Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Hardware- und Softwareversionen

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Befehle anzeigen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für die Neuverteilung einer IPv6 BGP-Standardroute (Border Gateway Protocol) in das Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRPv6) unter Verwendung der gegenseitigen Neuverteilung zwischen EIGRPv6 und IPv6 BGP.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Grundkenntnisse von EIGRPv6

- Grundkenntnisse von IPv6 BGP

- Grundkenntnisse der IPv6-Adressierung

Hardware- und Softwareversionen

Die Konfigurationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco Router der Serie 7200 mit Cisco IOS® Softwareversion 15.0(1).

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Beispiel kommunizieren die Router R2 und R1 über IPv6 eBGP miteinander. Router R1 und R3 verwenden EIGRPv6. Die Standardroute wird in Router R2 erstellt, indem der Befehl neighbor default-originate ausgegeben wird. Um die IPv6-eBGP-Routen gemeinsam auf EIGRPv6 umzuleiten, verwenden Sie den Befehl redistribute bgp mit EIGRP-Metriken. Um EIGRPv6-Routen in IPv6BGP umzuverteilen, verwenden Sie ebenfalls den Befehl redistribute eigrp AS number (eigrp-AS-Nummer) im Konfigurationsmodus "address-family".

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Router R1

- Router R2

- Router R3

Router R1

R1#show run

Building configuration...

!

version 15.0

!

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address BB10::10/128

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address BB20::20/128

!

interface Loopback30

no ip address

ipv6 address BB30::30/128

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 3030:1:1:1::11/64

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

ipv6 address 4040:1:1:1::10/64

ipv6 eigrp 1

serial restart-delay 0

!

!

router bgp 505

no synchronization

bgp router-id 1.1.1.1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 3030:1:1:1::10 remote-as 500

no auto-summary

!

address-family ipv6

redistribute eigrp 1

!--- EIGRP is redistributed in to BGP.

no synchronization

network BB10::10/128

network BB20::20/128

neighbor 3030:1:1:1::10 activate

exit-address-family

!

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 1.1.1.1

redistribute bgp 505 metric 100 1 255 1 1500

!--- EIGRP for IPv6 has a shutdown feature. !--- Make sure that the routing process is in "no shut" mode !--- in order to start running the protocol.

!--- BGP is redistributed with EIGRP default metrics.

!

end

Router R2

R2#show run

Building configuration...

!

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address AB10::10/128

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address AB20::20/128

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 3030:1:1:1::10/64

serial restart-delay 0

!

router bgp 500

no synchronization

bgp router-id 2.2.2.2

bgp log-neighbor-changes

neighbor 3030:1:1:1::11 remote-as 505

neighbor 3030:1:1:1::11 default-originate

no auto-summary

!

address-family ipv6

no synchronization

network AB10::10/128

network AB20::20/128

neighbor 3030:1:1:1::11 activate

neighbor 3030:1:1:1::11 default-originate

exit-address-family

!

end

!--- Originates default route to the !--- neighbor 3030:1:1:1::11.

Router R3

R3#show run

!

version 15.0

!

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address CC10::10/128

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address CC20::20/128

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 4040:1:1:1::11/64

ipv6 eigrp 1

serial restart-delay 0

!

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 3.3.3.3

!

end

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Befehle anzeigen

Um zu überprüfen, ob der Router R3 die neu verteilte IPv6-BGP-Standardroute empfängt, verwenden Sie den Befehl show ipv6 route eigrp im Router R3.

show ipv6 route eigrp

In Router R3
R3#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - default - 9 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery

O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

EX  ::/0 [170/26112256]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

EX  AB10::10/128 [170/26112256]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

EX  AB20::20/128 [170/26112256]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

D   BB30::30/128 [90/2297856]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

!--- The above output shows that the default route !--- is redistributed in EIGRP. EX indicates EIGRP external routes.

Um zu überprüfen, ob EIGRPv6-Routen im Router R2 ordnungsgemäß verteilt wurden, verwenden Sie den Befehl show ipv6 route bgp in Router R2.

show ipv6 route bgp

In Router R2
R2#show ipv6 route bgp

IPv6 Routing Table - default - 9 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery

O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

B   BB10::10/128 [20/0]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

B   BB20::20/128 [20/0]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

B   CC10::10/128 [20/2297856]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

B   CC20::20/128 [20/2297856]

via FE80::C806:16FF:FE08:0, Serial1/0

!--- The above output shows that the eigrp routes !--- are redistributed in to BGP.

Überprüfen Sie die Erreichbarkeit zwischen den Routern R2 und R3 mithilfe des Ping-Befehls.

Ping

Vom Router R2:

R2#ping  CC10::10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to CC10::10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/40/96 ms

R2#ping CC20::20

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to CC20::20, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/44/100 ms

Vom Router R3:

R3#ping AA10::10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to AA10::10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/33/92 ms

R3#ping AA20::20

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to AA20::20, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/33/92 ms

!--- The above ping responses shows that R1 and R3 are able !--- to communicate with each other.

Zugehörige Informationen

- BGP-Support-Seite

- IPv6-Support-Seite

- Cisco IOS IPv6-Befehlsreferenz

- BGP-Fallstudien

- EIGRP-Support-Seite

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems