Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für den VPN-Lastenausgleich auf einem Content Switching Module (CSM). VPN-Lastenausgleich ist ein Mechanismus, der VPN-Sitzungen auf intelligente Weise über eine Reihe von VPN-Konzentratoren oder VPN-Headend-Geräten verteilt. Der VPN-Lastenausgleich wird aus folgenden Gründen implementiert:

- Überwindung von Performance- oder Skalierbarkeitseinschränkungen bei VPN-Geräten; beispielsweise Pakete pro Sekunde, Verbindungen pro Sekunde und Durchsatz

- Redundanz bereitstellen (Entfernen eines Single Point of Failure)

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Implementieren Sie RRI (Reverse Route Injection) auf den Headend-Geräten, um die Routing-Informationen automatisch von den Stationen zu übertragen.

- Aktivieren Sie VLAN 61 und 51, um dasselbe Subnetz gemeinsam zu nutzen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Catalyst 6500 mit CSM

- Cisco Router 2621

- Cisco 7206

- Cisco 7206VXR

- Cisco 7204VXR

- Cisco 7140

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- CSM-Konfiguration

- Konfiguration des Head-End-Routers - 7206VXR

- Konfiguration des Spoke-Routers - 7206

CSM-Konfiguration

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Implementieren Sie RRI auf den Head-End-Geräten, um die Routing-Informationen automatisch von den Stationen weiterzuleiten.

Hinweis: VLAN 61 und VLAN 51 nutzen dasselbe Subnetz.

2. Definieren Sie den VLAN-Client und den VLAN-Server.

3. Definieren Sie die Messsonde, die zur Überprüfung der Integrität der IPSec-Server verwendet wird.

!--- The CSM is located in slot 4.

module ContentSwitchingModule 4

vlan 51 client

ip address 172.21.51.244 255.255.255.240

!

vlan 61 server

ip address 172.21.51.244 255.255.255.240

!

probe ICMP_PROBE icmp

interval 5

retries 2

!

4. Definieren Sie den Serverfarm mit den echten IPSec-Servern.

5. Konfigurieren Sie eine Fehlerbehebung, um die Verbindungen zu fehlerhaften Servern zu löschen.

6. Definieren Sie die Haftrichtlinie.

!--- Serverfarm VPN_IOS and real server members.

serverfarm VPN_IOS

nat server

no nat client

!--- Set the behavior of connections when the real servers have failed.

failaction purge

real 172.21.51.242

inservice

real 172.21.51.247

inservice

probe ICMP_PROBE

!

!--- Ensure that connections from the same client match the same server !--- load balancing (SLB) policy. !--- Use the same real server on subsequent connections; issue the !--- sticky command.

sticky 5 netmask 255.255.255.255 timeout 60

!

policy VPNIOS

sticky-group 5

serverfarm VPN_IOS

!

7. Definieren Sie VServer, einen pro Datenverkehrsfluss.

!--- Virtual server VPN_IOS_ESP.

vserver VPN_IOS_ESP

!--- The virtual server IP address is specified.

virtual 172.21.51.253 50

!--- Persistence rebalance is used for HTTP 1.1, to rebalance the connection !--- to a new server using the load balancing policy.

persistent rebalance

!--- Associate the load balancing policy with the VPNIOS virtual server.

slb-policy VPNIOS

inservice

!

vserver VPN_IOS_IKE

virtual 172.21.51.253 udp 500

persistent rebalance

slb-policy VPNIOS

inservice

!

Konfiguration des Head-End-Routers - 7206VXR

crypto isakmp policy 10

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0

!

crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac

crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200

crypto mib ipsec flowmib history failure size 200

!

crypto dynamic-map mydyn 10

set transform-set myset

reverse-route

!

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic mydyn

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.21.51.247 255.255.255.240

crypto map mymap

!

interface FastEthernet2/0

ip address 10.1.1.6 255.255.255.0

router eigrp 1

redistribute static

network 10.0.0.0

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip default-gateway 172.21.51.241

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.51.241

no ip http server

!

Konfiguration des Spoke-Routers - 7206

crypto isakmp policy 10

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 172.21.51.253

!

crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac

crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200

crypto mib ipsec flowmib history failure size 200

!

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp

set peer 172.21.51.253

set transform-set myset

match address 101

!

interface Loopback0

ip address 10.3.3.3 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.21.51.250 255.255.255.240

duplex auto

crypto map mymap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.51.241

no ip http server

!

access-list 101 permit ip 10.3.3.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

!

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

- Geben Sie den Befehl show module csm all oder show module contentSwitchingModule all ein. Beide Befehle generieren die gleichen Informationen.

Der Befehl show module contentSwitchingModule all vservers zeigt die Informationen zum virtuellen SLB-Server an.

Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all vservers

---------------------- CSM in slot 4 ----------------------

slb vserver      prot     virtual              vlan    state       conns

---------------------------------------------------------------------------

VPN_IOS_ESP      50     172.21.51.253/32:0      ALL   OPERATIONAL   2

VPN_IOS_IKE      UDP   172.21.51.253/32:500     ALL   OPERATIONAL   2

Der Befehl show module contentSwitchingModule all conns zeigt SLB-Verbindungsinformationen an.

Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all conns

---------------------- CSM in slot 4 ----------------------

prot vlan source                destination           state

----------------------------------------------------------------------

In  UDP  51   172.21.51.250:500     172.21.51.253:500     ESTAB

Out UDP  61   172.21.51.242:500     172.21.51.250:500     ESTAB

In  50   51   172.21.51.251         172.21.51.253         ESTAB

Out 50   61   172.21.51.247         172.21.51.251         ESTAB

In  50   51   172.21.51.250         172.21.51.253         ESTAB

Out 50   61   172.21.51.242         172.21.51.250         ESTAB

In  UDP  51   172.21.51.251:500     172.21.51.253:500     ESTAB

Out UDP  61   172.21.51.247:500     172.21.51.251:500     ESTAB

Der Befehl show module contentSwitchingModule all stick zeigt die SLB-Haftdatenbank.

Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all sticky

---------------------- CSM in slot 4 ----------------------

client IP:    172.21.51.250

real server:  172.21.51.242

connections:  0

group id:     5

timeout:      38

sticky type:  netmask 255.255.255.255

client IP:    172.21.51.251

real server:  172.21.51.247

connections:  0

group id:     5

timeout:      40

sticky type:  netmask 255.255.255.255

- Geben Sie den Befehl show ip route auf dem Router ein.

2621VPN# show ip route

!--- Output suppressed.

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

D EX    10.2.2.0 [170/30720] via 10.1.1.6, 00:13:57, FastEthernet0/0

D EX    10.3.3.0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:16:15, FastEthernet0/0

C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

D*EX 0.0.0.0/0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:37:58, FastEthernet0/0

[170/30720] via 10.1.1.6, 00:37:58, FastEthernet0/0

2621VPN#

7206VXR# show ip route

!--- Output suppressed.

172.21.0.0/28 is subnetted, 1 subnets

C       172.21.51.240 is directly connected, FastEthernet0/0

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

S       10.2.2.0 [1/0] via 0.0.0.0, FastEthernet0/0

D EX    10.3.3.0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:16:45, FastEthernet2/0

C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet2/0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.21.51.241

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Konfigurationsbeispiel für VPN-Lastenausgleich auf dem CSM im Dispatched Mode

- Catalyst Switch der Serie 6500 - Content-Switching-Modul-Befehlsreferenz, 4.1(2)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems