Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Annahmen

Konfiguration

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument zeigt eine Beispielkonfiguration für LAN-Emulation (LANE), Circuit Emulation Service (CES) und VBR (Variable Bit Rate) Permanent Virtual Connections (PVCs) in Shaped Virtual Path (VP)-Tunneln. In der in diesem Dokument gezeigten Konfiguration werden LANE-, CES- und VBR-nrt-PVCs (variable bit rate non real-time) über das WAN übertragen. In diesen Beispielen wird die Einhaltung von Datenverkehrsverträgen mithilfe von geformten VP-Tunneln sichergestellt. Bei Verwendung von geformten VP-Tunneln mit Verkehrsparametern, die mit dem Service Provider identisch sind, sollte das ATM-Netzwerk des Service Providers keine Zellen verwerfen.

Der VP-Tunnel muss der Servicekategorie für die konstante Bitrate (CBR) angehören, um wie folgt gestaltet werden zu können: Es handelt sich um den einzigen geformten Tunnel, den Cisco derzeit unterstützt. Es müssen drei VP-Tunnel vorhanden sein, da die LANE Switched Virtual Connections (SVCs) mit nicht spezifizierter Bitrate (UBR) verwendet, die CES CBR-PVCs verwendet, VBR-PVCs verwendet und designierte VP-Tunnel verwendet werden. Sie haben eine für jede Servicekategorie: CBR Virtual Channels (VCs) und UBR VCs. Sie hätten einen Tunnel verwenden können, indem Sie hierarchische VP-Tunnel verwenden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Die Leser dieses Dokuments sollten folgende Themen kennen:

- LANE

- Empfehlungen für das LANE-Design

- Konfigurieren von LANE

- CES

- Einführung in Circuit-Emulationsservices

- Konfigurieren von Circuit-Emulationsdiensten

- VBR

- Verständnis der Servicekategorie "Variable Bit Rate Real Time (VBR-rt)" für ATM VCs

- Überblick über die Servicekategorie VBR-nrt und das Traffic Shaping für ATM VCs

- VP Tunnel

- Konfiguration von VP Tunnels und VP Switching

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco IOS® Softwareversion 11.3(0.8)TWA4 ASP oder höher für LightStream 1010 (LS1010)

- Jede Version des Cisco 8540-MSR

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Annahmen

Im Beispiel in diesem Dokument werden folgende Tatsachen vorausgesetzt:

- Shaped-Tunnel müssen der CBR-Servicekategorie angehören. Daher verfügt dieses Beispiel über einen CBR VP-Tunnel, der nur CBR-VCs enthalten kann. Sie wird für CES CBR-PVCs verwendet (im Netzwerkdiagramm mit VPI1 gekennzeichnet). Beachten Sie, dass die VPI-Nummer (Virtual Path Identifier) lokal für den Switch-Port von Bedeutung ist, sodass Sie dieselbe VPI-Nummer auf demselben Switch, aber zwei verschiedene Switch-Ports haben können.

- Da geformte VP-Tunnel nicht gleichzeitig VCs mehrerer Servicekategorien transportieren können, kann der erste für CBR VCs verwendete VP-Tunnel nicht für LANE UBR VCs oder VBR-Nrt PVCs verwendet werden. Sie müssen einen weiteren VP-Tunnel für LANE erstellen (der UBR-Servicekategorie VCs verwendet). Der zweite VP-Tunnel (im Netzwerkdiagramm mit VPI2 bezeichnet) ist ein CBR-förmiger VP-Tunnel, durch den nur UBR-VCs zugelassen sind.

- Ein dritter gestalteter VP-Tunnel transportiert die VBR-Nrt-PVC (im Netzwerkdiagramm mit VPI3 gekennzeichnet).

- Sie müssen drei CBR VPs vom Service Provider erwerben.

- Es wird davon ausgegangen, dass die drei CBR-VPs eine Spitzenzellrate (PCR) von 10 Mbit/s und eine CDVT-Toleranz (Cell Delay Variation Tolerance Tolerance Tolerance) von 500 Zellen aufweisen. Beachten Sie, dass die Summe der PCRs aller VP-Tunnel, die auf derselben physischen Schnittstelle definiert sind, kleiner als 95 Prozent der Leitungsgeschwindigkeit der physischen Schnittstelle sein muss (vorausgesetzt, dass nur VP-Tunnel auf der physischen Schnittstelle konfiguriert sind).

- Für VBR-PVC muss die Dauerzellrate (SCR) des PVC kleiner als 95 Prozent der PCR des CBR-förmigen VP-Tunnels sein. Mit anderen Worten, die PVC-SCR muss kleiner als 9,5 Mbit/s für VBR-nrt sein. Wenn mehrere VBR-PVCs den CBR-Tunnel durchlaufen, muss die Summe der SCRs aller VBR-PVCs kleiner als 95 % der PCR des geformten VP-Tunnels sein. Die verbleibenden 5 % sind für Signalisierung und andere obligatorische Protokolle reserviert.

- Gerät 5500-asp-f ist für VP-Switching vorgesehen. Diese Funktion wird in der Regel vom Dienstanbieter ausgeführt.

- LANE-Dienste sind auf 8540-MSR definiert. LAN Emulation Clients (LECs) sind auf 8540-MSR und 5500-asp-e definiert.

Hinweis: In diesem Beispiel werden die LANE-Services aus Gründen der Einfachheit auf dem ATM-Switch platziert. Dies ist jedoch nicht der optimale Standort für LANE-Services. Der beste Ort für einen LAN-Emulationsserver (LES) oder einen Broadcast- und unbekannten Server (BUS) ist das LAN-Modul eines Catalyst 5500. Der ideale Ort für einen LEC ist ein Router der Cisco 7500-Serie.

- Die beiden PBX-Systeme im Diagramm verwenden einen CES CBR-Schaltkreis. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Circuit-Emulation finden Sie unter Konfigurieren von Circuit Emulation Services.

Konfiguration

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen konfigurieren können.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

Klicken Sie auf die Switches in diesem Diagramm, um die Beispielkonfigurationen anzuzeigen:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- 5500-asp-e

- 5500-asp-f

- 8540 MSR

5500-asp-e - Beispielkonfiguration

5500-asp-e

5500-asp-e# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 5500-asp-e

!

boot system flash slot0:LS1010-wp-mz.120-3c.W5.9.bin

!

ip host-routing

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 64000 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm lecs-address-default 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1

atm address 47.0091.8100.0000.0050.537e.1401.0050.537e.1401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

!

interface CBR10/0/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name test

ces pvc 0 interface ATM11/0/1.6 vpi 6 vci 100

!

interface ATM11/0/1

no atm signaling enable

no ip address

atm pvp 5 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 6 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 7 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

!

interface ATM11/0/1.5 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM11/0/1.6 point-to-point

!

interface ATM11/0/1.7 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

atm pvc 7 100 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997  interface  ATM10/1/0 0 100

!

interface ATM11/0/2

no ip address

!

interface ATM11/0/3

no ip address

!

interface ATM11/1/0

no ip address

!

interface ATM11/1/1

no ip address

!

interface ATM11/1/2

no ip address

!

interface ATM11/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface ATM13/0/0.1 multipoint

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

lane client ethernet test

!

interface Ethernet13/0/0

no ip address

!

no ip classless

logging buffered 16000 debugging

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Funktionsanzeigen

Sie können die Konfigurationsfunktionen auf dem Gerät mit den Befehlen show in diesem Abschnitt überprüfen. Einige Befehle des Typs show werden vom Tool Output Interpreter unterstützt (nur für registrierte Kunden), mit dem sich Analysen der Ausgabe von Befehlen des Typs show abrufen lassen.

Hinweis: Sie können zusätzliche show-Befehle zum Überprüfen der Konfiguration verwenden. Nicht alle sind in diesem Dokument enthalten.

Um sicherzustellen, dass alle VCs der LANE über den richtigen VP-Tunnel geleitet werden (d. h., um zu verhindern, dass die Signalisierung über die Hauptschnittstelle initiiert wird), wird die Signalisierung auf der Schnittstelle atm11/0/1 mit dem Befehl no atm signaling enable deaktiviert. Derselbe Vorgang wurde für den 8540-MSR ausgeführt.

Um zu sehen, welche VCs mit einem VPI von 7 durch den VPI-Tunnel geleitet werden, führen Sie den Befehl show atm vc interface interface-number aus:

5500-asp-e# show atm vc interface atm11/0/1.7

Interface    VPI   VCI   Type    X-Interface  X-VPI X-VCI  Encap Status

ATM11/0/1.7  7     3      PVC     ATM13/0/0    0     181   SNAP   UP

ATM11/0/1.7  7     4      PVC     ATM13/0/0    0     182   SNAP   UP

ATM11/0/1.7  7     5      PVC     ATM13/0/0    0     180   QSAAL  UP

ATM11/0/1.7  7     16     PVC     ATM13/0/0    0     179   ILMI   UP

ATM11/0/1.7  7     18     PVC     ATM13/0/0    0     183   PNNI   UP

ATM11/0/1.7  7     100    PVC     ATM10/1/0    0     100          UP

5500-asp-e# show atm interface resource atm11/0/1.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

5500-asp-e# show atm interface resource atm11/0/1

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c1 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX, 117023 vbr TX,

117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX

Allocated bit rates:

30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Best effort connections: 0 pvcs,  4 svcs

5500-asp-f - Beispielkonfiguration

Der Switch ist für VP-Switching konfiguriert.

5500-asp-f

5500-asp-f# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service padservice timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 5500-asp-f

!

!

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 64000 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm address 47.0091.8100.0000.0050.5308.2401.0050.5308.2401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

!

interface ATM11/0/0

no ip address

!

interface ATM11/0/1

no ip address

atm pvp 5  interface  ATM11/0/0 10

atm pvp 6 rx-cttr 64000 tx-cttr 64000 interface ATM11/0/0 6 rx-cttr 64000 tx-cttr 64000

atm pvp 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997 interface ATM11/0/0 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

no ip address

!

ip classless

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Funktionsanzeige

Führen Sie den Befehl show atm vp aus, um zu überprüfen, ob der VP betriebsbereit ist:

5500-asp-f# show atm vp

Interface    VPI    Type  X-Interface     X-VPI     Status

ATM11/0/0    6       PVP     ATM11/0/1    6         UP

ATM11/0/0    7       PVP     ATM11/0/1    7         UP

ATM11/0/0    10      PVP     ATM11/0/1    5         UP

ATM11/0/1    5       PVP     ATM11/0/0    10        UP

ATM11/0/1    6       PVP     ATM11/0/0    6         UP

ATM11/0/1    7       PVP     ATM11/0/0    7         UP

8540-MSR - Beispielkonfiguration

8540 MSR

8540-MSR# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 8540-MSR

!

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

!

atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 63998 cbr pcr 10000

atm connection-traffic-table-row index 63999 cbr pcr 10240  cdvt 500

atm lecs-address-default 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

!

lane database PVP

name test server-atm-address 47.009181000000009021448401.009021448403.01

!

!

interface CBR1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

ces circuit 0 circuit-name test

ces pvc 0 interface ATM2/1/0.6 vpi 6 vci 100

!

interface ATM2/1/0

no atm signaling enable

no ip address

no ip directed-broadcast

atm pvp 6 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

atm pvp 7 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

atm pvp 10 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

!

interface ATM2/1/0.6 point-to-point

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/0.7 point-to-point

no ip directed-broadcast

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

atm pvc 7 100 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997  interface  ATM1/1/0 0 100

!

interface ATM2/1/0.10 point-to-point

no ip directed-broadcast

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM2/1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM2/1/3

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

lane config auto-config-atm-address

lane config database PVP

!

interface ATM0.1 multipoint

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane server-bus ethernet test

lane client ethernet test

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Funktionsanzeigen

Sie können die Konfigurationsfunktionen auf dem Gerät mit den Befehlen show in diesem Abschnitt überprüfen.

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX, 117023 vbr TX,

117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX

Allocated bit rates:

30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Best effort connections: 0 pvcs,  0 svcs

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.6

Resource Management configuration:

Service Categories supported: cbr

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr,

Peak-cell-rate TX: none cbr,

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none cbr,

CDVT TX: none cbr,

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

9727 cbr RX, 9727 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

1741 cbr RX, 1741 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7

Resource Management configuration:

Service Categories supported: vbr-nrt

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none vbr,

Peak-cell-rate TX: none vbr,

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX:

Minimum-cell-rate TX:

CDVT RX: none vbr,

CDVT TX: none vbr,

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.10

Resource Management configuration:

Service Categories supported: ubr

Link Distance: 0 kilometers

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none ubr

Peak-cell-rate TX: none ubr

Minimum-cell-rate RX: none ubr

Minimum-cell-rate TX: none ubr

CDVT RX: none ubr

CDVT TX: none ubr

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- VP (Virtual Path) Switching- und Tunneling-Technologieunterstützung

- Unterstützung der LANE-Technologie (LAN-Emulation)

- Technischer Support durch den CES (Circuit Emulation Service)

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme