Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konfiguration

Netzwerkdiagramm

Konfiguration

Überprüfung

Zugehörige Informationen

Einführung

Im Allgemeinen arbeiten Bridges auf der Sicherungsschicht (Layer 2) des OSI-Referenzmodells (Open System Interconnection). Eine Bridge filtert, leitet oder überflutet einen eingehenden Frame basierend auf der MAC-Adresse (Media Access Control) dieses Frames.

Bridging ist die Standardkonfiguration, die Kabelmodems erhalten, wenn sie online sind.

Bei der Überbrückung von Anwendungen fungiert der Kabelzugriffsrouter der Cisco Serie uBR900 als transparente Bridge für bis zu 254 Geräte am Ethernet-Port, wenn Cisco IOS® Software Release 12.0.5T1 oder höher ausgeführt wird. Ältere Versionen der Cisco IOS Software unterstützen maximal drei Geräte am Ethernet-Port des Cisco Routers der Serie uBR900.

Diese Konfiguration wurde mit einem uBR904 getestet, auf dem Cisco IOS Software Release 12.0(7)T und Cisco uBR7223 mit Cisco IOS Software Release 12.1(2)T ausgeführt werden.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den unten stehenden Software- und Hardwareversionen.

- Ein uBR904 mit Cisco IOS Software Release 12.0(7)T

- Ein Cisco uBR7223 mit Cisco IOS Software Release 12.1(2)T

Konfiguration

Netzwerkdiagramm

Konfiguration

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

uBR900

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Router is operating in bridging mode.

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.26 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem mac-timer t2 60000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

Hinweis: Die obige Konfiguration wurde nach dem Hochfahren des Kabelmodems und dem Erlangen des Online-Status abgerufen. Seit den Werkseinstellungen wurden keine Konfigurationsänderungen vorgenommen. Beachten Sie außerdem, dass die Kabelschnittstelle in älteren Cisco IOS-Versionen eine tatsächliche IP-Adresse anzeigt, nicht aber eine "ausgehandelte IP-Adresse".

uBR7200

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:55:41 UTC Mon Nov 20 2000

! NVRAM config last updated at 16:55:12 UTC Mon Nov 20 2000

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sniper

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

no lane client flush

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 451250000

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

Überprüfung

Hinweis: Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) unterstützt, mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Geben Sie den Befehl show cable modem (Kabelmodem anzeigen) auf Cisco uBR7200 ein, um sicherzustellen, dass alle Vorgänge ordnungsgemäß ausgeführt werden. Hier wird der Status der Kabelmodems aufgeführt, die an diesen Cisco uBR7200 angeschlossen sind. Im Folgenden sehen Sie eine Ausgabe-Anzeige, die vom Router uBR7200 oben aufgenommen wurde:

sniper#sh cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 11   online     2287    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 12   online     2812    0.25  5   0   10.1.1.28       0001.9659.4415

Cable2/0/U0 13   online     2810   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 14   online     2290    0.50  5   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 15   online     2292    0.25  5   0   10.1.1.30       0050.7366.1fb9

Cable2/0/U0 16   online     2815    0.00  5   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

Wenn der Status nicht "online" anzeigt, müssen wir eine Fehlerbehebung durchführen. Über den Cisco uBR900 können Sie das Debug-Kabel-Modem-MAC-Protokoll ausführlich eingeben. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Fehlerbehebung bei uBR-Kabelmodems, die nicht online verfügbar sind.

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Kabel

- Bridging- und Routing-Funktionen für das Cisco uBR904-Kabelmodem

- Fehlerbehebung bei uBR-Kabelmodems, die nicht online verfügbar sind

- Technischer Support - Cisco Systems