Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält ein Beispiel für die Konfiguration der virtuellen Verbindungen in Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3). OSPFv3 wird in OSPF-Version 2 erweitert, um Unterstützung für IPv6-Routing-Präfixe und die größere Größe von IPv6-Adressen bereitzustellen.

Für jede virtuelle Verbindung wird eine Master-Datenbank mit Sicherheitsinformationen für die virtuelle Verbindung erstellt. Da auf jeder Schnittstelle ein sicherer Socket geöffnet werden muss, wird für jede Schnittstelle im Transit-Bereich eine entsprechende Datenbank mit Sicherheitsinformationen bereitgestellt. Der Status des sicheren Sockels wird in der Datenbank mit den Sicherheitsinformationen der Schnittstelle beibehalten. Das Statusfeld in der Master-Datenbank für Sicherheitsinformationen gibt den Status aller sicheren Sockets an, die für die virtuelle Verbindung geöffnet wurden. Wenn alle sicheren Sockets UP sind, wird der Sicherheitsstatus für die virtuelle Verbindung auf UP eingestellt.

Pakete, die auf einer virtuellen Verbindung mit IPsec gesendet werden, müssen vordefinierte Quell- und Zieladressen verwenden. Als Quelladresse wird die erste lokale Bereichsadresse verwendet, die im Intra-Area-Prefix-LSA des Routers für den Bereich gefunden wurde. Diese Quelladresse wird in der Bereichsdatenstruktur gespeichert und verwendet, wenn sichere Sockets geöffnet und Pakete über die virtuelle Verbindung gesendet werden. Die virtuelle Verbindung wird erst dann in den Point-to-Point-Zustand überführt, wenn eine Quelladresse ausgewählt wurde. Wenn sich die Quell- oder Zieladresse ändert, müssen die vorherigen sicheren Sockets geschlossen und neue sichere Sockets geöffnet werden.

In diesem Konfigurationsbeispiel wird der Befehl area virtual-link zum Definieren einer virtuellen OSPF-Verbindung im Router-Konfigurationsmodus verwendet.

Hinweis: Jeder Nachbarn einer virtuellen Verbindung muss die ID des Transit Area und die entsprechende Router-ID des virtuellen Link-Nachbarn enthalten, damit eine virtuelle Verbindung ordnungsgemäß konfiguriert werden kann. Verwenden Sie den Befehl show ip ospf EXEC, um die Router-ID anzuzeigen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Vervollständigen Sie die OSPF-Netzwerkstrategie und -planung für Ihr IPv6-Netzwerk.

- Aktivieren Sie IPv6-Unicast-Routing.

- Aktivieren Sie IPv6 auf der Schnittstelle.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Konfigurationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco Router der Serie 3700 auf der Cisco IOS® Software Release Software 12.4 (15)T 13.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Router R1

- Router R2

- Router R3

- Router R4

Router R1

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

Router R2

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

ipv6 router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 3.3.3.3

!

Router R3

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 2.2.2.2

!

Router R4

hostname R4

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:4::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

ipv6 router ospf 10

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

!

Überprüfen

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu überprüfen:

In Router R1

Die Ausgabe zeigt eindeutig, dass der Router R1 die Loopback-Adresse des Routers R4 erfolgreich pingen kann.

Ping IPv6

R1#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:4::4

Ping Loopback 0 interface of R4

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:4::4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/72/96 ms

In Router R2

Der Befehl show ipv6 ospf neighbor liefert Nachbarinformationen auf Schnittstellenbasis.

show ipv6 ospf neighbor

R2# show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface

3.3.3.3                 0   FULL/  -                -                22        OSPFv3_VL0

Virtual Link Between R2 & R3

1.1.1.1                 1   FULL/DR         00:00:35         4                 Ethernet1/0

3.3.3.3                 0   FULL/  -           00:00:31      12                Serial2/0

In Router R4

Die Ausgabe zeigt eindeutig, dass der Router R4 die Loop Back Interface des Routers R1 erfolgreich pingen kann.

Ping IPv6

R4#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:1::1

Ping Loopback 0 interface of R1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:1::1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/100/224 ms

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Unterstützung der IPv6-Technologie

- Unterstützung für Open Shortest Path First (OSPF)-Technologie

- Implementierung von OSPF für IPv6

- Beispielkonfiguration für OSPFv3

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems