Inhalt

Was ist eine grundlegende Beispielkonfiguration für eine Kabelschnittstelle auf einer Cisco Serie uBR7200?

Was ist eine grundlegende Beispielkonfiguration für eine Kabelschnittstelle auf einer Cisco Serie uBR7100?

Wie konfiguriere ich das Kabelmodem Terminationssystem (CMTS) für die Ausführung von Time of Day (ToD), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in einer Einheit?

Kann Cisco Cable Modem Termination Systems (CMTS) als Bridge konfiguriert werden?

Unterstützt das Cisco CMTS PPPoE?

Wie konfiguriere ich Baseline-Datenschutz in DOCSIS1.0?

Wie konfiguriere ich die Bündelung für ein Cisco CMTS?

Wie sieht die standardmäßige Bridging-Konfiguration in einem Cisco Cable Modem aus?

Wie konfiguriere ich das Cisco Kabelmodem für das Routing?

Wie konfiguriere ich das Kabelmodem als Router für Network Address Translation (NAT)?

Wie konfiguriere ich Kabelgateways für statisches VoIP ohne Gatekeeper?

Wie konfiguriere ich H.323 RAS VoIP in der Kabelumgebung?

Wie konfiguriere ich IPSec für ein Kabelmodem?

Wie konfiguriere ich GRE auf einem Kabelmodem?

Wer ist für die DOCSIS-Spezifikation zuständig und wo finde ich die Spezifikationen?

Worin besteht der Unterschied zwischen einer DOCSIS-Konfigurationsdatei und einer IOS-Konfigurationsdatei?

Welche Mindestanforderungen gelten für das DOCSIS-Protokoll, damit ein Kabelmodem online ist?

Wo erhalte ich die Cisco Template DOCSIS Configuration Files bronze.cm, silver.cm, gold.cm und platinum.cm?

Was ist DOCSIS 1.0+?

Sind DOCSIS 1.0-Kabelmodems mit DOCSIS 1.0+ CMTS kompatibel?

Was sind die privaten QoS-Erweiterungen?

Wie funktioniert die DOCSIS 1.0+-Architektur?

Wie stellen wir sicher, dass ein ITCM-Teilnehmer, der für zwei virtuelle Telefonleitungen bereitgestellt wird, zur Laufzeit nur bis zu zwei dynamische CBR QoS-SIDs mit hoher Qualität erhält?

Muss ich Sprach- und Faxleitungen separat bereitstellen?

Gibt es Fragmentierung in DOCSIS 1.0+?

Wie stelle ich QoS auf dem DOCSIS 1.0+-System bereit?

Benötige ich einen speziellen Konfigurationsdatei-Editor, um DOCSIS 1.0+-Erweiterungen bereitzustellen?

Gibt es andere netzwerkweite Konfigurationsprobleme, die in der DOCSIS 1.0+-Umgebung berücksichtigt werden müssen?

Gibt es eine optimale Konfiguration für den uBR7200, um die Anzahl der VoIP-Anrufe für jeden Upstream-Port zu maximieren?

Welche Cisco IOS Software-Version unterstützt DOCSIS 1.0+?

Wie sieht der Migrationsplan für DOCSIS 1.0+ und DOCSIS 1.1 aus?

Welche Version von IOS unterstützt DOCSIS 1.1 auf dem Cisco CMTS?

Welche Cisco Hardwareplattformen unterstützen DOCSIS 1.1?

Welche wesentlichen Unterschiede bestehen zwischen DOCSIS 1.0 und DOCSIS 1.1?

Welche neuen Softwarefunktionen bietet DOCSIS 1.1?

Werden neue MIBs auf DOCSIS 1.1 unterstützt?

Welche Cisco IOS-Version unterstützt Telco-Return?

Kann ich mit dem standardmäßigen DOCSIS CPE-Konfigurator-Tool DOCSIS-Konfigurationsdateien erstellen und verwalten, die DOCSIS 1.1-Funktionen unterstützen?

Funktionieren DOCSIS 1.0-konforme Kabelmodems in einer DOCSIS 1.1-Umgebung?

Wie greife ich per Fernzugriff auf CNR zu?

Wie greife ich remote auf CNR zu, wenn sich der CNR-Server hinter einer Firewall befindet?

Was ist eine Richtlinie in CNR, und wie konfiguriere ich sie?

Was ist ein Bereich in CNR, und wie konfiguriere ich ihn?

Wie konfiguriere ich die Client-Klassenverarbeitung über die Benutzeroberfläche von CNR?

Berechnung des Hexadezimalwerts für DHCP-Option 2 (Zeitversatz)

Woher weiß das CMTS den Unterschied zwischen PCs und Modems?

Warum funktioniert die Relay-Agent-Option im 12.0-Code nicht?

Wie kann ich das Upstream-RF-Signal messen?

Wie kann ich das Downstream-Netzsignal von der MC-xx-Karte messen?

Wie kann ich das Downstream-Netzsignal von der Upkonverterausgabe messen?

Warum muss bei GI-Upkonvertern die Frequenz auf 1,75 MHz kleiner als die Mittenfrequenz für einen bestimmten NTSC-Kanal eingestellt werden?

Was bedeutet "Einheitsgewinn"?

Welche Korrelation besteht zwischen der Größe des Minislots und der Kanalbreite?

Was bedeuten die "Show Cable Modem"-Zustände?

Was bedeuten die"*" und "!" Müssen Sie für die Anzeige der Stromstärke auf dem Befehl "show cable modem" (Kabelmodem anzeigen) sorgen?

Wie decodiere ich die Liste der Klammern?

Wie viele Geräte am Kundenstandort (CPE) können im Bridging-Modus hinter einem Cisco Cable Modem angeschlossen werden?

Wie viele CPE-Geräte können im Routing-Modus hinter einem Cisco Cable Modem angeschlossen werden?

Wie wirkt sich der Wert für die Interleaving-Tiefe auf die Leistung aus?

Wie viele Benutzer kann ein CMTS maximal verwenden?

Was ist die Rate-Limit-Token-Eimer?

Worin besteht der Unterschied zwischen den verschiedenen MC Cards, die von der Cisco Serie uBR7200 unterstützt werden?

Was ist der Cisco uBR905 Cable Access Router?

Was ist eine typische Anwendung des Cisco uBR905 Cable Access Routers?

Warum ist der Cisco uBR905 Cable Access Router ein "Kabelzugriffsrouter" und kein "Kabelmodem"?

Worin bestehen die Unterschiede zwischen dem Cisco uBR924 Cable Access Router und dem Cisco uBR905 Cable Access Router?

Worin bestehen die Hauptunterschiede zwischen der Cisco Serie CVA120 und der Cisco Serie uBR900?

Welche Software-Feature-Sets sind für den Cisco uBR905 Cable Access Router bei Erstauslieferung (FCS) erhältlich?

Welche DS-, US- und DSNR-LEDs befinden sich auf der Vorderseite des Cisco uBR905-Kabelzugangsrouters, und welche Informationen werden bereitgestellt?

Ist der Cisco uBR905 Cable Access Router CableLabs-zertifiziert?

Gibt es eine EuroDOCSIS-Version des Cisco uBR905 Cable Access Routers?

Wo finde ich detaillierte FAQs zum uBR905?

Welche Dokumente zu CCO sind verfügbar, um mir das Verständnis von SNMP zu erleichtern?

Wo finde ich allgemeine SNMP-Informationen zur Fehlerbehebung und Konfiguration für CCO?

Was ist eine SNMP-Trap?

Wie richte ich Cisco CMTS (uBR7200, uBR7100 und/oder uBR10000) ein, um ein Trap an ein Netzwerkmanagementsystem zu senden?

Welche MIBs werden von Cisco Routern der Serie uBR7200 unterstützt?

Welche Kabel-MIBs sind spezifisch, einschließlich DOCSIS?

Welche Kabel-/DOCSIS-spezifischen MIBs werden für DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+ und DOCSIS 1.1 unterstützt, um ein grundlegendes Management eines Kabelnetzwerks und dessen Ladesequenz durchzuführen?

Wie stelle ich SNMP-Community-Strings für die Verwaltung von Kabelmodems ein?

Was ist eine SNMP-Remote-Abfrage und welche Cisco IOS-Softwareversion benötige ich für ein Cisco CMTS?

Wie konfiguriere ich SNMP-Remote-Abfrage auf einem Cisco CMTS?

Wie kann ich Informationen zu Remote-Abfragen vom CMTS anzeigen?

Warum werden in den Informationen für die Remoteabfrage Werte von 0.0 angezeigt, wenn ich die Informationen abrufe?

Kann ich SNMP-Abfragen von einer UNIX-Workstation abfragen?

Wie kann ich die Filterung in einem Kabelmodem einstellen?

Welche MIB-Objekte/OIDs werden in einer Kabelumgebung am häufigsten verwendet und in welchen MIB-Objekten kann ich sie finden?

Wo finde ich ein Online-Tool zur Übersetzung von Traps und Cisco MIB-Objekt-IDs zu Objektnamen und umgekehrt?

Zugehörige Informationen

F. Was ist eine grundlegende Beispielkonfiguration für eine Kabelschnittstelle auf einer Cisco Serie uBR7200?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was ist eine grundlegende Beispielkonfiguration für eine Kabelschnittstelle auf einer Cisco Serie uBR7100?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie konfiguriere ich das Kabelmodem Terminationssystem (CMTS) für die Ausführung von Time of Day (ToD), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in einer Einheit?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über diese Konfiguration zu erhalten.

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von DHCP, ToD und TFTP-Diensten im Cisco CMTS: All-in-One-Konfiguration.

F. Kann Cisco Cable Modem Termination Systems (CMTS) als Bridge konfiguriert werden?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Unterstützt das Cisco CMTS PPPoE?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie konfiguriere ich Baseline-Datenschutz in DOCSIS1.0?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie konfiguriere ich die Bündelung für ein Cisco CMTS?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie sieht die standardmäßige Bridging-Konfiguration in einem Cisco Cable Modem aus?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über diese Konfiguration zu erhalten.

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Kabelmodem-Bridging.

F. Wie konfiguriere ich das Cisco Kabelmodem für das Routing?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über diese Konfiguration zu erhalten.

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Konfiguration finden Sie unter:

- Konfigurieren der Kabelmodemüberbrückung und

- Beispielkonfiguration und -überprüfung für Kabel im Routing-Modus

F. Wie konfiguriere ich das Kabelmodem als Router für Network Address Translation (NAT)?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über diese Konfiguration zu erhalten.

Eine ausführlichere Beschreibung dieser Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von NAT auf Kabelmodem.

F. Wie konfiguriere ich Kabelgateways für statisches VoIP ohne Gatekeeper?

Weitere Informationen finden Sie unter Antwort:Konfigurieren der statischen H323v2-Zuordnung für Kabelmodem-Sprachfunktionen.

F. Wie konfiguriere ich H.323 RAS VoIP in der Kabelumgebung?

Siehe Antwort:Cable Modem Voice Configuration Using H323v2 Dynamic Mapping with Gatekeeper.

F. Wie konfiguriere ich IPSec für ein Kabelmodem?

Siehe Antwort:Beispielkonfigurationen und Debuggen für IPSec über Kabel.

F. Wie konfiguriere ich GRE auf einem Kabelmodem?

Weitere Informationen finden Sie unter Antwort:Konfigurieren des GRE-Tunnels über Kabel.

F. Wer ist für die DOCSIS-Spezifikation zuständig und wo finde ich die Spezifikationen?

Siehe Antwort:CableLabs-Kabelmodem DOCSIS-Spezifikationen .

F. Worin besteht der Unterschied zwischen einer DOCSIS-Konfigurationsdatei und einer IOS-Konfigurationsdatei?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Mindestanforderungen gelten für das DOCSIS-Protokoll, damit ein Kabelmodem online ist?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wo erhalte ich die Cisco Template DOCSIS Configuration Files bronze.cm, silver.cm, gold.cm und platinum.cm?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was ist DOCSIS 1.0+?

Klicken Sie auf .Antwort:

F. Sind DOCSIS 1.0-Kabelmodems mit DOCSIS 1.0+ CMTS kompatibel?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was sind die privaten QoS-Erweiterungen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie funktioniert die DOCSIS 1.0+-Architektur?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie stellen wir sicher, dass ein ITCM-Teilnehmer, der für zwei virtuelle Telefonleitungen bereitgestellt wird, zur Laufzeit nur bis zu zwei dynamische CBR QoS-SIDs mit hoher Qualität erhält?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Muss ich Sprach- und Faxleitungen separat bereitstellen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Gibt es Fragmentierung in DOCSIS 1.0+?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie stelle ich QoS auf dem DOCSIS 1.0+-System bereit?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Benötige ich einen speziellen Konfigurationsdatei-Editor, um DOCSIS 1.0+-Erweiterungen bereitzustellen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Gibt es andere netzwerkweite Konfigurationsprobleme, die in der DOCSIS 1.0+-Umgebung berücksichtigt werden müssen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Gibt es eine optimale Konfiguration für den uBR7200, um die Anzahl der VoIP-Anrufe für jeden Upstream-Port zu maximieren?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Cisco IOS Software-Version unterstützt DOCSIS 1.0+?

Für eine kurze Antwort klicken Sie bitte Antwort:hier.

Eine ausführlichere Erläuterung dieses Problems finden Sie unter Erweiterungen der Quality-of-Service (QoS) von DOCSIS 1.0+.

F. Wie sieht der Migrationsplan für DOCSIS 1.0+ und DOCSIS 1.1 aus?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Version von IOS unterstützt DOCSIS 1.1 auf dem Cisco CMTS?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Cisco Hardwareplattformen unterstützen DOCSIS 1.1?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche wesentlichen Unterschiede bestehen zwischen DOCSIS 1.0 und DOCSIS 1.1?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche neuen Softwarefunktionen bietet DOCSIS 1.1?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über dieses Problem zu erhalten.

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Konfiguration finden Sie unter DOCSIS 1.1 für Universal Broadband Router der Cisco Serie uBR7200.

F. Werden neue MIBs auf DOCSIS 1.1 unterstützt?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Cisco IOS-Version unterstützt Telco-Return?

Cisco IOS-Versionen, die Telco-Return unterstützen, sind die EC-, XR- und T-Versionen einschließlich des Telco-Return-Funktionssatzes (t).Antwort:

F. Kann ich mit dem standardmäßigen DOCSIS CPE-Konfigurator-Tool DOCSIS-Konfigurationsdateien erstellen und verwalten, die DOCSIS 1.1-Funktionen unterstützen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Funktionieren DOCSIS 1.0-konforme Kabelmodems in einer DOCSIS 1.1-Umgebung?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie greife ich per Fernzugriff auf CNR zu?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie greife ich remote auf CNR zu, wenn sich der CNR-Server hinter einer Firewall befindet?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was ist eine Richtlinie in CNR, und wie konfiguriere ich sie?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was ist ein Bereich in CNR, und wie konfiguriere ich ihn?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie konfiguriere ich die Client-Klassenverarbeitung über die Benutzeroberfläche von CNR?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Berechnung des Hexadezimalwerts für DHCP-Option 2 (Zeitversatz)

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über dieses Problem zu erhalten.

Eine ausführlichere Erläuterung dieses Problems finden Sie unter Berechnung des Hexadezimalwerts für DHCP-Option 2 (Zeitversatz).

F. Woher weiß das CMTS den Unterschied zwischen PCs und Modems?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Warum funktioniert die Relay-Agent-Option im 12.0-Code nicht?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie kann ich das Upstream-RF-Signal messen?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über dieses Problem zu erhalten.

Eine ausführlichere Beschreibung dieses Problems finden Sie unter Verbinden des Cisco Routers der Serie uBR7200 mit dem Kabel-Headend.

F. Wie kann ich das Downstream-Netzsignal von der MC-xx-Karte messen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie kann ich das Downstream-Netzsignal von der Upkonverterausgabe messen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Warum muss bei GI-Upkonvertern die Frequenz auf 1,75 MHz kleiner als die Mittenfrequenz für einen bestimmten NTSC-Kanal eingestellt werden?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was bedeutet "Einheitsgewinn"?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Korrelation besteht zwischen der Größe des Minislots und der Kanalbreite?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was bedeuten die "Show Cable Modem"-Zustände?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was bedeuten die"*" und "!" Müssen Sie für die Anzeige der Stromstärke auf dem Befehl "show cable modem" (Kabelmodem anzeigen) sorgen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie decodiere ich die Liste der Klammern?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie viele Geräte am Kundenstandort (CPE) können im Bridging-Modus hinter einem Cisco Cable Modem angeschlossen werden?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie viele CPE-Geräte können im Routing-Modus hinter einem Cisco Cable Modem angeschlossen werden?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie wirkt sich der Wert für die Interleaving-Tiefe auf die Leistung aus?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie viele Benutzer kann ein CMTS maximal verwenden?

Weitere Informationen finden Sie unter Antwort:Wie viele Benutzer unterstützt CMTS maximal?

F. Was ist die Rate-Limit-Token-Eimer?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Worin besteht der Unterschied zwischen den verschiedenen MC Cards, die von der Cisco Serie uBR7200 unterstützt werden?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was ist der Cisco uBR905 Cable Access Router?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was ist eine typische Anwendung des Cisco uBR905 Cable Access Routers?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Warum ist der Cisco uBR905 Cable Access Router ein "Kabelzugriffsrouter" und kein "Kabelmodem"?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Worin bestehen die Unterschiede zwischen dem Cisco uBR924 Cable Access Router und dem Cisco uBR905 Cable Access Router?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Worin bestehen die Hauptunterschiede zwischen der Cisco Serie CVA120 und der Cisco Serie uBR900?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Software-Feature-Sets sind für den Cisco uBR905 Cable Access Router bei Erstauslieferung (FCS) erhältlich?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche DS-, US- und DSNR-LEDs befinden sich auf der Vorderseite des Cisco uBR905-Kabelzugangsrouters, und welche Informationen werden bereitgestellt?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Ist der Cisco uBR905 Cable Access Router CableLabs-zertifiziert?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Gibt es eine EuroDOCSIS-Version des Cisco uBR905 Cable Access Routers?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wo finde ich detaillierte FAQs zum uBR905?

Antwort:Fragen und Antworten zum Cisco uBR905 Cable Access Router finden Sie in den FAQs zu uBR905.

F. Welche Dokumente zu CCO sind verfügbar, um mir das Verständnis von SNMP zu erleichtern?

Weitere Informationen finden Sie unter Antwort:Übersicht über die Internetworking-Technologie - Simple Network Management Protocol (SNMP).

F. Wo finde ich allgemeine SNMP-Informationen zur Fehlerbehebung und Konfiguration für CCO?

Siehe Antwort:SNMP FAQs für Kabelnetzwerke.

F. Was ist eine SNMP-Trap?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über dieses Problem zu erhalten.

Eine ausführlichere Erläuterung dieses Problems finden Sie unter Simple Network Management Protocol (SNMP)-Traps.

F. Wie richte ich Cisco CMTS (uBR7200, uBR7100 und/oder uBR10000) ein, um ein Trap an ein Netzwerkmanagementsystem zu senden?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche MIBs werden von Cisco Routern der Serie uBR7200 unterstützt?

Weitere Informationen finden Sie in den Antwort:Support-Listen der Serie UBR7200 MIB.

Eine vollständige Liste der MIBs für alle Cisco Produkte finden Sie unter Cisco MIBs.

F. Welche Kabel-MIBs sind spezifisch, einschließlich DOCSIS?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche Kabel-/DOCSIS-spezifischen MIBs werden für DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+ und DOCSIS 1.1 unterstützt, um ein grundlegendes Management eines Kabelnetzwerks und dessen Ladesequenz durchzuführen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie stelle ich SNMP-Community-Strings für die Verwaltung von Kabelmodems ein?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Was ist eine SNMP-Remote-Abfrage und welche Cisco IOS-Softwareversion benötige ich für ein Cisco CMTS?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie konfiguriere ich SNMP-Remote-Abfrage auf einem Cisco CMTS?

Klicken Sie Antwort:hier, um einen Überblick über dieses Problem zu erhalten.

Ausführlichere Informationen über den Befehl für die Remote-Abfrage finden Sie unter Konfigurieren des Befehls für die Remote-Abfrage des Kabelmodems.

F. Wie kann ich Informationen zu Remote-Abfragen vom CMTS anzeigen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Warum werden in den Informationen für die Remoteabfrage Werte von 0.0 angezeigt, wenn ich die Informationen abrufe?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Kann ich SNMP-Abfragen von einer UNIX-Workstation abfragen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wie kann ich die Filterung in einem Kabelmodem einstellen?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Welche MIB-Objekte/OIDs werden in einer Kabelumgebung am häufigsten verwendet und in welchen MIB-Objekten kann ich sie finden?

Klicken Sie Antwort:hier.

F. Wo finde ich ein Online-Tool zur Übersetzung von Traps und Cisco MIB-Objekt-IDs zu Objektnamen und umgekehrt?

Sie finden den SNMP Object Navigator auf der Seite Antwort:Cisco IOS MIB Tools.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems