Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

EIA/TIA-449-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-449 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-37)

EIA/TIA-449 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-37)

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die 5-in-1-EIA/TIA-449-Kabelbaugruppe angezeigt und die zugehörigen Kabel-Pin-Verbindungen beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

EIA/TIA-449-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-449 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-37)

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

37 Stift

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD:

Twisted-Pair-Nr. 6

==> ==>

J2-4 J2-22

SD+ SD -

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC:

Twisted-Pair-Nr. 9

<= <= <==

J2-5 J2-23

ST+ ST -

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD:

Twisted-Pair-Nr. 11

<= <= <==

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS:

Twisted-Pair-Nr. 5

==> ==>

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE:

Twisted-Pair-Nr. 10

<= <= <==

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Twisted-Pair-Nr. 1

<= <= <==

J2-9 J2-27

CS+ CS -

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

Twisted Pair Nr. 12

==>

J2-10 J2-37

LL CS

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR:

Twisted-Pair-Nr. 2

<= <= <==

J2-11 J2-29

DM+ DM -

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR—

Twisted-Pair-Nr. 4

==> ==>

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD:

Twisted-Pair-Nr. 3

<= <= <==

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC:

Twisted Pair Nr. 7

==> ==>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Twisted-Pair-Nr. 9

— —

J2-19 J2-20

SG RC RC RC RC

1 Ein Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht angeschlossen.

EIA/TIA-449 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-37)

60 Pin 1

Signal

Beschreibung

Richtung

37 Stift

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GNC

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD:

Twisted-Pair-Nr. 11

<= <= <==

J2-4 J2-22

SD+ SD -

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC:

Twisted Pair Nr. 7

==> ==>

J2-5 J2-23

ST+ ST -

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD:

Twisted-Pair-Nr. 6

==> ==>

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Twisted-Pair-Nr. 1

<= <= <==

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC:

Twisted-Pair-Nr. 9

==> ==>

J2-8 J2-26

RT+ RT:

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS:

Twisted-Pair-Nr. 5

==> ==>

J2-9 J2-27

CS+ CS -

J1-29 J1-30

NIL/LL Circuit_GND

Twisted Pair Nr. 12

==>

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DTR/DSR+ DTR/DSR—

Twisted-Pair-Nr. 4

==> ==>

J2-11 J2-29

DM+ DM -

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR:

Twisted-Pair-Nr. 2

<= <= <==

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD:

Twisted-Pair-Nr. 3

==> ==>

J2-13 J2-31

RR+ RR—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE:

Twisted-Pair-Nr. 10

<= <= <==

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Twisted-Pair-Nr. 8

— —

J2-19 J2-20

SG RC RC RC RC

1 Ein Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht angeschlossen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support – Cisco Systems