Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie das Problem bei Anrufen beheben, die aufgrund der SIP-Nachrichtengröße (Session Initiation Protocol) des Cisco TelePresence Servers nicht eingerichtet werden können, die zu groß für die standardmäßige maximale Eingangsgröße ist, die auf Cisco Unified Communications Manager (UCM) konfiguriert ist.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse von Cisco Unified Communications Manager Version 8.6.1 und früher verfügen, wenn Sie diese mit folgenden Cisco TelePresence-Infrastrukturprodukten implementieren:

- Cisco TelePresence Server MSE 8710

- Cisco TelePresence Server 7010

- Cisco TelePresence Server auf virtuellem System

- Cisco TelePresence Server auf Multiparty Media 310/320

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Unified Communications Manager Version 8.6.1 und früheren Versionen, wenn diese zusammen mit den folgenden Cisco TelePresence-Infrastrukturprodukten bereitgestellt werden:

- Cisco TelePresence Server MSE 8710

- Cisco TelePresence Server 7010

- Cisco TelePresence Server auf virtuellem System

- Cisco TelePresence Server auf Multiparty Media 310/320

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

- Anrufe, die aufgrund der SIP-Nachrichten des TelePresence Servers nicht eingerichtet werden können und zu groß für die auf Cisco UCM konfigurierte maximale Standardgröße für eingehende Anrufe sind.

- Die standardmäßige maximale SIP-Nachrichtengröße beträgt in Cisco UCM 8.6.1 und früheren Versionen 5.000 Byte. Der Standardwert für Cisco UCM 8.6.2 und höher beträgt 11000 Byte.

Hinweis: Cisco empfiehlt, die maximale Größe eingehender SIP-Nachrichten von UCM nicht unter 11000 Byte festzulegen, wenn sie mit dem Cisco TelePresence Server zusammenarbeitet.

Problem

- SIP-Anrufe, die zwischen Cisco UCM und TelePresence Server weitergeleitet werden, werden während des Anrufs abgebrochen.

- Das Protokollprotokoll des TelePresence Servers enthält weder die SIP-INVITE-Nachricht noch die HTTP-200-OK-Antwort (dies hängt von der Anrufrichtung ab).

- Die SDL-Ablaufverfolgung (Simple DirectMedia Layer) von Cisco UCM enthält eine APPInfo-Nachricht, die SIPTcp ähnelt - Große Nachricht von <ipaddress[port]> wird ignoriert. Nur bis zu 5000 Byte. Verbindung wird zurückgesetzt.

Lösung

Der beste Weg, dieses Problem zu lösen, ist ein Upgrade von Cisco UCM auf Version 9.1.2 (neueste Version zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments), die standardmäßig eine maximale Größe für eingehende SIP-Nachrichten von 11000 Byte aufweist. Diese Auflösung unterstützt die neuesten Funktionen des TelePresence Servers, die mit Cisco UCM verwendet werden.

Alternativ können Sie die "Max. SIP-Größe für eingehende Nachrichten" für Ihre aktuelle Version von Cisco UCM wie folgt anpassen:

1. Wählen Sie in der Cisco UCM-Administrationsoberfläche System > Service Parameters (System > Dienstparameter).

2. Wählen Sie den aktiven Server aus der Dropdown-Liste aus.

3. Wählen Sie Cisco CallManager (Active) aus der Dropdown-Liste Service aus.

4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Erweitert, da die Nachrichtengröße in der Standardansicht nicht angezeigt wird.

5. Blättern Sie, bis Sie den Abschnitt Clusterweite Parameter (Gerät - SIP) gefunden haben.

6. Suchen Sie nach dem SIP-Parameter für die maximale Größe eingehender Nachrichten.

7. Ändern Sie den Wert von 5000 auf 11000 (Byte).

8. Klicken Sie auf Speichern.