Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

show ipv6 route

show ipv6 route bgp

show bgp ipv6 Unicast-Zusammenfassung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für das BGP (Multiprotocol Border Gateway Protocol) für IPv6. BGP ist ein Exterior Gateway Protocol (EGP), das hauptsächlich zur Verbindung separater Routing-Domänen verwendet wird, die unabhängige Routing-Richtlinien (autonome Systeme) enthalten. BGP wird in der Regel für die Verbindung mit einem Service Provider für den Zugriff auf das Internet verwendet. BGP kann auch in einem autonomen System verwendet werden, und diese Variante wird als internes BGP (iBGP) bezeichnet. Multiprotocol BGP ist ein erweitertes BGP, das Routing-Informationen für mehrere Protokoll-Adressfamilien der Netzwerkschicht wie die IPv6-Adressfamilie und für IP-Multicast-Routen überträgt. Alle BGP-Befehle und Routing-Richtlinienfunktionen können mit Multiprotokoll-BGP verwendet werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- IPv6-Adressierung und grundlegende Anbindung

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

In dieser Topologie bilden die Router R0 und R1 eine EBGP-Beziehung: R0 befindet sich in der autonomen Systemnummer 1 (AS1) und R1 in AS2. Router R0 meldet zwei IPv6-Netzwerke an: 2010:AB8:2:/48 und 2010:AB8:3:/48.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

Dies ist die Beispielkonfiguration des IPv6-Multiprotokoll-BGP für die im Diagramm gezeigten Router:

Router R0

ipv6 unicast-routing

!--- Enables forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2::/48

ipv6 enable

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:3::/48

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 1

bgp router-id 1.1.1.1

no bgp default ipv4-unicast

!--- Without configuring ""no bgp default ipv4-unicast"" only IPv4 will be !--- advertised

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 remote-as 2

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 activate

network 2010:AB8:2::/48

network 2010:AB8:3::/48

exit-address-family

!

Router R1

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 2

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 remote-as 1

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 activate

exit-address-family

!

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

show ipv6 route

Dieser Befehl zeigt die IPv6-Routing-Tabelle an.

R1#

show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

C   2010:AB8:0:2::/64 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

L   2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0/128 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

show ipv6 route bgp

Wenn Sie ein Protokoll angeben, werden nur Routen für dieses Routing-Protokoll angezeigt. Diese Beispielausgabe stammt aus dem Befehl show ipv6 route, wenn er mit dem BGP-Schlüsselwort eingegeben wird:

R1#

show ipv6 route bgp

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

show bgp ipv6 Unicast-Zusammenfassung

Dieser Befehl stellt eine Ausgabe bereit, die dem Befehl show ip bgp summary ähnelt, jedoch IPv6-spezifisch ist.

R1#

show bgp ipv6 unicast summary

BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 2

BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries using 304 bytes of memory

2 path entries using 152 bytes of memory

2/1 BGP path/bestpath attribute entries using 248 bytes of memory

1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 728 total bytes of memory

BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0

4     1      15      14        3    0    0 00:11:52        2

Zugehörige Informationen

- Unterstützung der IP-Version 6 (IPv6)

- Implementierung von Multiprotocol BGP für IPv6

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems