Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Anleitung

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Zufallszahl für Cisco Process Orchestrator (CPO) generieren.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Process Orchestrator, Version 2.3.1.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Anleitung

Problem

Wie generieren Sie eine Zufallszahl in CPO?

Lösung

Schreiben Sie dazu eine VBScript-Funktion (mithilfe der Aktivität Ausführen von Windows Script).

Beispiel: Set arrArgs = WScript.Arguments min = arrArgs.Item(0) max = arrArgs.Item(1) Randomize Wscript.Echo INT((max-min+1)*Rnd+min)

Füttern Sie es zwei Eingaben, Min und Max als Variablen. Die Ausgabe des Skripts ist dann die Zufallszahl.

Weitere Informationen

Dies ist eine allgemeine Anleitung und ist nicht die einzige Methode, um die Aufgabe durchzuführen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems