Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundtheorie

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Verfahren

Fehlerbehebung

Fehlerbehebungsverfahren

Befehle zur Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration der PPPoE-Terminierung (Point-to-Point Protocol over Ethernet) in einem Breitbandkabelnetzwerk unter Verwendung des Cisco uBR7100 Cable Modem Termination System (CMTS) als Local Access Concentrator (LAC). In diesem Dokument wird die PPPoE-Sitzung von einem Cisco 1600-Router als PPPoE-Client initiiert und der PPP-Datenverkehr über eine sichere L2TP-Tunneling-Verbindung (Layer Two Tunneling Protocol) an den L2TP-Netzwerkserver (LNS) übertragen. Der LNS-Router terminiert den L2TP-Tunnel vom Cisco CMTS und kann den Datenverkehr an das Unternehmensnetzwerk weiterleiten.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Der Leser dieses Dokuments sollte mit RFC 2516 vertraut sein, in dem die Regeln für PPPoE sowie das DOCSIS-Protokoll (Data-over-Cable Service Interface Specifications) beschrieben werden. In diesem Dokument wird nicht beschrieben, wie Sie ein physisches Breitband-Kabelnetzwerk einrichten. Bevor Sie versuchen, eine PPPoE-Lösung zu konfigurieren, müssen die DOCSIS-kompatiblen Kabelmodems online sein und im Bridging-Modus betrieben werden. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung bei CMS finden Sie unter Fehlerbehebung bei uBR-Kabelmodems, die nicht online verfügbar sind.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den unten stehenden Software- und Hardwareversionen.

- Die PPPoE-Terminierungsfunktion wird nur von den Cisco Routern uBR7100 und uBR7246VXR unterstützt.

- Auf dem Cisco CMTS-Router muss Cisco IOS® Version 12.2(4)BC1a oder höher ausgeführt werden. Um die PPPoE-Terminierungsfunktion zu unterstützen, muss der Name des Software-Images außerdem das IP+-Feature-Set enthalten (die Buchstaben "i" und "s" müssen im Software-Image-Namen erscheinen).

- Zur Unterstützung der PPPoE-Terminierung an gebündelten Kabelschnittstellen muss der Cisco CMTS-Router die Cisco IOS-Version 12.2(8)BC2 oder eine spätere Version ausführen.

- Client-Software muss das PPPoE-Terminierungsprotokoll unterstützen. Wenn das Betriebssystem des Computers diese Unterstützung nicht bietet, kann der Benutzer Clientsoftware wie WinPoet verwenden. In diesem Dokument wird ein Cisco 1600 als PPPoE-Client verwendet.

Die Informationen in dieser speziellen Übung basieren auf den unten stehenden Software- und Hardwareversionen.

- Auf dem Cisco uBR7111 CMTS wird die Cisco IOS-Version uBR7100-ik8s-mz.122-11.BC1 ausgeführt.

- Auf dem Cisco 1600-Router wird die Cisco IOS-Version Cisco 1600-sy-mz.122-11.T8 ausgeführt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Hintergrundtheorie

PPPoE bietet die Möglichkeit, ein Netzwerk von Hosts über ein einfaches Bridging-Zugriffsgerät mit einem Remote-Zugriffskonzentrator zu verbinden. PPPoE kann eine direkte Verbindung zu Kabelschnittstellen ermöglichen. Dank der Unterstützung von PPPoE auf Kabelschnittstellen der Router der Cisco Serien uBR7100 und uBR7200 können Geräte am Kundenstandort (Customer Premises Equipment, CPE) hinter dem Kabelmodem PPP als Mechanismus verwenden, um ihre IP-Adressen abzurufen und sie für den nachfolgenden Datenverkehr zu verwenden, ähnlich einem PPP-Client für Einwahl. In einer PPP-DFÜ-Sitzung wird die PPPoE-Sitzung authentifiziert, und die IP-Adresse wird zwischen dem PPPoE-Client und dem Server ausgehandelt. Dabei kann es sich um einen Cisco CMTS-Router oder ein Home-Gateway handeln. Bei diesem Modell verwendet jeder Host seinen eigenen PPP-Stack. Daher können Zugriffskontrolle, Abrechnung und Typ des Service nicht standortspezifisch, sondern auf Benutzerbasis erfolgen. Service Provider können sowohl PPPoE-Clients als auch DHCP-basierte Hosts (Dynamic Host Configuration Protocol) hinter demselben CM unterstützen.

PPPoE umfasst zwei verschiedene Phasen: eine Discovery-Phase und eine PPP-Sitzungsphase. Wenn ein Host eine PPPoE-Sitzung initiieren möchte, muss er zunächst eine Erkennung durchführen, um die Ethernet-MAC-Adresse des Peers zu identifizieren und eine PPPoE-SESSION_ID einzurichten. Während PPP eine Peer-to-Peer-Beziehung definiert, ist die Erkennung von Natur aus eine Client-Server-Beziehung. Im Erkennungsprozess erkennt ein Host (der Client) einen Zugriffskonzentrator (den Server). Je nach Netzwerktopologie kann es mehr als einen Zugriffskonzentrator geben, mit dem der Host kommunizieren kann. In der Erkennungsphase kann der Host alle Zugriffskonzentratoren erkennen und dann einen auswählen. Wenn die Erkennung erfolgreich abgeschlossen ist, verfügen sowohl der Host als auch der ausgewählte Zugriffskonzentrator über die Informationen, die sie zum Erstellen ihrer Punkt-zu-Punkt-Verbindung über Ethernet verwenden. Nach Beginn der PPPoE-Sitzung werden PPP-Daten wie in jeder anderen PPP-Kapselung gesendet.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die im Diagramm unten dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die unten angegebenen Konfigurationen verwendet.

Cisco 1600 Router (PPPoE-Client)

PPPoE_client#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1099 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname PPPoE_client

!

no logging console

enable password cisco

!

username LAC password 0 cisco

!--- Cmts-user name/password sent to LNS to create the L2TP tunnel.

username LNS password 0 cisco

!--- Lns-user name/password used by LNS to authenticate tunnel creation.

username user@surf.org

!--- Specifies a username and password for each user to be granted PPPoE access. !--- This can be configured on the RADIUS authentication servers.

ip subnet-zero

no ip domain lookup

ip domain name surf.org

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

request-dialin

protocol pppoe

!

!

!

!

interface Ethernet0

no ip address

pppoe enable

pppoe-client dial-pool-number 1

!

interface Virtual-Template1

no ip address

ip mtu 1492

no peer default ip address

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

no fair-queue

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Dialer1

mtu 1492

ip address negotiated

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

ppp chap hostname user@surf.org

ppp chap password 0 cisco

!

ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

no ip http server

!

!

access-list 1 permit any

!

!

line con 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Cisco uBR7100 CMTS (LAC)

LAC#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 2442 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname "LAC"

!

no logging console

enable password cisco

!

!--- Cmts-user name/password sent to LNS to create the L2TP tunnel.

username LAC password 0 cisco

!--- Lns-user name/password used by LNS to authenticate tunnel creation.

username LNS password 0 cisco

!--- Specifies a username and password for each user to be granted PPPoE access. !--- This can be configured on the RADIUS authentication servers.

username user@surf.org

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

!

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 10

timestamp

!

ip subnet-zero

!

!

no ip domain lookup

!

ip dhcp pool pppoe

network 10.1.4.0 255.255.255.0

bootfile platinum.cm

next-server 10.1.4.1

default-router 10.1.4.1

option 7 ip 10.1.4.1

option 4 ip 10.1.4.1

option 2 hex ffff.8f80

lease 7 0 10

!

ip dhcp pool pppoe_clients

network 172.16.29.0 255.255.255.224

next-server 172.16.29.1

default-router 172.16.29.1

domain-name surf.org

lease 7 0 10

!

!--- Enables Virtual Private Dial-Up Networking (VPDN).

vpdn enable

vpdn logging

!--- VPDN group 1 configures the router to accept PPPoE connections. !--- Specifies the virtual template used for the virtual interfaces that are created !--- for each PPPoE session.

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

!--- VPDN group 2 configures the group to be used for the L2TP tunnel to the LNS. !--- PPPoE sessions will be initiated from clients using the domain surf.org.

vpdn-group 2

request-dialin

protocol l2tp

domain surf.org

initiate-to ip 1.1.1.8

local name LAC

!--- Disables authentication for creation of L2TP tunnel.

no l2tp tunnel authentication

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.6 255.255.255.0

ip broadcast-address 1.1.1.255

no ip route-cache

no ip mroute-cache

duplex auto

speed 10

!

interface Cable1/0

ip address 172.16.29.1 255.255.255.224 secondary

ip address 10.1.4.1 255.255.255.0

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 471000000

cable downstream channel-id 0

no cable downstream rf-shutdown

cable downstream rf-power 51

cable upstream 0 frequency 32000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!--- pppoe enable must be configured on the cable !--- interface accepting PPPoE sessions. !--- This is not necessary on subinterfaces.

pppoe enable

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet0/1

ip mtu 1492

ppp authentication chap

!

ip classless

no ip http server

!

!

cdp run

!

snmp-server community private RW

snmp-server enable traps tty

alias exec scm show cable modem

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

line vty 5 15

login

!

end

Cisco 2500 (LNS)

hostname "LNS"

!

!

!--- Lns-user name/password for the LNS itself.

username LNS password 0 cisco

!--- Cmts-user name/password for the Cisco CMTS.

username LAC password 0 cisco

!--- Username and password for the PPPoE client. !--- This can be configured on the RADIUS authentication servers.

username user@surf.org password 0 cisco

!

vpdn enable

!

!--- Creates a VPDN group and starts VPDN group configuration mode.

vpdn-group 1

accept-dialin

!--- Configures VPDN group for L2TP protocol so that it !--- can access the PPPoE server.

protocol l2tp

!--- Specifies the virtual-template number to be used when !--- configuring a PPPoE session.

virtual-template 1

!--- This group terminates L2TP tunnels from the specified CMTS hostname.

terminate-from hostname LAC

!--- This is the local hostname of the LNS.

local name LNS

!--- Disables authentication for creation of L2TP tunnel.

no l2tp tunnel authentication

!

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet0/1

ip mtu 1492

!--- Surf is used as the pool name, and !--- the router will use an address from the 100-net. !--- If a test cannot be found, it will search for the pool with the name default.

peer default ip address pool surf

ppp authentication chap

!

ip local pool surf 100.0.0.1 100.0.0.10

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Verfahren

So überprüfen Sie, ob eine IP-Adresse aus dem LNS-Pool ausgegeben wird:

1. Geben Sie den Befehl show ip local pool vom LNS aus ein. Überprüfen Sie die Befehlsausgabe.

LNS#show ip local pool

Pool                    Begin              End                   Free     In use

surf                    100.0.0.1          100.0.0.10             9         1

2. Um den erfolgreichen Anrufer zu identifizieren, geben Sie den Befehl show caller ip aus dem LNS aus.

LNS#show caller ip

Line           User                        IP Address      Local Number    Remote Number   <->

Vi29           user@surf.org               100.0.0.1            -                -          in

3. Führen Sie den Befehl show vpdn session aus, um die VPDN-Sitzung auf dem LNS zu überprüfen.

LNS#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID RemID TunID Intf          Username                  State    Last Chg  Fastswitch

30    299   23629 Vi29          user@surf.org             est      00:16:03  enabled

%No active L2F tunnels

%No active PPTP tunnels

%No active PPPoE tunnels

Mit den folgenden Schritten können Sie die Schnittstellennummer der virtuellen Vorlage überprüfen, die von einem PPPoE-Client verwendet wird.

1. Geben Sie den Befehl show vpdn session von der LAC aus. Überprüfen Sie die Befehlsausgabe.

LAC# show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID RemID TunID    Intf       Username                 State      Last Chg  Fastswitch

299   30    26280    Vi1        user@surf.org            est        00:31:19  enabled

%No active L2F tunnels

%No active PPTP tunnels

PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1

PPPoE Session Information

SID       RemMAC              LocMAC           Intf     VASt    OIntf  VLAN/VP/VC

1         0030.9413.0556      0008.a328.831c   Vi1       UP     Ca1/0

2. Um Benutzer anzuzeigen, die sich mit PPPoE beim Cisco CMTS registriert haben, führen Sie den Befehl show interface cable modem (Schnittstellenkabel-Modem anzeigen) aus.

LAC#show interface cable 1/0 modem 0

SID Priv bits     Type       State          IP address        method            MAC address

1 00                 modem    up             10.1.4.2          dhcp            0010.9526.2f57

2 00                 modem    up             10.1.4.3          dhcp            0007.0e03.a7e5

2 00                 host   unknown          172.16.29.2       static          0007.0e03.a7e4

3 00                 modem    up             10.1.4.4          dhcp            0007.0e02.c893

3 00                 host   unknown                            pppoe           0030.9413.0556

4 00                 modem    up             10.1.4.5          dhcp            0007.0e03.5075

3. Um die aktuellen VPDN-Domänen anzuzeigen, geben Sie den Befehl show vpdn domain ein.

LAC#show vpdn domain

Tunnel VPDN Group

------ ----------

domain:surf.org2 (L2TP)

Fehlerbehebung

Fehlerbehebungsverfahren

Verwenden Sie die unten stehenden Anweisungen, um eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration durchzuführen.

1. Überprüfen Sie die LAC, um den Status der Schnittstellen anzuzeigen, indem Sie den Befehl show ip interface brief eingeben.

Wenn eine der Schnittstellen ausgefallen ist, überprüfen Sie das physische Kabel, und stellen Sie sicher, dass die Schnittstellen nicht administrativ ausgefallen sind.

LAC#show ip interface brief

Interface                 IP-Address        OK?     Method         Status        Protocol

FastEthernet0/0            2.2.2.2          YES     NVRAM            up             up

FastEthernet0/1            1.1.1.6          YES     NVRAM            up             up

Cable1/0                   10.1.4.1         YES     NVRAM            up             up

Virtual-Access1            1.1.1.6          YES     TFTP             up             up

Virtual-Template1          1.1.1.6          YES     unset           down           down

2. Überprüfen Sie die Schnittstelle auf dem PPPoE_Client, um sicherzustellen, dass die Dialer-Schnittstelle aktiv ist und über eine IP-Adresse aus dem LNS-Pool verfügt.

PPPoE_client#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method       Status                Protocol

Dialer1                    100.0.0.1         YES BOOTP        up                    up

Ethernet0                  unassigned        YES NVRAM        up                    up

Serial0                    unassigned        YES NVRAM        up                    up

Serial1                    unassigned        YES NVRAM        up                    up

Virtual-Access1            unassigned        YES unset        up                    up

3. Stellen Sie sicher, dass Sie das LNS vom PPPoE-Client aus pingen können.

PPPoE_client#ping 1.1.1.8

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.8, timeout is 2 seconds:

!!!!!  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/12/16 ms

4. Wenn Sie Probleme bei der Initiierung von L2TP haben, versuchen Sie, den Befehl lcp reNegotiation on-Mismatch, der für das LNS unter VPDN-Gruppe konfiguriert wurde, auszugeben.

LNS#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

LNS(config)#vpdn-group 1

LNS(config-vpdn)#lcp renegotiation on-mismatch

Hinweis: Der LAC proxies Link Control Protocol (LCP) beim Start von PPP. Wenn das LNS beginnt, den weitergeleiteten PPP zu sehen, wird das LCP überprüft, und wenn es sich nicht um das handelt, was es mit dem Kunden selbst ausgehandelt hätte, beschwert es sich. Der Befehl zur Neuverhandlung von LCP bei Nichtübereinstimmung zwingt das LNS, LCP mit dem Client neu auszuhandeln. Nicht alle Clients handeln LCP neu, die meisten jedoch.

Befehle zur Fehlerbehebung

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

- debug ppp negotiation - Mit diesem Befehl im LNS können Sie die PPP-Verhandlungstransaktionen anzeigen, um das Problem oder die Phase zu identifizieren, in der der Fehler auftritt, und eine Lösung entwickeln. Es ist jedoch zwingend erforderlich, dass Sie die Ausgabe der debug ppp negotiation verstehen. Das Verständnis der Debug-ppp-Aushandlung-Ausgabe bietet eine umfassende Methode zum Lesen und Beheben von PPP.

- debug vpdn 12x-paketfehler - Wenn dieser Befehl ausgegeben wird, werden L2F- und L2TP-Protokollfehler angezeigt, die die Tunneleinrichtung oder den normalen Betrieb verhindern

- debug vpdn 12x-paketereignisse - Wenn dieser Befehl auf dem LNS ausgegeben wird, werden L2TP-Ereignisse angezeigt, die Teil der Tunneleinrichtung oder -abschaltung sind.

- debug vpdn paket [control | data] [detail] - Wenn dieser Befehl auf dem LNS oder der LAC ausgegeben wird, werden protokollspezifische Informationen zum Paket-Header angezeigt, z. B. Sequenznummern (falls vorhanden), Flags und Länge.

- debug vpdn event [protocol | Flow-Control] — Wenn dieser Befehl auf dem LNS oder der LAC ausgegeben wird, werden VPN-Fehler und grundlegende Ereignisse im L2TP-Protokoll sowie Fehler im Zusammenhang mit der Flusssteuerung angezeigt, bei denen das Remote-Peer-Empfangsfenster für einen Wert größer als Null konfiguriert ist.

- debug ppp {chap | pap} — Wenn dieser Befehl ausgegeben wird, werden das Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) und das Password Authentication Protocol (PAP) angezeigt, die in PPP integriert sind.

- debug ip udp - Wenn Sie diesen Befehl im LNS ausführen, wird die Ausgabe überprüft, um festzustellen, ob Pakete vom pppoe-Host empfangen werden.

- debug aaa per user (pro Benutzer): Wenn dieser Befehl aus dem LNS ausgegeben wird, werden die Attribute angezeigt, die auf die einzelnen Benutzer angewendet werden, wenn der Benutzer sich authentifiziert.

- Debug-Radius - Wenn dieser Befehl ausgegeben wird, werden Informationen angezeigt, die bei der Authentifizierung von Benutzern über einen RADIUS-Server zugeordnet sind.

Häufig gestellte Fragen

F. Unterstützt das Cisco CMTS die PPPoE-Weiterleitung?

Antwort: Nein. Die Cisco CMTS-Router unterstützen keine PPPoE-Weiterleitung, die PPPoE-Pakete von einer eingehenden Schnittstelle empfängt und sie an eine ausgehende Schnittstelle weiterleitet. Die Router der Cisco Serie uBR7100 leiten PPPoE-Datenverkehr automatisch weiter, wenn sie für den MxU-Bridging-Modus konfiguriert sind (der nur von Cisco IOS Release 12.1 EC unterstützt wird). Dies ist jedoch eine Folge der Bridging-Konfiguration und nicht aufgrund von PPPoE-Unterstützung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird PPPoE Forwarding auf keinem Cisco CMTS unterstützt.

F. Können gleichzeitig PPPoE-Clients und reguläre DHCP-Clients (Dynamic Host Configuration Protocol) im selben DOCSIS-Standort verwendet werden?

Antwort: Ja. Die PPPoE-Terminierungsfunktion unterstützt die gleichzeitige Verwendung von PPPoE-Clients und DHCP-Clients hinter denselben CMs. Abonnenten können PPPoE für ihre erste Anmeldung beim Kabelnetzwerk verwenden und dann DHCP verwenden, um ihren anderen PCs und anderen Hosts den Zugriff auf IP-Adressen für den Netzwerkzugriff zu ermöglichen.

F. Unterstützt PPPoE sowohl NPE-300 als auch NPE-400 auf den Cisco uBR7200VXR CMTS-Plattformen?

Antwort: Ja. Der NPE-300-Prozessor erreichte jedoch seinen End-of-Life-Meilenstein am 15. August 2001.

F. Wird PPPoE auf der Cisco uBR10k CMTS-Plattform unterstützt?

Antwort: Nein. Die PPPoE-Terminierungsfunktion wird nur von Cisco Routern der Serie uBR7100 und Cisco Routern der Serie uBR7246VXR unter Verwendung von Cisco IOS Release 12.2(4)BC1a oder höher unterstützt. Sie wird vom Cisco Router uBR10012 nicht unterstützt.

F. Wie viele PPPoE-Sitzungen kann ich auf der Cisco CMTS-Plattform ausführen?

Antwort: Die uBR-Plattform erbt von der Cisco 7200-Plattform einen IDB-Grenzwert von 10000, der 400 PPPoE-Sitzungen mit einem NPE-225 und NPE-300 unterstützt, während 8000 PPPoE-Sitzungen mit einem NPE-400 unterstützt werden. Die uBR7100-Plattform ohne modulare NPEs unterstützt 4.000 PPPoE-Sitzungen. Dies sind theoretische Grenzen. Sie müssen bedenken, dass die maximale Anzahl an aktiven, gleichzeitigen PPPoE-Sitzungen geringer ist, je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher auf der Prozessorkarte vorhanden ist, wie viele Kabelschnittstellenkarten verwendet werden, welche Bandbreite von jedem Benutzer beansprucht wird und wie der Router konfiguriert ist.

F. Welche Version von Cisco IOS wird für die PPPoE-Terminierung im EC-Zug unterstützt?

Antwort: Die PPPoE-Terminierungsfunktion wird bei Verwendung von Cisco IOS Release 12.1 EC auf keinem Cisco CMTS-Router unterstützt.

Zugehörige Informationen

- PPPoE-Sitzungslimit

- PPP over Ethernet

- PPPoE auf ATM

- Cisco - PPPoE-Basisarchitektur für Cisco UAC 6400

- Point-to-Point Protocol over Ethernet-Terminierung auf dem Cisco CMTS

- RFC 2516

- Technischer Support - Cisco Systems