Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

NextPort to MICA Command Translations

EXEC-Befehle

SPE-Konfigurationsbefehle

Port-Konfigurationsbefehle

Testen und Debuggen von Befehlen

MICA an Nextport Command Translations

EXEC-Befehle

SPE-Konfigurationsbefehle

Port-Konfigurationsbefehle

Testen und Debuggen

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die SPE-Befehle (Software Port Entity) mit den entsprechenden MICA-Befehlen verglichen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf einem Cisco AS5400, der die Cisco IOS® Software-Version 12.1(4.1)T ausführt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

NextPort to MICA Command Translations

EXEC-Befehle

Command

Beschreibung

Entsprechende MICA-Befehle

show spe [Steckplatz/Spe] [Steckplatz/Spe]

So zeigen Sie den SPE-Status an.

None

Spe-Protokoll anzeigen [Reverse] [Steckplatz]

So zeigen Sie das SPE-Systemprotokoll an.

None

Zusammenfassung des Spe-Modems anzeigen | [Steckplatz/Spe] [Steckplatz/Spe]

So zeigen Sie die Modemservicestatistiken für angegebene SPEs an.

Modem anzeigen [Steckplatz/Port]

Spe-Modem aktiv anzeigen [Steckplatz/Spe] [Steckplatz/Spe]

So zeigen Sie die Statistiken aller aktiven Anrufe auf angegebenen SPEs an.

Show-Modem

show spe modem csr [[steckplatz/spe] | Steckplatz/Reichweite] | Zusammenfassung [Steckplatz/Reichweite]

So zeigen Sie die Erfolgsrate für Anrufe (Call Success Rate, CSR) für die angegebene SPE an.

None

show spe modem disconnect-reason [Steckplatz[/spe] [Steckplatz[/spe]] | [Steckplatz [Steckplatz] [Zusammenfassung]

So zeigen Sie alle Modem-Trennungsgründe für die angegebenen SPEs an.

Anrufstatus des Modems anzeigen

show spe modem high speed [Steckplatz[/spe] Steckplatz[/spe] [Zusammenfassung]

Anzeige der Gesamtzahl der Verbindungen, die innerhalb jeder Modulation oder jedem Codierungs-Decoder (Codec) für einen bestimmten SPE-Bereich ausgehandelt wurden.

Modemgeschwindigkeit anzeigen

show spe modem high standard [steckplatz[/spe] steckplatz[/spe] [Zusammenfassung]

Anzeige der Gesamtzahl der Verbindungen, die innerhalb jeder hohen Modulation oder jedem Codec für einen bestimmten Bereich von SPEs oder für alle SPEs ausgehandelt wurden.

None

spe-Modem mit niedriger Geschwindigkeit anzeigen [Steckplatz[/Spe] Steckplatz[/spe] [Zusammenfassung]

Anzeige der Verbindungsgeschwindigkeiten, die in jeder Modulation oder jedem Codec mit niedriger Geschwindigkeit für einen bestimmten Bereich von SPEs oder für alle SPEs ausgehandelt werden.

Modemgeschwindigkeit anzeigen

spe-Modem-Steckplatz[/spe] Steckplatz[/spe] | Zusammenfassung]

Anzeige der Gesamtzahl der Verbindungen, die innerhalb jeder niedrigen Modulation oder jedem Codec für einen bestimmten Bereich von SPEs oder für alle SPEs ausgehandelt wurden.

None

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

So zeigen Sie alle in Flash gespeicherten MICA- und NextPort-Firmware-Versionen sowie die jeder SPE zugewiesene Firmware an.

Modemzuordnung anzeigen

show port modem log [reverse] [Steckplatz[/Port] Steckplatz[/Port]]

So zeigen Sie die von den Modemsitzungen generierten Ereignisse an.

Modemprotokoll anzeigen

show port Operational Status [Steckplatz[/Port] Steckplatz[/Port]]

So zeigen Sie die Statistiken der aktuellen aktiven Sitzung an.

Betriebsstatus des Modems anzeigen

show port config [slot[/port] slot[/port]]

So zeigen Sie die Konfigurationsparameter der aktuellen aktiven Sitzung an.

Modemkonfiguration anzeigen

Clear Spe [Steckplatz/Spe-Steckplatz/Spe]

So starten Sie alle angegebenen SPEs neu. Alle Anrufe werden beendet.

None

Clear-Spe-Zähler [Steckplatz[/Spe] Steckplatz[/Spe]]

Alle Statistiken löschen.

Zähler für klare Modems

clear spe log [Steckplatz]

So löschen Sie alle Protokolleinträge für angegebene SPEs.

Klarmodemprotokoll

Clear Port [Steckplatz/Port-Steckplatz/Port]

Zum Aktivieren von shutdown und no shutdown an angegebenen Ports.

Klarmodem

clear-Port-Protokoll [Steckplatz/Port] [Steckplatz/Port]

So löschen Sie alle Protokolleinträge für die angegebenen Ports.

Klarmodemprotokoll

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

So zeigen Sie Informationen zur Anrufnachverfolgung an. Weitere Informationen finden Sie unter Call Tracker plus ISDN- und AAA-Erweiterungen für den Cisco AS5300 und den Cisco AS5800.

Modem-Anrufübernahme anzeigen

Port-Modemtest [Steckplatz[/Port] Steckplatz[/Port]]

So zeigen Sie die Testergebnisse des Port-Modems an.

Modemtest anzeigen

SPE-Konfigurationsbefehle

Command

Beschreibung

Entsprechende MICA-Befehle

Spesenland

So legen Sie die länderspezifische Systemnummer fest.

Modemland

SPE-Protokollgröße

So legen Sie die maximalen Protokolleinträge für jeden Port fest.

Modem-Puffergröße

SPE-Umfrage [Auto | time][retry]

So legen Sie das statistische Abfrageintervall fest.

Modemabfrage

SPE Call Record

So generieren Sie am Ende eines Anrufs einen Modem-Anrufdatensatz.

Modem-Anrufaufzeichnung

spe [Steckplatz/Spe [Steckplatz/Spe]

SPE konfigurieren.

Bereits auf den Plattformen AS5300 und AS5800 implementiert.

Busout

Um aktive Anrufe ordnungsgemäß zu verarbeiten.

Modemauslass

Herunterfahren

So beenden Sie alle aktiven Anrufe auf den angegebenen SPEs.

Modem herunterfahren

Port-Modem-Autotest

So aktivieren Sie das Modem-Autotest.

Modem-Autotest

Port-Modem-Starttest

So führen Sie einen Starttest für alle Modems aus, wenn das System hochgefahren wird.

Modem-Starttest

Firmware-Upgrade [BusyOut | Neustart | Wiederherstellung]

So geben Sie die Aktualisierungsmethode an.

Bereits auf der 5300-Plattform implementiert.

Dateiname des Firmware-Speicherorts

So geben Sie die zu aktualisierende Firmware-Datei an.

Bereits auf den Plattformen 5300 und 5800 implementiert.

Port-Konfigurationsbefehle

Command

Beschreibung

Entsprechende MICA-Befehle

Port [Steckplatz/Port-Steckplatz/Port]

So konfigurieren Sie den Port-Bereich.

Modembereich

default [Busout] | Herunterfahren]

So zeigen Sie den Standardwert des Befehls an.

Standard-Modem-Busyout-Grenzwert

Busout

Um einen Port zu verlassen.

Modemauslass

Herunterfahren

Einen Port herunterfahren.

Modem herunterfahren

Testen und Debuggen von Befehlen

Command

Beschreibung

Entsprechende MICA-Befehle

debug port modem [Maintenance] [Steckplatz[/spe] Steckplatz[/spe]]

So debuggen Sie die Modemwartung.

Wartung des Debug-Modems

Fehlerbehebungsland

So zeigen Sie Informationen zum SPE-Land für die Portverwaltung an.

None

Fehlerbehebungszeit Download-Wartung

Zur Anzeige von Port Management Download Maintenance.

Debugmodem-Mica-Download

Debug-Spe fm

So debuggen Sie das Firmware-Management:

Wartung des Debug-Modems

Debug-Spe sm

So debuggen Sie den SPE-Statuscomputer.

None

debug spe modem [error | Statistiken | trace]

So zeigen Sie Statistiken zum SPE-Modem an.

Debug-Modem [csm] | trace]

debug csm modem [group] [steckplatz/spe]

So zeigen Sie die Anrufinformationen des CSM-Modems an.

Debug-Modem csm

debuggen csm busyout

So zeigen Sie CSM-Busyout-Ereignisse an.

debuggen csm busyout

debuggen csm ordentlich

So zeigen Sie ordentliche CSM-Ereignisse an.

debuggen csm ordentlich

debuggen nextport bs [api | CLI | Detail]

So debuggen Sie den NextPort-Bootstrap.

None

Debuggen der Nextport-CLI

So testen Sie die CLI-Einheit (Command Line Interface) von NextPort.

None

debuggen nextport ddsm [api | Befehl |Details | Antwort]

So zeigen Sie den NextPort Digital Data Services Manager an.

None

debuggen nextport dfc [api | CLI | Detail]

So debuggen Sie die NextPort Dial Feature Card (DFC).

None

debuggen nextport est [Modul | API | Daten | rcv]

So debuggen Sie NextPort EST.

None

debuggen nextport fd

So debuggen Sie NextPort Formatter und Dispatcher.

None

debuggen nextport gdb

So debuggen Sie den NextPort GDB-Quellcode.

None

debuggen nextport md [api | Callbacks | Frame-Fehler | init | Oir | rx | Drossel]

So debuggen Sie den NextPort-Modemtreiber.

None

debuggen nextport mm [api | CLI | Detail]

So debuggen Sie den NextPort-Modulmanager.

None

debuggen nextport msmgr [Befehl | Details | Antwort]

So debuggen Sie den NextPort Modem Service Manager.

None

debug nextport np-Adresse

Um die Adressumwandlung von Steckplatz/Port zu NextPort abzuschließen.

None

debuggen nextport secondaryq

So debuggen Sie die sekundäre Warteschlange für die Steuerelementnachricht.

Debug-Modem-OOB

debuggen nextport siglib [Befehl | Details | Antwort]

So debuggen Sie die NextPort Signaling Service Library.

None

debuggen nextport spe [api | CLI | Detail]

So debuggen Sie den NextPort SPE Manager.

None

debuggen nextport ssm [api | Befehl | Details | Oir | Antwort]

So debuggen Sie die NextPort Session und den Service Manager.

None

Test nexport Bs [crash_info] | keepalive]

Testmöglichkeit der Bootstrap-Einheit.

None

test nextport ddsm api [get-llc-parameters | Get-State | set-ppp-Escape-Map]

So testen Sie die DDSM Cisco IOS NextPort Application Programming Interface (API).

None

test nextport ddsm-Befehl [get-llc-parameters | Get-Running-Parms | Get-State | set-ppp-Escape-Map]

So testen Sie die DDSM NextPort-Befehlsmeldungen.

None

Test Nexport EST [Hinzufügen | cmdnak | Löschen | Überlauf | Lesen | Echtzeit | Berichterstellung | Ablaufverfolgung | verfassen]

Testen der Testeinrichtung der EST Manager-Einheit.

None

Test NextPort mm [Hinzufügen | Land | Absturz | Löschen | heruntergeladen | Hiirq | Keepalive | loirq | NAK1 | NAK2 | nak3 | nop | Kein Neustart | Überlauf | qfail | qok | Berichterstellung | Zurücksetzen | Neustart | Laufzeit | secondaryq]

So testen Sie die Testeinrichtung des Module Managers.

None

Test nextport NP-Adresse <1-6>

So ändern Sie die Anzahl der Sitzungen pro SPE.

None

Test-Wiederherstellungs-Grenzwert <1-10>

So testen Sie die Fehleranzahl, die die Wiederherstellung auslöst.

None

Test Nexport Set [dfc] | Modul | Hafen | Steckplatz | spe] Nummer

So legen Sie die Testparameter fest.

None

Test nextport siglib [api | Befehl]

So testen Sie die Testeinrichtung der Signalisierungsbibliothek.

None

Testen der SPESM-Informationen für Nextport [Puffer] | bout [Steckplatz[/SPE]

So testen Sie die SPE SM-Testbefehle.

None

Test nexport ssm [api | Rückruf | Befehl | set [Base-Params] | Blockaktivierung | Anzahl der Params | Servicetyp]

So testen Sie die Komponententesteinrichtung.

None

Modem-Back-to-Back-Steckplatz/Spe-Steckplatz/Spe testen

So führen Sie Back-to-Back-Modemtests aus.

Testen des Modem-Steckplatzes/Port-Steckplatzes/Port Back-to-Back

Testoir [Steckplatz <1-8> [einfügen] | remove]

So testen Sie die Online Insertion and Removal (OIR)-Simulation.

None

busyout <Steckplatznummer>

So testen Sie die sanfte OIR-Entfernung.

None

MICA an Nextport Command Translations

EXEC-Befehle

Command

Beschreibung

Entsprechende NextPort-Befehle

Modem anzeigen [Steckplatz/Port]

So zeigen Sie die Modemservicestatistiken für angegebene SPEs an.

Zusammenfassung des Spe-Modems anzeigen | [Steckplatz/Spe] [Steckplatz/Spe]

Show-Modem

So zeigen Sie die Statistiken aller aktiven Anrufe auf angegebenen SPEs an.

Spe-Modem aktiv anzeigen [Steckplatz/Spe] [Steckplatz/Spe]

Anrufstatus des Modems anzeigen

So zeigen Sie alle Modem-Trennungsgründe für die angegebenen SPEs an.

show spe modem disconnect-reason [Steckplatz[/spe] [Steckplatz[/spe]] | [Steckplatz [Steckplatz] [Zusammenfassung]

Modemgeschwindigkeit anzeigen

Anzeige der Gesamtzahl der Verbindungen, die innerhalb jeder Modulation oder jedem Codierungs-Decoder (Codec) für einen bestimmten SPE-Bereich ausgehandelt wurden.

show spe modem high speed [Steckplatz[/spe] Steckplatz[/spe] [Zusammenfassung]

Modemgeschwindigkeit anzeigen

Anzeige der Verbindungsgeschwindigkeiten, die in jeder Modulation oder jedem Codec mit niedriger Geschwindigkeit für einen bestimmten Bereich von SPEs oder für alle SPEs ausgehandelt werden.

spe-Modem mit niedriger Geschwindigkeit anzeigen [Steckplatz[/Spe] Steckplatz[/spe] [Zusammenfassung]

Modemzuordnung anzeigen

So zeigen Sie alle in Flash gespeicherten MICA- und NextPort-Firmware-Versionen sowie die jeder SPE zugewiesene Firmware an.

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

Modemprotokoll anzeigen

So zeigen Sie die von den Modemsitzungen generierten Ereignisse an.

show port modem log [reverse] [Steckplatz[/Port] Steckplatz[/Port]]

Betriebsstatus des Modems anzeigen

So zeigen Sie die Statistiken der aktuellen aktiven Sitzung an.

show port Operational Status [Steckplatz[/Port] Steckplatz[/Port]]

Modemkonfiguration anzeigen

So zeigen Sie die Konfigurationsparameter der aktuellen aktiven Sitzung an.

show port config [slot[/port] slot[/port]]

Zähler für klare Modems

Alle Statistiken löschen.

Clear-Spe-Zähler [Steckplatz[/Spe] Steckplatz[/Spe]]

Klarmodemprotokoll

So löschen Sie alle Protokolleinträge für angegebene SPEs.

clear spe log [Steckplatz]

Klarmodem

Zum Aktivieren der Optionen "Herunterfahren" und "Kein Herunterfahren" bestimmter Ports.

Clear Port [Steckplatz/Port-Steckplatz/Port]

Klarmodemprotokoll

So löschen Sie alle Protokolleinträge für die angegebenen Ports.

clear-Port-Protokoll [Steckplatz/Port] [Steckplatz/Port]

Modem-Anrufübernahme anzeigen

So zeigen Sie Informationen zur Anrufnachverfolgung an. Weitere Informationen finden Sie unter Call Tracker plus ISDN- und AAA-Erweiterungen für den Cisco AS5300 und Cisco AS5800.

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

Modemtest anzeigen

So zeigen Sie die Testergebnisse des Port-Modems an.

Port-Modemtest [Steckplatz[/Port] Steckplatz[/Port]]

SPE-Konfigurationsbefehle

Command

Beschreibung

Entsprechende NextPort-Befehle

Modemland

So legen Sie die länderspezifische Systemnummer fest.

Spesenland

Modem-Puffergröße

So legen Sie die maximalen Protokolleinträge für jeden Port fest.

SPE-Protokollgröße

Modemabfrage

So legen Sie das statistische Abfrageintervall fest.

SPE-Umfrage [Auto | time][retry]

Modem-Anrufaufzeichnung

So generieren Sie am Ende eines Anrufs einen Modem-Anrufdatensatz.

SPE Call Record

(Bereits auf den Plattformen AS5300 und AS5800 implementiert.) spe [Steckplatz/Spe-Steckplatz/Spe]

SPE konfigurieren.

spe [Steckplatz/Spe [Steckplatz/Spe]

Modemauslass

Um aktive Anrufe ordnungsgemäß zu beenden.

Busout

Modem herunterfahren

So beenden Sie alle aktiven Anrufe auf den angegebenen SPEs.

Herunterfahren

Modem-Autotest

So aktivieren Sie das Modem-Autotest.

Port-Modem-Autotest

Modem-Starttest

So führen Sie einen Starttest für alle Modems aus, wenn das System hochgefahren wird.

Port-Modem-Starttest

Firmware-Upgrade [BusyOut | Neustart | Recovery] (bereits auf der 5300-Plattform implementiert)

So geben Sie die Aktualisierungsmethode an.

Firmware-Upgrade [BusyOut | Neustart | Wiederherstellung]

Dateiname für den Firmware-Standort (bereits auf den Plattformen 5300 und 5800 implementiert)

So geben Sie die zu aktualisierende Firmware-Datei an.

Dateiname des Firmware-Speicherorts

Port-Konfigurationsbefehle

Command

Beschreibung

Entsprechende NextPort-Befehle

Modembereich

So konfigurieren Sie den Port-Bereich.

Port [Steckplatz/Port-Steckplatz/Port]

Standard-Modemabbruch

So zeigen Sie den Standardwert des Befehls an.

default [Busout] | Herunterfahren]

Modemauslass

Um einen Port zu verlassen.

Busout

Modem herunterfahren

Einen Port herunterfahren.

Herunterfahren

Testen und Debuggen

Command

Beschreibung

Entsprechende NextPort-Befehle

Wartung des Debug-Modems

So debuggen Sie die Modemwartung.

debug port modem [Maintenance] [Steckplatz[/spe] Steckplatz[/spe]]

Debugmodem-Mica-Download

Zur Anzeige von Port Management Download Maintenance.

Fehlerbehebungszeit Download-Wartung

Wartung des Debug-Modems

So debuggen Sie das Firmware-Management:

Debug-Spe fm

Debug-Modem [csm] | trace]

So zeigen Sie Statistiken zum SPE-Modem an.

debug spe modem [error | Statistiken | trace]

Debug-Modem csm

So zeigen Sie die Anrufinformationen des CSM-Modems an.

debug csm modem [group] [steckplatz/spe]

debuggen csm busyout

So zeigen Sie CSM-Busyout-Ereignisse an.

debuggen csm busyout

debuggen csm ordentlich

So zeigen Sie ordentliche CSM-Ereignisse an.

debuggen csm ordentlich

Debug-Modem-OOB

So debuggen Sie die sekundäre Warteschlange für die Steuerelementnachricht.

debuggen nextport secondaryq

Testen des Modem-Steckplatzes/Port-Steckplatzes/Port Back-to-Back

So führen Sie Back-to-Back-Modemtests aus.

Modem-Back-to-Back-Steckplatz/Spe-Steckplatz/Spe testen

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Wähltechnologie

- Verwalten von Port-Services auf dem Cisco Universal Access Server AS5400

- Verwalten und Beheben von Fehlern bei der Universal Port Dial Feature Card

- Technischer Support – Cisco Systems