Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Schritte zur Fehlerbehebung

Wenn Sie keine administrative Distanz verwenden

Bei Verwendung einer administrativen Distanz

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Diese Beispielkonfiguration zeigt, wie Sie mit einem ISDN-BRI-Stromkreis eine Mietleitung, ein WAN oder eine serielle Verbindung sichern können.

Dieses Dokument verwendet Dialer-Profile und die Backup-Schnittstellenfunktion. Mit dem Befehl backup interface wird die konfigurierte physische oder logische Schnittstelle im Standby-Modus aktiviert, bis die primäre Schnittstelle ausfällt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Diese Konfiguration verwendet einen BRI-Circuit, um eine serielle Verbindung zu sichern. Router-Ramses führt das Wählen durch, da die Wählzeichenfolge auf diesem Router konfiguriert ist. In dieser Konfiguration:

- Es wird ein Cisco 2500-Router (Ramses) verwendet, der mit einem Cisco 2520-Router (Sphinx) verbunden ist. Beide Router sind außerdem mit BRI-Schnittstellen ausgestattet, die für die Backup-Verbindung verwendet werden.

- Auf beiden Routern wird die Cisco IOS Software Release 12.0.7T ausgeführt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen. Diese drei Schritte schließen diese Konfiguration ab:

1. Konfigurieren Sie Dial-on-Demand-Routing (DDR) mit älteren DDR- oder Dialer-Profilen. Die in diesem Dokument dargestellte Beispielkonfiguration verwendet Dialer-Profile.

2. Mit dem Befehl Backup Interface (Sicherungsschnittstelle) wird der Wählaufruf ausgelöst, wenn die primäre Verbindung ausfällt.

3. Definition von interessantem Datenverkehr

Hinweis: Es wird empfohlen, die DDR-Verbindung (Dialer 1 mit BRI0) zu konfigurieren und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Befehle Backup-Schnittstelle und Backup-Verzögerung konfigurieren. So können Sie Dialer-Profile, ISDN, PPP und Authentifizierungsprobleme effektiv verwalten und beheben, bevor Sie die Sicherung konfigurieren.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- RAMs (Cisco Router der Serie 2500)

- sphinx (Cisco 2520 Router)

RAMs (Cisco Router der Serie 2500)

ramses#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ramses

!

username sphinx password <password>

!-- password is case sensitive and should be the same on both sides

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

interface Loopback1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 10.48.74.45 255.255.254.0

!

interface Serial0

backup delay 10 30

backup interface Dialer1

ip address 3.3.3.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 125000

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 2

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!

interface Dialer1

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name sphinx

dialer pool 2

dialer string 5551000

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

!

ip classless

ip route 2.2.2.1 255.255.255.255 Dialer1

ip route 2.2.2.1 255.255.255.255 Serial0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password>

login

!

ntp server 10.200.20.134

end

sphinx (Cisco 2520 Router)

sphinx#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname sphinx

!

!

username ramses password <password>

!-- password is case sensitive and should be the same on both sides

!

isdn switch-type basic-net3

interface Loopback1

ip address 2.2.2.1 255.255.255.255

!

interface Serial0

ip address 3.3.3.2 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 2

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!

interface Dialer1

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name ramses

dialer pool 2

dialer-group 1

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Serial0

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Dialer1 2

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show isdn status???Zeigt den Status aller ISDN-Schnittstellen oder einer bestimmten ISDN-Schnittstelle an.

- show interface serial???Zeigt Informationen über eine serielle Schnittstelle an.

- show interface dialer???Zeigt Informationen über eine Dialer-Schnittstelle an.

- debug dialer???Zeigt DDR-Informationen über die auf der Dialer-Schnittstelle empfangenen Pakete an.

- debug isdn q931???Zeigt die Einrichtung und das Beenden der ISDN-Netzwerkverbindung (Layer 3) zwischen Router und ISDN-Switch.

- debug ppp negotiation??Zeigt Informationen über PPP-Datenverkehr und -Datenaustausch während der Aushandlung der PPP-Komponenten wie Link Control Protocol (LCP), Authentication (Authentifizierung) und NCP an. Eine erfolgreiche PPP-Aushandlung öffnet zuerst den LCP-Status, dann Authenticate (Authentifizierung) und verhandelt schließlich NCP.

- debug ppp authentication???Zeigt die PPP-Authentifizierungsprotokollmeldungen an, einschließlich CHAP-Paketaustausch (Challenge Authentication Protocol) und PAP-Austausch (Password Authentication Protocol). Wenn Sie einen Fehler feststellen, überprüfen Sie, ob der CHAP-Benutzername und das Kennwort korrekt konfiguriert sind.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Schritte zur Fehlerbehebung

Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration durchzuführen:

Verwenden Sie den Befehl show isdn status, um sicherzustellen, dass der Router ordnungsgemäß mit dem ISDN-Switch kommuniziert. Überprüfen Sie in der Ausgabe, ob Folgendes zutrifft:

- Der Layer-1-Status ist AKTIV.

- Status auf Layer 2 = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Dieser Befehl zeigt auch die Anzahl der aktiven Anrufe an. Sehen wir uns ein Beispiel an:

ramses#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 97, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

ramses#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 3.3.3.1/24

Backup interface Dialer1, failure delay 10 sec, secondary disable

delay 30 sec

ramses#show interface dialer 1

Dialer1 is standby mode, line protocol is down

! --- In standby mode.

Hardware is Unknown

Da sich die Backup-Schnittstelle im Standby-Modus befindet, werden diese Informationen in der Ausgabe des Befehls show ip route nicht angezeigt.

Betrachten wir nun die Unterschiede, die in der Ausgabe gezeigt werden, wenn eine administrative Distanz (AD) verwendet wird und wenn nicht eine verwendet wird.

Wenn Sie keine administrative Distanz verwenden

Wenn Sie kein AD verwenden, sehen Sie die folgende Ausgabe:

sphinx#show interface dialer 1

Dialer1 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Wenn Sie für den Wähler auf dem Router-Sphinx kein AD verwenden, sehen Sie die folgende Ausgabe des Befehls show ip route:

sphinx(config)#ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 dialer1

! --- No AD used here.

sphinx#show ip route 1.1.1.1

Routing entry for 1.1.1.1/32

Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Dialer1

Route metric is 0, traffic share count is 1

directly connected, via Serial0

Route metric is 0, traffic share count is 1

Die vom Ping-Befehl angezeigte Ausgabe ähnelt der folgenden, da sie einen der Ping-Pings verpasst:

sphinx#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.!.!.

Bei Verwendung einer administrativen Distanz

Bei Verwendung eines AD wird folgende Ausgabe angezeigt:

sphinx(config)#ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 dialer1 2

! --- The AD used here is two.

sphinx#show ip route 1.1.1.1

Routing entry for 1.1.1.1/32

Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Serial0

Route metric is 0, traffic share count is 1

sphinx#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Konfigurieren und überprüfen Sie, ob die DDR-Verbindung (zwischen Dialer 1 und BRI0) ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Befehle Backup-Schnittstelle und Backup-Verzögerung konfigurieren. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob das Wählprofil, ISDN, PPP und Authentifizierung ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Sicherung konfigurieren.

Wenn Sie überprüft haben, dass die DDR-Verbindung ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit den folgenden Backup-Fehlerbehebungsschritten wie unten beschrieben fortfahren:

1. Deaktivieren Sie die primäre Verbindung.

Hinweis: Verwenden Sie den Befehl shutdown auf dem Router nicht, wenn der Befehl backup interface konfiguriert wurde. Dies führt nicht dazu, dass das Cisco IOS den Backup-Link wählt. Sie können die Sicherung aktivieren, indem Sie die primäre Schnittstelle auf dem Router deaktivieren, der nicht über den Befehl backup interface verfügt.

Hinweis: In unserem Szenario wird der Befehl backup interface auf Ramses (dem Cisco Router der Serie 2500) konfiguriert. Daher wird die Sicherungsverbindung durch einen Befehl zum Herunterfahren auf der primären Schnittstelle von Sphinx (dem Cisco 2520 Router) aktiviert.

Hinweis: Sie können die primäre Verbindung physisch herabsetzen, indem Sie die Kabel abziehen oder eine gleichwertige Methode verwenden, um die Backup-Schnittstelle zu aktivieren.

2. Sie sollten eine Konsolenmeldung sehen, die anzeigt, dass die Sicherungsschnittstelle (Interface Dialer 1) aktiv ist. Diese Meldung wird nur angezeigt, nachdem die Intervallzeit, die durch den Befehl backup delay angegeben wird, abgelaufen ist. In dieser Konfiguration beträgt die Verzögerung der Backup-Aktivierung 10 Sekunden.

Wenn Sie diese Konsolenmeldung nicht sehen, überprüfen Sie den Timer für die Sicherungsverzögerung.

*Mar 1 03:54:00.451: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 1 03:54:11.467: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state to up

3. Mit dem Befehl show ip route können Sie die Routing-Tabelle bei deaktivierter primärer Verbindung anzeigen. Sie sollten eine direkt verbundene Route zu Dialer 1 beobachten.

4. Pingen Sie die IP-Adresse der Loopback-Schnittstelle des Remote-Routers. Wenn der Link nicht wählt, stellen Sie sicher, dass Ihre interessante Verkehrsdefinition ICMP-Datenverkehr (Pings) zulässt.

Hinweis: In unserem Beispiel wird für die Route im Router-Sphinx ein AD von zwei verwendet (dies kann eine beliebige Nummer sein, die keine einzige ist).

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Dialer1 2

Hinweis: Der Grund hierfür ist, dass bei Aktivierung der primären Verbindung die Hälfte der Pings verloren geht. Da sowohl die Dialer 1- als auch die serielle 0-Schnittstelle aktiv sind, wird die Route für beide Schnittstellen installiert. Die Dialer-Schnittstelle kann das Paket jedoch nicht senden, da die BRI-Schnittstelle nicht aktiv ist.

Befehle zur Fehlerbehebung

Verwenden Sie die in diesem Abschnitt aufgeführten Befehle, um Konfigurationsfehler zu beheben.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

Versuchen Sie, Ping 2.2.2.1 zu senden, um interessanten Datenverkehr zu erzeugen:

ramses#ping 2.2.2.1

*Mar 1 04:53:26.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state

to down

*Mar 1 04:53:27.574: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 1 04:53:38.590: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state

to up

*Mar 1 04:53:38.606: Di1 LCP: Not allowed on a Dialer Profile.

*Mar 1 04:53:40.058: BRI0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 1 04:53:40.062: BRI0 DDR: Dialing cause ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.1)

*Mar 1 04:53:40.066: BRI0 DDR: Attempting to dial 5551000

*Mar 1 04:53:40.078: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0A

*Mar 1 04:53:40.078: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 1 04:53:40.082: Channel ID i = 0x83

*Mar 1 04:53:40.086: Called Party Number i = 0x80, '5551000'

*Mar 1 04:53:40.342: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8A

*Mar 1 04:53:40.346: Channel ID i = 0x89

*Mar 1 04:53:40.834: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8A

*Mar 1 04:53:40.846: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref =

0x0A

*Mar 1 04:53:40.854: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

up

*Mar 1 04:53:40.870: BRI0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 1 04:53:40.874: %DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile

Dialer1

*Mar 1 04:53:40.882: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to 5551000

*Mar 1 04:53:40.890: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 1 04:53:40.890: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

*Mar 1 04:53:40.894: BR0:1 PPP: No remote authentication for call-out

*Mar 1 04:53:40.898: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 18 len 10

*Mar 1 04:53:40.902: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 1 04:53:40.930: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 22 len 15

*Mar 1 04:53:40.934: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 1 04:53:40.938: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 1 04:53:40.942: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 22 len 15

*Mar 1 04:53:40.946: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 1 04:53:40.950: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 1 04:53:40.954: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 18 len 10

*Mar 1 04:53:40.954: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 1 04:53:40.958: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 1 04:53:40.962: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

*Mar 1 04:53:40.982: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 9 len 27 from "sphinx"

*Mar 1 04:53:40.986: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 9 len 27 from "ramses"

*Mar 1 04:53:41.046: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.050: BR0:1 PPP: Phase is UP

*Mar 1 04:53:41.054: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 10

*Mar 1 04:53:41.058: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 1 04:53:41.062: BR0:1 CDPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.066: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 6 len 10

*Mar 1 04:53:41.070: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 1 04:53:41.074: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 6 len 10

*Mar 1 04:53:41.078: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 1 04:53:41.082: BR0:1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.086: BR0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.110: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 10

*Mar 1 04:53:41.110: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 1 04:53:41.114: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 1 04:53:41.122: BR0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.126: BR0:1 CDPCP: State is Open

*Mar 1 04:53:41.126: BRI0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 1 04:53:41.134: Di1 IPCP: Install route to 2.2.2.1

*Mar 1 04:53:42.086: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar 1 04:53:46.886: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to 5551000 5551000

ramses#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Dial reason: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.1)

! --- we see dial reason, this is the calling router

Interface bound to profile Dialer1

Time until disconnect 105 secs

Current call connected 00:00:16

Connected to 5551000 (5551000)

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Dialer1 - dialer type = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1

Number of active circuit switched calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

5551000 5 0 00:00:19 successful

Default

Dialer2 - dialer type = NONE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Number of active calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

ramses#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.1 is directly connected, Loopback1

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 2.2.2.1 is directly connected, Dialer1

10.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets

C 10.48.74.0 is directly connected, Ethernet0

sphinx(config)#interface serial 0

sphinx(config-if)#shutdown

sphinx(config-if)#

*Mar 3 20:07:40.603: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state

to administratively down

*Mar 3 20:07:41.603: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 3 20:07:54.331: ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x14

*Mar 3 20:07:54.335: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 3 20:07:54.339: Channel ID i = 0x89

*Mar 3 20:07:54.343: Called Party Number i = 0xC1, '5551000'

*Mar 3 20:07:54.355: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from

<unknown> on B1 at 64 Kb/s

*Mar 3 20:07:54.355: BRI0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 3 20:07:54.363: %DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile

Dialer1

*Mar 3 20:07:54.383: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

up

*Mar 3 20:07:54.403: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to <unknown phone number>

*Mar 3 20:07:54.411: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar 3 20:07:54.415: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

*Mar 3 20:07:54.415: BR0:1 LCP: State is Listen

*Mar 3 20:07:54.471: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI

99 changed to up

*Mar 3 20:07:54.479: ISDN BR0: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x94

*Mar 3 20:07:54.687: ISDN BR0: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x94

*Mar 3 20:07:54.851: ISDN BR0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref =

0x14

*Mar 3 20:07:54.939: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 18 len 10

*Mar 3 20:07:54.939: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 3 20:07:54.943: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 22 len 15

*Mar 3 20:07:54.947: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 20:07:54.951: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 3 20:07:54.955: BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 18 len 10

*Mar 3 20:07:54.959: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 3 20:07:54.987: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 22 len 15

*Mar 3 20:07:54.987: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 20:07:54.991: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 3 20:07:54.995: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 3 20:07:54.995: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar 3 20:07:54.999: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 9 len 27 from "sphinx"

*Mar 3 20:07:55.027: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 9 len 27 from "ramses"

*Mar 3 20:07:55.035: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.039: BR0:1 PPP: Phase is UP

*Mar 3 20:07:55.043: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 6 len 10

*Mar 3 20:07:55.047: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 3 20:07:55.051: BR0:1 CDPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.115: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 10

*Mar 3 20:07:55.119: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 3 20:07:55.123: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 10

*Mar 3 20:07:55.127: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 3 20:07:55.131: BR0:1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.135: BR0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.139: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 6 len 10

*Mar 3 20:07:55.143: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 3 20:07:55.147: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 3 20:07:55.151: BR0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.155: BR0:1 CDPCP: State is Open

*Mar 3 20:07:55.159: BRI0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 3 20:07:55.167: Di1 IPCP: Install route to 1.1.1.1

*Mar 3 20:07:56.039: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar 3 20:08:00.411: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to <unknown phone number> ramses

sphinx#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Interface bound to profile Dialer1

Time until disconnect 95 secs

Connected to <unknown phone number> (ramses)

! --- We see ramses.

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Dialer1 - dialer type = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1

Number of active circuit switched calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

sphinx#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.1 is directly connected, Dialer1

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 2.2.2.1 is directly connected, Loopback1

sphinx#

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für Technologien aufrufen

- Technischer Support - Cisco Systems