Inhalt

Einführung

Was sind die verschiedenen MiniGBIC-Verbindungstypen und ihre Funktionen?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten (ehemals Linksys Business Series) zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

F. Was sind die verschiedenen MiniGBIC-Verbindungstypen und ihre Funktionen?

MiniGBIC-Module, auch bekannt als SFP-Module (Small Form Factor Pluggable), sind Antwort:Hot Plug-fähige Medienkonverter.

Modell

Medientyp

Max. Bereich (3)

Wellenlänge (nm)

Anschluss

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310/Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2 km

850

LC

MFELX1

SMF

10 km

1310

LC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310/Rx 1490

LC

MGBLX1 (1)

SMF

10 km

1310

LC

MGBLH1

SMF

40 km

1310

LC

MGBSX1

MMF

500 m

850 /

LC

MGBT1

UTP Cat 5e

100 m

K/A

RJ45

(1) Verfügbar Q2 2009.

(2) Nur Simplex-Glasfaser (ein Strang) unterstützen.

(3) Die Entfernungen variieren je nach Faseranlage und Betriebsumgebung.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems