.1   1.1.1.1      522   0x80000002    0x96D3         3

2.2.2.2   2.2.2.2      401   0x80000003    0x9FC2         3

r2.2.2.2#show ip ospf database router 1.1.1.1

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

LS age: 540

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Router Links

Link State ID: 1.1.1.1

!--- For router links, the Link State Id is always the same !--- as the Advertising Router (the next line).

Advertising Router: 1.1.1.1

!--- This is the router ID of the router that !--- created this LSA.

LS Seq Number: 80000002

Checksum: 0x96D3

Length: 60

Number of Links: 3

Link connected to: another Router (point-to-point)

!--- This entry shows that this router (1.1.1.1) is a neighbor !--- with 2.2.2.2.

(Link ID) Neighboring Router ID: 2.2.2.2

(Link Data) Router Interface address: 5.0.0.1

!--- Interface on this router (1.1.1.1) which connects the !--- neighbor (2.2.2.2).

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

!--- The OSPF cost of the link is 64.

Link connected to: a Stub Network

!--- This represents the subnet of the serial link 5.0.0.0/8.

(Link ID) Network/subnet number: 5.0.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.0.0.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

!--- The OSPF cost of the link is 64.

Link connected to: a Stub Network

!--- This represents the subnet of the !--- Ethernet segment 4.0.0.0/8.

(Link ID) Network/subnet number: 4.0.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.0.0.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 10

!--- The OSPF cost of the link is 10.

r2.2.2.2#show ip ospf database router 2.2.2.2

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

LS age: 424

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Router Links

Link State ID: 2.2.2.2

Advertising Router: 2.2.2.2

LS Seq Number: 80000003

Checksum: 0x9FC2

Length: 60

Number of Links: 3

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 6.0.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.0.0.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 10

Link connected to: another Router (point-to-point)

(Link ID) Neighboring Router ID: 1.1.1.1

(Link Data) Router Interface address: 5.0.0.2

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 5.0.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.0.0.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 64

Berechnen des kürzesten Pfads

In diesem Abschnitt wird die kürzeste Pfadstruktur aus der Sicht von Router 2.2.2.2 berechnet.

Router 2.2.2.2 schaut in sein eigenes LSA und erkennt, dass Router 1.1.1.1 ein Nachbar ist. Router 2.2.2.2 prüft den Router-LSA von 1.1.1.1, um zu überprüfen, ob 1.1.1.1 2.2.2 als Nachbarn betrachtet wird. Wenn sich beide Router als Nachbarn ansehen, gelten sie als erreichbar.

Jeder Router überprüft auch die Tabelle des lokalen Nachbarn (Sie können sie mit dem Befehl show ip ospf neighbor überprüfen), um zu überprüfen, ob sich seine Schnittstelle und die Schnittstelle des Nachbarn in einem gemeinsamen IP-Subnetz befinden. Wenn ja, installieren die Router Routen für Stub-Netzwerke, die im Router-LSA des Nachbarn aufgeführt sind.

In diesem Beispiel installiert Router 2.2.2.2.2 eine Route für 4.0.0.0/8 in seiner Routing-Tabelle, da Router 1.1.1.1 4.0.0.0/8 als Stub-Netzwerk in seinem eigenen Router LSA aufgeführt ist. Router 1.1.1.1 listete auch 5.0.0.0/8 als Stub-Netzwerk auf. Router 2.2.2.2 installiert jedoch keine OSPF-Route für 5.0.0.0/8, da eine verbundene Route für 5.0.0.0/8 vorhanden ist. Eine verbundene Route ist immer besser als eine dynamisch erlernte Route.

Router 2_2_2_2#

show ip route ospf

O    4.0.0.0/8 [110/74] via 5.0.0.1, 00:09:26, Serial0/1/0

Router 1_1_1_1#show ip route ospf

O    6.0.0.0/8 [110/74] via 5.0.0.2, 00:00:49, Serial2/1/0

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- OSPF-Datenbank - Erläuterungsleitfaden

- OSPF-Support-Seite

- Support-Seite für IP-Routing

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems