Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Unterstützte Plattformen

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Befehle anzeigen

Bekanntes Problem

Zugehörige Informationen

Einführung

Die QoS-Funktion (LAN Emulation) bietet die Möglichkeit, mehrere Datenverkehrsklassen durch Erstellung von VCCs (Data Direct Virtual Channel Connections) mit den gewünschten QoS-Parametern zu differenzieren. Wenn priorisierter Datenverkehr empfangen wird, leitet der LAN Emulation Client (LEC) diesen Datenverkehr über ein VCC mit übereinstimmenden QoS-Parametern weiter.

Derzeit unterstützt die LANE QoS die Erstellung nicht spezifizierter Bitrate plus (UBR+) VCCs. Ein UBR+ VCC ist ein UBR-VCC, für den der Switch die MCR-Mindestzellrate (MCR) garantiert. Wenn der Switch die von Ihnen für den UBR+ VCC angegebene Rate nicht garantieren kann, kehrt der LEC ohne MCR-Garantie zum UBR zurück.

Sie können die LANE QoS-Funktion auf LEC-Basis aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die QoS-Option im Befehl lane client verwenden. Das gleiche emulierte LAN (ELAN) kann sowohl QoS-fähige als auch Nicht-QoS-fähige LECs enthalten.

Auf den Routerplattformen klassifiziert der Class of Service (CoS)-Wert das geroutete Paket, bevor es an LANE übergeben wird. Der LEC bestimmt den VCC anhand der CoS des Pakets. Die Benutzerkonfiguration bestimmt die CoS-VCC-Zuordnung. Nicht IP-basierter Datenverkehr und überbrückte Datenverkehrsströme werden immer über den UBR+ VCC gesendet.

Bei ATM-Modulen der Catalyst 5000-Familie erstellt der LEC entweder einen UBR+ VCC oder einen UBR VCC, aber nicht beide. Zum Erstellen eines UBR+ VCC legt der LEC die QoS-Parameter für die ATM-Adresse des Remote-LEC fest.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Diese Funktion wurde in der Cisco IOS® Softwareversion 12.1(2)E eingeführt.

Im Abschnitt Beschränkungen der Quality of Service over LAN-Emulation finden Sie Einzelheiten zu den Einschränkungen dieser Technologie.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Unterstützte Plattformen

QoS über LAN wird auf folgenden Plattformen unterstützt:

- Cisco Router der Serie 4500

- Cisco Router der Serie 7200

- Cisco Router der Serie 7500

- Catalyst 5000-Produktfamilie Optical Carrier 12 (OC-12) ATM LANE- und Multiprotocol over ATM (MPOA)-Module mit zwei PHY

- Catalyst 6000-Familie ATM Line Cards

Hinweis: Diese Module erfordern die Cisco IOS Software, Version 12.1(4)E, um diese Funktion zu unterstützen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Die Router 1 und 2 sind Cisco 7200-Router mit Cisco IOS Software, Version 12.1(5)E. Router 2 fungiert als LAN Emulation Configuration Server (LECS), LAN Emulation Server (LES) und als Broadcast- und unbekannter Server (BUS). Jeder Router ist mit einem LEC konfiguriert.

Procida ist ein Catalyst 8540 Multiservice Switch Router (MSR) mit Cisco IOS Software Release 12.0(10)W5(18c).

Eine Beispielkonfiguration für die LANE-Suche finden Sie unter Konfigurieren der ATM-LAN-Emulation. Die Empfehlungen zum LANE-Design finden Sie unter Empfehlungen zum LANE-Design.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Router 1

- Router 2

Router 1

lane qos database test

atm-address 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02 ubr+ pcr 140000 mcr 100000

ubr+ cos 0-7

!

interface ATM2/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/5 qsaal

!

pvc 0/16 ilmi

!

!

interface ATM2/0.2 multipoint

ip address 20.0.0.2 255.255.255.0

lane client qos test

lane client ethernet lane-qos

Router 2

lane database lane-qos

name lane-qos server-atm-address 47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

!

lane qos database test

atm-address 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02 ubr+ pcr 140000 mcr 100000

ubr+ cos 0-7

!

interface ATM4/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/16 ilmi

!

pvc 0/5 qsaal

!

lane config auto-config-atm-address

lane config database lane-qos

!

interface ATM4/0.1 multipoint

lane server-bus ethernet lane-qos

!

interface ATM4/0.2 multipoint

ip address 20.0.0.1 255.255.255.0

lane client qos test

lane client ethernet lane-qos

Um QoS über LANE zu konfigurieren, müssen Sie eine QoS-Datenbank definieren, indem Sie den Befehl lane QoS database name eingeben und auf einen Client anwenden, indem Sie den Befehl lane client qos name eingeben. Informationen zur Konfiguration von LANE finden Sie unter Konfigurieren der ATM-LAN-Emulation.

Befehle anzeigen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Testen Sie mithilfe der folgenden Befehle, ob Ihr Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert:

- Show-Lane-Client

- Ping-Gerät

- atm vc

- ATM-Schnittstellenressourcenatm anzeigen

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Die in der LANE QoS-Datenbank konfigurierte NSAP-Adresse (Network Service Access Point) entspricht der LEC, die das Ziel der UBR+-Daten direkt ist. Über Router 1 können Sie die in der LANE QoS-Datenbank von Router 2 konfigurierte NSAP-Adresse finden, indem Sie den Befehl show lane client eingeben.

Router1# show lane client

LE Client ATM2/0.2  ELAN name: lane-qos  Admin: up  State: operational

Client ID: 2   LEC up for 44 seconds

ELAN ID: 0

Join Attempt: 48

Known LE Servers: 1

Last Fail Reason: Fail to set up config VC

QoS database: test

HW Address: 0030.199a.b838  Type: ethernet  Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02

In der LANE QoS-Datenbank müssen Sie definieren (mithilfe des Felds CoS), welche Art von Datenverkehr eine UBR+ VC verwendet, und dann die UBR+-Parameter konfigurieren. Diese bestimmt, welche Spitzenzellrate (PCR) und Mindestzellrate (MCR) verwendet werden.

In diesem Beispiel verwenden alle Arten von Datenverkehr und CoS UBR+. Der gesamte mit den LECs verbundene Datenverkehr auf Router 1 und Router 2 verwendet UBR+ VCs. Die Parameter für diese VCs sind MCR 100 Mbit/s und PCR 140 Mbit/s.

Router1# ping 20.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Router1# show lane client

LE Client ATM2/0.2  ELAN name: lane-qos  Admin: up  State: operational

Client ID: 2                 LEC up for 44 seconds

ELAN ID: 0

Join Attempt: 48

Known LE Servers: 1

Last Fail Reason: Fail to set up config VC

QoS database: test

HW Address: 0030.199a.b838   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.009181000000009021561401.0050A219F073.00

212         1         6  direct     47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

213         8         0  distribute 47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

214         0        11  send       47.009181000000009021561401.0050A219F072.01

215        20         0  forward    47.009181000000009021561401.0050A219F072.01

218+        0         1  data       47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

Router1# show atm vc 218

ATM2/0.2: VCD: 218, VPI: 0, VCI: 43

UBR+, PeakRate: 140000, Minimum Guaranteed Rate: 0

LANE-DATA, etype:0x6, Flags: 0x48, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 1, InBytes: 0, OutBytes: 62

InPRoc: 0, OutPRoc: 1, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

TTL: 4

interface =  ATM2/0.2, call locally initiated, call reference = 154

vcnum = 218, vpi = 0, vci = 43, state = Active(U10)

, point-to-point call

Retry count: Current = 0

timer currently inactive, timer value = 00:00:00

Remote Atm Nsap address: 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

, VC owner: ATM_OWNER_LANE

Wenn Sie den Switch (Procida) betrachten, sehen Sie, dass Ressourcen für diesen VC reserviert wurden.

Procida# show atm interface resource atm 1/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr,

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 15 c2, 2 c3, 2 c4, 2 c5

CAC Configuration to account for Framing Overhead : Disabled

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

overbooking :  disabled

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

47743 cbr RX, 47743 cbr TX, 47743 vbr RX, 47743 vbr TX,

47743 abr RX, 47743 abr TX, 47743 ubr RX, 47743 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 100000 ubr RX, 100000 ubr TX

Best effort connections: 7 pvcs,  5 svcs

Hier sehen Sie den für diesen VC zugewiesenen MCR.

Bekanntes Problem

Wenn Sie die Ausgabe im vorherigen Abschnitt betrachten, sehen Sie, dass die zugewiesenen Ressourcen auf dem ATM-Switch und die VC-Ausgabe auf Router 1 nicht den konfigurierten Parametern entsprechen. Dieses Problem ist bekannt: Vor der Cisco IOS Software-Version 12.1(5)E waren die reservierte Bandbreite und die angezeigte Bandbreite Paketraten und keine Zellenraten. Seit Version 12.1(5)E der Cisco IOS Software werden diese Werte in Zellraten ausgedrückt.

Wenn Sie beispielsweise das aktuelle Beispiel auf die Cisco IOS-Softwareversion 12.1(3a)E anwenden, ist dies die Ausgabe, die von diesen show-Befehlen generiert wird:

Router1# show atm vc 218

ATM2/0.2: VCD: 218, VPI: 0, VCI: 43

UBR+, PeakRate: 154584, Minimum Guaranteed Rate: 0

LANE-DATA, etype:0x6, Flags: 0x48, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 1, InBytes: 0, OutBytes: 62

InPRoc: 0, OutPRoc: 1, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

TTL: 4

interface =  ATM2/0.2, call locally initiated, call reference = 154

vcnum = 218, vpi = 0, vci = 43, state = Active(U10)

, point-to-point call

Retry count: Current = 0

timer currently inactive, timer value = 00:00:00

Remote Atm Nsap address: 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

, VC owner: ATM_OWNER_LANE

Procida# show atm interface resource atm 1/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr,

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 15 c2, 2 c3, 2 c4, 2 c5

CAC Configuration to account for Framing Overhead : Disabled

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

overbooking :  disabled

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

37326 cbr RX, 37326 cbr TX, 37326 vbr RX, 37326 vbr TX,

37326 abr RX, 37326 abr TX, 37326 ubr RX, 37326 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 110416 ubr RX, 110416 ubr TX

Best effort connections: 7 pvcs,  5 svcs

Sie sehen Folgendes:

- Die auf Router 1 angezeigte PCR ist 154584 anstelle von 140000.

- Der auf dem ATM-Switch zugewiesene MCR beträgt laut Konfiguration 110416 anstelle von 100000.

Diese Unterschiede sind darauf zurückzuführen, dass die in der QoS-Datenbank konfigurierten VC-Parameter vor der Cisco IOS Software Version 12.1(5)E keine Zellenraten, sondern Paketraten waren. Somit sind die angegebenen Zuweisungsraten tatsächlich die konfigurierten Raten multipliziert mit 53 oder 48.

Zugehörige Informationen

- LAN-Emulation - Beispielkonfiguration

- Empfehlungen für das LANE-Design

- Fehlerbehebung bei LAN Emulation Switching-Umgebungen

- Support-Seiten für LANE (LAN-Emulation)

- Support-Seiten für ATM (Asynchroner Transfermodus)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems