Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Planen der Löschung von Datenbanken auf dem CVP-Reporting (Cisco Unified Customer Voice Portal) beschrieben, wenn der OAMP-Server (Operation Console) nicht verfügbar ist.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)

- Operations Console (OAMP)

Konfigurieren

Normale Schritte des Datenbankzeitplans (Solution Reference Network Design)

Schritt 1: Navigieren Sie zu Device Management > CVP Reporting Server.

Schritt 2: Wählen Sie einen Reporting Server aus, indem Sie entweder auf den Link mit dem zugehörigen Namensfeld oder auf das davor befindliche Optionsfeld klicken und dann auf Bearbeiten klicken.

Schritt 3: Wählen Sie im Fenster Reporting Server-Konfiguration bearbeiten das Menü Datenbankverwaltung in der Symbolleiste aus, und wählen Sie dann Datenlöschen aus.

Schritt 4: Auf der Seite "Reporting Server - Data Delete" (Datenlöschung) können Sie die Datenspeicherungszeit für jede Datenkategorie ändern.

Schritt 5: Wählen Sie die Stunden und Minuten aus, um die Säuberung jeden Tag auszuführen. Damit wird die Zeit für die primäre (nächtliche) Säuberung festgelegt und die Midday-Säuberung wird auf 12 Stunden später ausgeführt.

Schritt 6: Geben Sie Ihr Informix-Kennwort ein und klicken Sie auf Speichern und Bereitstellen.

Ändern der CVP Reporting Server-Datenbank-Bereinigungszeit ohne OAMP-Konsole

Schritt 1: Bei der Installation des Reporting-Servers wird eine Batch-Datei für das Fenster CVPPURGE.BAT im C:\Cisco\CVP\bin Verzeichnis erstellt.  Diese Batch-Datei führt einfach einen Java-Backend-Code aus, um den Datenbankbereinigungsprozess zu starten, der auch für die Ausführung durch den Fensterplaner auf jedem einzelnen CVP Reporting Server vorgesehen ist.

Schritt 2: Der Reporting Server stellt nun zwei Zeitplanaufgaben für Fenster bereit: CVPDBMidDayPurge und CVPDBNightlyPurge. Jede Aufgabe entspricht der Midday Purge (Säuberung am Mittag) bzw. der Nightly Purge (Säuberung am Abend), wie in Schritt 5 der Schritte zum normalen Datenbankzeitplan erwähnt.

Schritt 3: Bei beiden Säuberungsaktionen wird dieselbe CVPPURGE.BAT-Datei verwendet, es werden jedoch verschiedene Parameter für verschiedene Löschvorgänge in die Batchdatei eingespeist. Darüber hinaus kann die Datenbankbereinigungszeit durch Fensterplaneraufgaben auf einem einzelnen Reporting Server geändert werden.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.