Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

DB2-Verbindung einrichten

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine DB2-Mainframe-Datenbank nur mit dem DB2-Client mit Cisco Process Orchestrator verbunden wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 und höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Der Benutzer möchte Cisco Process Orchestrator mit seinem DB2-Mainframe verbinden und nur den DB2-Client installieren, normalerweise aufgrund von Lizenzproblemen.

DB2-Verbindung einrichten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Installieren Sie den DB2-Client von der DB2 Connect-basierten Installationskomponente. Verwenden Sie 9.7 in Windows 2008 R2 oder 9.1 in Windows 2008 Standard.

2. Starten Sie nach der Installation die Cisco Process Orchestrator-Konsole, und gehen Sie zu Administration > Adapters. Öffnen Sie den DB2-Adapter, und klicken Sie auf der Registerkarte Erforderliche Komponenten auf Aktualisieren. Die Abschirmung für den Adapter sollte grün leuchten.

3. Gehen Sie zu Start > Alle Programme > IBM DB2 > Setup Tools > Configuration Assistant, um das DB2-Konfigurationstool zu starten.

4. Wenn das Tool geöffnet ist, klicken Sie auf Ausgewählt > Datenbank mit Assistent hinzufügen.

5. Wählen Sie Manuell konfiguriert aus, und klicken Sie auf Weiter.

6. Wählen Sie TCP/IP aus, und klicken Sie auf Weiter.

7. Konfigurieren Sie den Hostnamen und den Port des Mainframes, und klicken Sie auf Weiter.

8. Konfigurieren Sie den DB2-Datenbanknamen für die Verbindung, und klicken Sie auf Weiter.

9. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenbank registrieren, und klicken Sie auf Weiter.

10. Wählen Sie OS/390 oder z/OS für das Betriebssystem aus. Geben Sie DB2 als Instanznamen ein, und klicken Sie auf Weiter.

11. Akzeptieren Sie die Standardeinstellungen auf der Seite Operating System (Betriebssystem), und klicken Sie auf Next (Weiter).

12. Wählen Sie Serverauthentifizierung aus, und klicken Sie auf Fertig stellen. Testen Sie die Verbindung mit einer gültigen Benutzer-ID und einem gültigen Kennwort.

13. Kehren Sie zur Cisco Process Orchestrator-Konsole zurück, und wählen Sie Definitionen > Ziele aus.

14. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ziele > Neu > DB2-Mainframe.

15. Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse, den Datenbanknamen und die Portnummer ein, und erstellen Sie einen Laufzeitbenutzer und ein Kennwort. Klicken Sie auf OK, und das Ziel wird erstellt.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems