Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationsmodus der Adressfamilie

Schnittstellenkonfigurationsmodus der Adressfamilie

Konfigurationsmodus für Topologie der Adressfamilie

Vergleich

Verfügbarkeit

Automatische Umwandlung in benannten EIGRP

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Funktion für den Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)-Modus und erläutert mithilfe einer entsprechenden Konfiguration Unterschiede zwischen dem traditionellen und dem benannten Modus.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über grundlegende Kenntnisse im Bereich IP-Routing und EIGRP-Protokoll zu verfügen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Für die herkömmliche Konfiguration von EIGRP müssen im Schnittstellenmodus und im EIGRP-Konfigurationsmodus verschiedene Parameter konfiguriert werden. Um EIGRP IPV4 und IPv6 zu konfigurieren, müssen separate EIGRP-Instanzen konfiguriert werden. Herkömmliches EIGRP unterstützt VRF (Virtual Routing and Forwarding) in IPv6-EIGRP-Implementierungen nicht.

Beim Named Mode EIGRP wird alles an einem einzigen Ort unter der EIGRP-Konfiguration konfiguriert, und es gibt keine Einschränkungen wie oben erwähnt.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Dieses Bild ist eine Beispieltopologie für den Rest des Dokuments.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Methode wird die EIGRP-Instanz weder erstellt noch gestartet, wenn sie auf dem Router konfiguriert wird:

R1(config)#router eigrp TEST

Die Instanz wird erstellt, wenn die Nummer der Adressfamilie und der autonomen Systemnummer konfiguriert wird, z. B.:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

Mit diesem benannten Modus muss nur eine einzige Instanz von EIGRP erstellt werden. Sie kann für alle Adressfamilientypen verwendet werden. Darüber hinaus werden mehrere VRFs unterstützt, die nur durch verfügbare Systemressourcen beschränkt sind. Was den benannten Modus betrifft, so ist zu beachten, dass die Konfiguration der address-family IPv4-Routing nicht als herkömmliche Konfiguration von IPv4-EIGRP aktiviert. Um den Prozess zu starten, ist ein "no shutdown" erforderlich:

router eigrp [virtual-instance-name | asystem]

[no] shutdown

Das benannte EIGRP verfügt über drei Modi, unter denen der Großteil der Konfiguration abgeschlossen ist. Diese sind:

- address-family-Konfigurationsmodus - (config-router-af)#

- address-family-Schnittstellenkonfigurationsmodus - (config-router-af-interface)#

- address-family-Topologiekonfigurationsmodus - (config-router-af-Topologie)#

Konfigurationsmodus der Adressfamilie

Mit dem folgenden Befehl rufen Sie diesen Modus auf:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

R1(config-router-af)#?

Address Family configuration commands:

af-interface                    Enter Address Family interface configuration

default                         Set a command to its defaults

eigrp                           EIGRP Address Family specific commands

exit-address-family             Exit Address Family configuration mode

help                            Description of the interactive help system

maximum-prefix                  Maximum number of prefixes acceptable in aggregate

metric                          Modify metrics and parameters for advertisement

neighbor                        Specify an IPv4 neighbor router

network                         Enable routing on an IP network

no                              Negate a command or set its defaults

shutdown                        Shutdown address family

timers                          Adjust peering based timers

topology                        Topology configuration mode

In diesem Modus können folgende Parameter konfiguriert werden: Netzwerke, EIGRP-Nachbarn und EIGRP-Router-ID. Von diesem Modus aus werden die beiden anderen Konfigurationsmodi des benannten EIGRP aufgerufen.

Traditionelle Konfiguration

Interface GigabitEthernet 0/0

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

no shut

!

router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

network 0.0.0.0 0.0.0.0

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

no shut

Benannte Konfiguration

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

network 0.0.0.0

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

!

address-family ipv6 unicast autonomous-system 1

!

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

Schnittstellenkonfigurationsmodus der Adressfamilie

Dieser Modus verwendet alle schnittstellenspezifischen Befehle, die zuvor auf einer tatsächlichen Schnittstelle (logisch oder physisch) konfiguriert wurden.  Die EIGRP-Authentifizierung, Split-Horizon und die Konfiguration der zusammengefassten Adressen sind einige der Optionen, die jetzt hier anstelle der eigentlichen Schnittstelle konfiguriert werden:

R1(config-router-af)#af-interface g0/0

R1(config-router-af-interface)#?

Address Family Interfaces configuration commands:

authentication             authentication subcommands

bandwidth-percent          Set percentage of bandwidth percentage limit

bfd                        Enable Bidirectional Forwarding Detection

dampening-change           Percent interface metric must change to cause update

dampening-interval         Time in seconds to check interface metrics

default                    Set a command to its defaults

exit-af-interface          Exit from Address Family Interface configuration

hello-interval             Configures hello interval

hold-time                  Configures hold time

next-hop-self              Configures EIGRP next-hop-self

no                         Negate a command or set its defaults

passive-interface          Suppress address updates on an interface

shutdown                   Disable Address-Family on interface

split-horizon              Perform split horizon

summary-address            Perform address summarization

Anmerkung: Sie können den Befehl af-interface default verwenden, um die Konfiguration auf alle Schnittstellen gleichzeitig anzuwenden.

Konfigurationsmodus für Topologie der Adressfamilie

Dieser Modus bietet mehrere Konfigurationsoptionen, die auf der EIGRP-Topologietabelle ausgeführt werden. In diesem Modus können Dinge wie Neuverteilung, Entfernung, Offset-Liste, Varianz usw. konfiguriert werden. Sie können diesen Modus über den Konfigurationsmodus address-family eingeben.

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#?

Address Family Topology configuration commands:

auto-summary         Enable automatic network number summarization

default              Set a command to its defaults

default-information  Control distribution of default information

default-metric       Set metric of redistributed routes

distance             Define an administrative distance

distribute-list      Filter entries in eigrp updates

eigrp                EIGRP specific commands

exit-af-topology     Exit from Address Family Topology configuration

maximum-paths        Forward packets over multiple paths

metric               Modify metrics and parameters for advertisement

no                   Negate a command or set its defaults

offset-list          Add or subtract offset from EIGRP metrics

redistribute         Redistribute IPv4 routes from another routing proto

summary-metric       Specify summary to apply metric/filtering

timers               Adjust topology specific timers

traffic-share        How to compute traffic share over alternate paths

variance             Control load balancing variance

Vergleich

Hier wird ein Vergleich zwischen den beiden beschriebenen Konfigurationsmodi angezeigt:

Verfügbarkeit

Die benannte EIGRP-Konfiguration ist in den folgenden Cisco IOS® Versionen verfügbar:

- 15,0(1)M

- 12.2(33)SRE

- 12.2(33)XNE

- Cisco IOS XE Version 2.5

Automatische Umwandlung in benannten EIGRP

Es gibt eine automatische Methode zum Konvertieren der Konfiguration von der traditionellen zur neuen Methode. Innerhalb des EIGRP-Prozesses wird der Befehl

eigrp upgrade-cli <EIGRP Virtual-Instance Name> muss eingegeben werden. Dadurch wird die Konfiguration automatisch in den benannten Modus konvertiert, ohne dass dies Auswirkungen auf das eingerichtete EIGRP-Peering hat:

Traditional Configuration

router eigrp 1

network 10.10.10.1 0.0.0.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip hello-interval eigrp 1 100

Configuration

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#eigrp upgrade-cli TEST

Configuration will be converted from router eigrp 1 to router eigrp TEST.

Are you sure you want to proceed? ? [yes/no]: yes

*Oct 10 14:14:40.684: EIGRP: Conversion of router eigrp 1 to router eigrp TEST -

Completed.

Converted Named Configuration

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

af-interface Ethernet0/0

hello-interval 100

exit-af-interface

!

topology base

exit-af-topology

network 10.10.10.1 0.0.0.0

exit-address-family

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.