Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Überblick über die Cisco IMA-Implementierung

Fehlerbehebung IMA Service

Identifizieren eines Fehlers

IMA-Status

Problemlösungsbeispiele

Beispiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3

Beispiel 4

Beispiel 5

Beispiel für Fall sechs

Beschreibung der dsupport-Befehlsausgabe

Differenzial Delay Operation

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument dient als Leitfaden zur Fehlerbehebung bei Betrieb, Administration und Wartung von Inverse Multiplexing over ATM (IMA) auf dem MGX 8850 ATM User Service Module Model B (AUSM/B). Es enthält Tipps und Schritte zur Fehlerbehebung, um einen IMA-Ausfall zu erkennen, diesen Fehler zu isolieren und die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Die Leser dieses Dokuments sollten über folgende Punkte Bescheid wissen:

- IMA-Protokoll und -Service, wie in der IMA-Spezifikation Version 1.0 des ATM-Forums "Inverse Multiplexing for ATM (IMA)" festgelegt.

- MGX 8850 AUSM/B

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Überblick über die Cisco IMA-Implementierung

Der MGX 8850 unterstützt IMA über AUSM/B. Die Cisco-Implementierung von IMA entspricht der Version 1.0 des ATM-Forums Inverse Multiplexing for ATM (IMA) Specification und bietet folgende Funktionen:

- Unterstützung für alle ATM-Verbindungsmanagement verfügbar auf der ATM Forum UNI 3.0/3.1 Schnittstelle.

- Bereitstellung in großem Umfang über den automatischen Neustart der IMA-Gruppe

Umfangreiche Tests haben gezeigt, dass der Cisco MGX 8850 IMA AUSM/B mit mehreren Geräten von Drittanbietern (Customer Premises Equipment, CPE) kompatibel ist, die ebenfalls IMA Version 1.0 implementieren.

Die standardkonforme IMA-Implementierung im AUSM/B unterstützt mehrere Konfigurationen:

- Mehrere IMA-Gruppen, von denen jede aus bis zu acht physischen Verbindungen besteht.

- Bis zu acht verschiedene, individuelle UNI-Ports

- Gemischte Konfiguration mit einer oder mehreren physischen Verbindungen, die in einem IMA gruppiert sind, und der Rest der physischen Verbindungen, die als individuelle ATM-Ports konfiguriert sind.

- Differenzierte Verzögerungstoleranz. Physische Verbindungen, die von verschiedenen Betreibern bereitgestellt werden, können innerhalb derselben IMA-Gruppe verwendet werden.

Eine IMA-Gruppe kann aus einer physischen T1/E1-Verbindung bestehen. Dies ist einfach skalierbar, insbesondere wenn ein Benutzer nur eine T1/E1-Bandbreite benötigt, aber in Zukunft zusätzliche Kapazität benötigt. Weitere physische Verbindungen können der vorhandenen IMA-Gruppe schrittweise hinzugefügt werden.

Fehlerbehebung IMA Service

Dieser Abschnitt enthält Verfahren, mit denen der Netzwerkbetreiber den IMA-Dienst auf dem AUSM/B überwachen kann. Es beschreibt, wie der Verwaltungsstatus sowie der Betriebsstatus der IMA-Objekte, die auf dem AUSM/B verfügbar sind, überwacht und interpretiert werden. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Verfahren sind für die Verwendung über die AUSM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über eine lokale oder Remote-Verbindung vorgesehen. Weitere Informationen zur Durchführung der IMA-Überwachungsaufgaben über den Cisco WAN Manager (CWM) finden Sie im Dokument Cisco WAN Manager Operations.

Die Fehlerbehebungsmethode zur Verwaltung von IMA-Fehlern besteht aus der Identifizierung und dem Verständnis der folgenden Punkte:

1. Symptom - Für jeden IMA-Fehler sind bestimmte Symptome vorhanden. Die Zustände verschiedener IMA-Komponenten führen dazu, dass diese Symptome sichtbar werden.

2. Cause (Ursache): Für jedes Symptom werden eine oder mehrere mögliche Ursachen angegeben. Eine Fehlerursache ist die Interpretation des Betriebs- und/oder Verwaltungsstatus einer bestimmten IMA-Komponente.

3. Korrekturmaßnahmen - für jede Ursache werden Korrekturmaßnahmen oder Informationen angegeben. Um den IMA-Dienst erfolgreich wiederherzustellen, muss der Netzwerkbetreiber einige Korrekturmaßnahmen durchführen.

Identifizieren eines Fehlers

Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei der IMA besteht in der Erkennung eines Fehlers und der Lokalisierung dieses Fehlers. Gehen Sie wie folgt vor, um die Fehlerisolierung zu erleichtern:

1. Überprüfen Sie den Alarmstatus der Knoten. Sie können dies über den CWM oder lokal auf dem Knoten tun.

2. Lokal verwenden Sie entweder den Befehl CWM oder dspcds, um die Alarmquelle innerhalb des Knotens zu suchen.

3. Verwenden Sie entweder den Befehl CWM oder den Befehl dsupport oder dsplns lokal, um den Ausfall innerhalb des Ports oder der Leitung auf der Karte zu lokalisieren.

IMA-Status

Der IMA-Betriebsstatus auf dem AUSM/B kann durch den Status der IMA-Gruppe und/oder den IMA-Verbindungsstatus beschrieben werden.

IMA-Gruppenstatus

Der NE-Status (NEM Group Near-End) beschreibt den NE-Status des IMA-Ports zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Feld IMA Group NE state (NE-Status der IMA-Gruppe) befindet sich in der Ausgabe des Befehls dsupport port-number, der von der CLI ausgegeben wird. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Betriebsstatus der IMA-Gruppe.

Staat

Beschreibung

Nicht konfiguriert

Die IMA-Gruppe ist nicht vorhanden. Dies ist der ursprüngliche Standardstatus.

Systemstart

Die IMA-Gruppe wird konfiguriert, und das Group State Machine (GSM) wartet auf den Start am anderen Ende (FE). Sobald die FE erfolgreich mitteilt, dass sie gestartet wurde und die Gruppenparameter (M, Symmetry) akzeptiert wurden, wechselt die Gruppe in den Status StartUpAck.

StartUpBack

Das GSM erhielt die StartUpAck-Nachricht, die in einer IMA Control Protocol (ICP)-Zelle vom FE enthalten ist.

nicht unterstütztM

Der FE akzeptiert den M-Gruppenparameter nicht.

IncompSymm

Der FE akzeptiert den Symmetry Group-Parameter nicht.

configAbortAndere

Andere Gruppenparameter werden vom FE nicht unterstützt.

unzureichende Verbindungen

Die Anzahl der aktiven Verbindungen ist kleiner als die konfigurierte Mindestanzahl von Verbindungen.

gesperrt

Wenn die Gruppe zu Wartungszwecken blockiert wird, wechselt das GSM in diesen Zustand.

operativ

Der IMA-Port kann ATM-Zellen von und zur IMA-Unterschicht senden und empfangen. Das GSM wechselt in diesen Zustand, wenn in beiden Übertragungs- (Tx-) und Empfangsrichtungen (Rx-) genügend Verbindungen vorhanden sind.

IMA-Gruppenausfallstatus

Der Fehlerstatus der IMA-Gruppe beschreibt den Fehlerstatus sowohl des NE als auch des FE. Wenn Sie den Fehlerstatus kennen, können Sie den Grund für den Ausfall ermitteln. Das Feld IMAGrp Failure (IMAGrp-Fehler) wird mit dem Befehl dsupport port-number ausgegeben, der von der CLI ausgegeben wird. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen IMA-Gruppen-Fehlerstatus beschrieben:

Staat

Beschreibung

Kein Fehler

Die IMA-Gruppe ist aktiv.

NE-Start

Das NE GSM befindet sich im Startzustand.

FE-Start

Das FE GSM befindet sich im Startzustand.

NE Ungültiger M

Der FE unterstützt den M-Parameter des NE nicht.

FE ungültig

Das NE unterstützt den M-Parameter der FE nicht.

Assym NE fehlgeschlagen

Die FE unterstützt den asymmetrischen Betrieb der NE nicht.

Assym FE fehlgeschlagen

Die NE unterstützt den asymmetrischen Betrieb der FE nicht.

NE-Insulin-Links

Die Anzahl der aktiven Verbindungen auf dem NE ist kleiner als die konfigurierte Mindestanzahl von Verbindungen.

FE-Insulin-Links

Die Anzahl der aktiven Verbindungen auf dem FE ist geringer als die konfigurierte Mindestanzahl von Verbindungen, und die Nachricht wird über eine ICP-Zelle an das NE weitergeleitet.

Gesperrte NE

Das NE wird zu Wartungszwecken blockiert.

Gesperrte FE

Der FE wird zu Wartungszwecken blockiert.

Sonstige Gründe

Die Gruppe hat aus anderen Gründen versagt.

IMA-Link NE Rx und Tx-Status übertragen

Der Betriebsstatus der IMA-Verbindung beschreibt den Status einer bestimmten Verbindung, die als Teil einer IMA-Gruppe auf dem NE konfiguriert ist. Der Betriebsstatus der Verbindung wird in den Feldern LinkNeRxState und LinkNetTxState der dspimaln-Zeilennummer oder dspimainfo-Befehle angezeigt, die von der CLI ausgegeben werden. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Betriebsstatus der IMA-Verbindung beschrieben:

Staat

Beschreibung

Nicht in Gruppe

Die Verbindung wird nicht innerhalb einer IMA-Gruppe konfiguriert, oder die Verbindung wurde aus der Gruppe entfernt.

Unbrauchbar

Für die Verbindung wurde ein Fehler erkannt. Dies kann auf Leitungsfehler zurückzuführen sein. (Verwenden Sie den Befehl dsplns, um die Zeilen zu überprüfen.)

verwendbar

Die Verbindung ist einsatzbereit und wartet darauf, dass die FE Tx verwendet oder aktiviert wird.

Aktiv

Die Verbindung ist innerhalb ihrer IMA-Gruppe aktiv und überträgt ATM-Layer-Zellen.

NE Rx-Link-Fehlerstatus

Der IMA Rx-Link-Fehlerstatus beschreibt die Fehlerstatus der NE Rx-Link. Der NE Rx-Link-Fehlerstatus wird im LinkNeRxFailureStatus-Feld des CLI-Befehls dspimaln imagroup-number line-number angezeigt. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen IMA Rx-Link-Fehlerstatus beschrieben:

Staat

Beschreibung

Kein Fehler

Die Verbindung ist innerhalb ihrer IMA-Gruppe aktiv und überträgt ATM-Layer-Zellen.

IMA-Link-Fehler

Bei der NE wurde ein Verbindungsfehler festgestellt.

LIF-Fehler

Der LIF-Fehler wurde bei der NE erkannt.

LODS-Fehler

Der LODS-Defekt wurde bei der NE festgestellt.

Nicht verbunden

Der Link hat das IMA-Testverfahren nicht bestanden.

Gesperrt

Der Link wird blockiert.

Fehler

Der Link ist nicht aktiv.

FE Tx Link Nicht nutzbar

Die FE-Verbindung ist konfiguriert, funktioniert aber auch nicht aufgrund von dauerhaften Fehlern oder Hemmungen.

FE Rx Link Nicht nutzbar

Die FE-Verbindung ist konfiguriert, aber fehlgeschlagen.

Problemlösungsbeispiele

In allen in diesem Abschnitt verwendeten Problembehebungsbeispielen wird der Begriff "Problem" verwendet, um sich auf eine Situation zu beziehen, in der ein IMA-Port einen Alarm wegen eines großen oder kleinen Anschlusses ausgibt. Ein schwerwiegender Alarm wirkt sich auf den Service aus und führt zu einem Ausfall des Ports und/oder der Verbindung. Der gesamte Benutzerdatenverkehr vom CPE wird während einer Warnmeldung verworfen. Ein Beispiel für einen Major Alarm ist die Erkennung eines Loss of Signal (LOS) auf einer IMA-Verbindung. Ein kleinerer Alarm führt zu Leistungseinbußen. Eine Verbindung, die über einen Port im Alarm "Minor" geroutet wird, fällt normalerweise nicht aus, aber die Verbindungsleistung kann erheblich beeinträchtigt werden. Ein Alarm kann auch physisch oder statistisch sein.

Beispiel 1

Problemsymptome

Der IMA-Port befindet sich im Hauptalarm. Der NE-Status der Gruppe lautet Startup. Kein akzeptierter Link ("Posten vorhanden" = 0). Die Ausgabe des Befehls dsplns gibt keinen Alarm aus. Die Ausgabe des Befehls dspimainfo zeigt an, dass alle Links den Status NotInGroup haben und alle Rx LIDs standardmäßig auf 33 (0x21) eingestellt sind. Normalerweise sollte die LID weniger als 31 betragen. Das bedeutet, dass die NE keine ICP-Zellen von der FE erhält. Die Ausgabe des Befehls dspimalncnt bestätigt, dass die NE keine ICP-Zellen empfängt.

Befehlsausgabe

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Sig. Failure

IMA Group Ne state :               Startup

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 0

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          3

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne StartUp

Timing Reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn  Type         Status/Coding     Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                            Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.1 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.2 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.3 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.4 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.5 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.6 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.7 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

2.8 RJ-48 dsx1ESF       Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft     LocalTim  No     No

LineNumOfValidEntries: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

dspimainfo

Link Group  NeTx         NeRx        FeTx         FeRx         TxLID RxID

State        State       State        State

--------------------------------------------------------------------------

1     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     0     33

2     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     1     33

3     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     2     33

4     1     Unusable     Unusable    NotInGroup   NotInGroup     3     33

value = 0 = 0x0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimalncnt 1 1

IMA group number :                1

Line number :                     1

Icp Cells Received :              0

Icp Errored Cells Recvd :         0

Ima Violations Count :            0

Ima OIF anomalies :               4

Ima Ne Severely Errored Seconds : 0

Ima Fe Severely Errored Seconds : 0

Ima Ne Unavailable Seconds :      0

Ima Fe Unavailable Seconds :      0

Ima NeTx Unusable Seconds :       1541

Ima NeRx Unusable Seconds :       1541

Ima FeTx Unusable Seconds :       0

Ima FeRx Unusable Seconds :       0

Ima FeTx Num. Failues :           0

Ima FeRx Num. Failures :          0

# HEC errored cells :             0

# HEC errored seconds :           0

# Severely HEC errored seconds :  0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 1 1

IMA Group number :        1

Link number :             1

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x21

LinkNeRxState :           Unusable

LinkNeTxState :           Unusable

LinkNeRxFailureStatus :   Ima Link Failure

LinkFeRxState :           Not In Group

LinkFeTxState :           Not In Group

LinkFeRxFailureStatus :   No Failure

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 0

Ne Link Rx Num Failures : 0

Wahrscheinliche Ursache

Der FE ist nicht richtig konfiguriert.

Sobald die Gruppe aktiviert ist, wechselt das GSM in den Start_Up-Zustand und überprüft die Symmetriekonfiguration sowie den M-Wert aus der FE. Die einzige Konfiguration, die akzeptiert werden kann, ist M=128 und die symmetrische Konfiguration. Bei Konfigurationsfehlern ändert sich das GSM für einen begrenzten Zeitraum in den Status Config_Aborted und wechselt dann in den Status Start_Up. Das GSM bleibt im Status Start_Up fest. Sobald der M-Wert und die symmetrische Konfiguration, die von der FE empfangen wurden, die NE erreichen, wechselt das GSM zu Startup_Ack, Inhinreichend_Links und/oder Operational.

Korrekturmaßnahme

Überprüfen Sie, ob die Konfiguration des FE mit der erwarteten Konfiguration übereinstimmt.

Beispiel 2

Problemsymptome

Der IMA-Port befindet sich im aktiven Zustand, aber alle konfigurierten Verbindungen sind nicht vorhanden. Die Ausgabe der Befehle dsupport und dsupport zeigt, dass Link 1 aus der Gruppe entfernt wurde. Die Ausgabe des Befehls dspimainfo zeigt Folgendes:

- NE Rx und NE Tx von Verbindung 1 sind verwendbar.

- FE Rx und FE Tx von Verbindung 1 sind unbrauchbar und der Grund für den FE Rx-Ausfall wird blockiert.

Hinweis: Link 1 empfängt ICP-Zellen.

Die Ausgabe des Befehls dsplns zeigt die Zeile 1 aus dem Alarm.

Befehlsausgabe

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf Avail      Lines configured Lines present    Tol Diff  Port Ste

rate rate                                         Delay(ms)

------ -------- ----- -----     --------------- --------------- ---------   --------

2.1     UNI     14364 10773     1.2.3.4         2.3.4             275       Active

NextPortNumAvailable: 7

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Active

IMA Group Ne state :               operational

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 10773

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          2

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :                    2.3.4

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            No Failure

Timing reference link :            2

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn     Type     Status/Coding     Length       XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.1 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.2 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.3 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.4 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.5 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.6 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.7 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

2.8 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim   No   No

LineNumOfValidEntries: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link     Group     NeTx     NeRx     FeTx     FeRx     TxLID  RxID

State   State     State    State

------------------------------------------------------------------

1         1        Usable   Usable   Unusable Unusable   0     1

2         1        Active   Active   Active   Active     1     0

3         1        Active   Active   Active   Active     2     2

4         1        Active   Active   Active   Active     3     3

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 1 1

IMA Group number : 1

Link number :             1

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x1

LinkNeRxState :           Usable

LinkNeTxState :           Usable

LinkNeRxFailureStatus :   No Failure

LinkFeRxState :           Unusable

LinkFeTxState :           Unusable

LinkFeRxFailureStatus :   Blocked

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 0

Ne Link Rx Num Failures : 0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimalncnt 1 1

IMA group number :                1

Line number :                     1

Icp Cells Received :              12687

Icp Errored Cells Recvd :         0

Ima Violations Count :            0

Ima OIF anomalies :               15

Ima Ne Severely Errored Seconds : 0

Ima Fe Severely Errored Seconds : 2

Ima Ne Unavailable Seconds :      154

Ima Fe Unavailable Seconds :      0

Ima NeTx Unusable Seconds :       145

Ima NeRx Unusable Seconds :       144

Ima FeTx Unusable Seconds :       448

Ima FeRx Unusable Seconds :       448

Ima FeTx Num. Failues :           0

Ima FeRx Num. Failures :          0

# HEC errored cells :             0

# HEC errored seconds :           0

# Severely HEC errored seconds :  0

Wahrscheinliche Ursache

Link 1 wurde bei FE gehemmt.

Der Link State Machine (LSM) von Verbindung 1 wartet auf FE Tx=Usable (UTP), bevor das NE Rx=Active eingestellt wird, und das LSM von Verbindung 1 wartet auf FE Tx=Usable (UTP), bevor das NE Rx=Active festgelegt wird.

Korrekturmaßnahme

Link 1 sollte am FE aktiviert werden. (Bei Verwendung eines Cisco IOS-basierten CPE muss die CPE-Schnittstelle in der Regel nicht heruntergefahren werden.)

Beispiel 3

Problemsymptome

Der IMA-Port befindet sich in einem ernsten Alarm. Die NE-Gruppe befindet sich im Status Start_Up. Diesmal ist der Grund für den Ausfall Ungenügende Links. Die Ausfallsicherheit (Mindestanzahl von Verbindungen) ist auf 4 festgelegt. Link 1 ist jedoch nicht aktiv. Die Ausgabe des Befehls dspimainfo zeigt Folgendes:

- Die NE von Verbindung 1 ist nicht funktionsfähig. Überprüfen Sie dies mit dem Befehl dspimaln ima-group line-number.

- FE Rx und FE Tx von Verbindung 1 sind unbrauchbar und der Grund für den FE Rx-Ausfall wird blockiert.

Hinweis: Link 1 empfängt ICP-Zellen.

Überprüfen Sie dies mit dem Befehl dspimalncnt ima-group line-number.

Die Ausgabe des Befehls dsplns zeigt die Zeile 1 aus dem Alarm.

Befehlsausgabe

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf  Avail      Lines configured  Lines present  Tol Diff  Port Ste

rate  rate                                        Delay(ms)

------ -------- ----- -----     ---------------   --------------- --------- --------

2.1     UNI     14364   0       1.2.3.4                            275      Sig. Fae

NextPortNumAvailable: 6

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Sig. Failure

IMA Group Ne state :               insufficientlinks

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 0

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          4

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne StartUp

Timing reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link     Group     NeTx     NeRx     FeTx     FeRx     TxLID RxID

State    State    State    State

------------------------------------------------------------------

1         1        Usable   Usable   Unusable Unusable   0     1

2         1        Usable   Usable   Usable   Usable     1     0

3         1        Usable   Usable   Usable   Usable     2     2

4         1        Usable   Usable   Usable   Usable     3     3

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 1 1

IMA Group number :        1

Link number :             1

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x1

LinkNeRxState :           Usable

LinkNeTxState :           Usable

LinkNeRxFailureStatus :   No Failure

LinkFeRxState :           Unusable

LinkFeTxState :           Unusable

LinkFeRxFailureStatus :   Blocked

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 0

Ne Link Rx Num Failures : 0

Wahrscheinliche Ursache

Link 1 wurde bei FE gehemmt.

Das LSM von Link 1 wartet darauf, FE Tx=verwendbar zu erhalten, bevor das NE Rx=Active eingestellt wird, und das LSM von Verbindung 1 wartet auf FE Rx=Usable (Wiederverwendbar), bevor das NE Tx=Active festgelegt wird.

Korrekturmaßnahme

Link 1 sollte am FE aktiviert werden. (Bei Verwendung eines Cisco IOS-basierten CPE muss die CPE-Schnittstelle in der Regel nicht heruntergefahren werden.) Alternativ sollte die Ausfallsicherheit auf einen niedrigeren Wert (3, 2 oder 1) geändert werden.

Beispiel 4

Problemsymptome

Der IMA-Port befindet sich im Hauptalarm.

Die Ausgabe des Befehls dsupport zeigt Folgendes:

- Die NE IMA-Gruppe befindet sich im Status Ungenügende Verbindungen.

- Die Ausfallsicherheit (Mindestanzahl von Verbindungen) ist auf 3 gesetzt, jedoch sind nur zwei Verbindungen (von den vier konfigurierten) vorhanden.

Die Ausgabe des Befehls dspimainfo zeigt, dass die FE Rx und FE Tx der Links 2 und 4 nicht zur IMA-Gruppe gehören.

Die Ausgabe der dsplns-Befehle zeigt an, dass in den Zeilen 2 und 4 physische Alarme vorhanden sind.

Befehlsausgabe

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf  Avail Lines configured Lines present  Tol Diff  Port Ste

rate  rate                                  Delay(ms)

------ -------- ----- ----- --------------- --------------- --------- --------

2.1     UNI     14364 7182 1.2.3.4          1.3             275       Fail(Ma)

NextPortNumAvailable: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3.4

Enable :                           Modify

IMA Port state :                   Fail(Maj alm)

IMA Group Ne state :               insufficientlinks

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 7182

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          3

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :                    1.3

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne Insuff Links

Timing reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link     Group     NeTx     NeRx     FeTx       FeRx     TxLID RxID

State    State    State      State

--------------------------------------------------------------------

1         1        Active   Active   Active     Active     0     1

2         1        Usable   Unusable NotInGroup NotInGroup 1     0

3         1        Active   Active   Active     Active     2     2

4         1        Usable   Unusable NotInGroup NotInGroup 3     3

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn     Type     Status/Coding     Length       XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.1 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.2 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  Yes    Yes

2.3 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.4 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  Yes    Yes

2.5 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.6 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.7 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

2.8 RJ-48     dsx1ESF     Ena/dsx1B8ZS     0-131 ft   LocalTim  No     No

LineNumOfValidEntries: 8

Wahrscheinliche Ursache

Auf der physischen Ebene der Verbindungen 2 und 4 ist ein Fehler aufgetreten.

Korrekturmaßnahme

Prüfen Sie die T1-Schaltkreise.

Beispiel 5

Wahrscheinliche Symptome

Der IMA-Port befindet sich im Hauptalarm.

Der Befehl dsupport port-number (Portnummer) gibt folgende Ausgabe an:

- Die NE IMA-Gruppe befindet sich im Status Ungenügende Verbindungen.

- Die Ausfallsicherheit (Mindestanzahl von Verbindungen) ist auf 3 gesetzt, jedoch sind nur zwei Verbindungen (6 und 8) vorhanden.

Die Ausgabe des Befehls dspimainfo zeigt Folgendes:

- Die FE Rx und FE Tx von Verbindung 5 befinden sich im Status NotInGroup.

- Die NE Rx befindet sich im unbrauchbaren Zustand.

Die Ausgabe des Befehls dspimaln ima-group line-number zeigt einen Fehler bei der Lastverteilung auf Verbindung 5.

Die Ausgabe des Befehls dsplns gibt keinen Alarm aus.

Nach dem Löschen der IMA-Zeilenzähler mit dem Befehl clrimalncnt ima-group line-number und dem Befehl dspimalncnt ima-group line-number empfängt Link 5 offenbar keine ICP-Zellen mehr.

Befehlsausgabe

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType Conf  Avail Lines configured Lines present  Tol Diff Port Ste

rate  rate                                  Delay(ms)

------ -------- ----- ----- --------------- --------------- --------- --------

2.2     UNI     14364 7182  5.6.7.8         6.8             275       Fail(Ma)

NextPortNumAvailable: 6

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 2

IMA Group number :                 2

Port type :                        UNI

Lines configured :                 5.6.7.8

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Fail(Maj alm)

IMA Group Ne state :               insufficientlinks

PortSpeed (cells/sec) :            14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 7182

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          3

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :                    6.8

ImaGroupRxImaId :                  0x0

ImaGroupTxImaId :                  0x1

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne Insuff Links

Timing reference link :            6

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link Group     NeTx     NeRx     FeTx         FeRx         TxLID   RxID

State    State    State        State

------------------------------------------------------------------------

5     2        Usable   Unusable NotInGroup   NotInGroup     0     1

6     2        Active   Active   Active       Active         1     2

7     2        Unusable Unusable NotInGroup   NotInGroup     2     33

8     2        Active   Active   Active       Active         3     0

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimaln 2 5

IMA Group number :        2

Link number :             5

ImaLink TxLId :           0x0

ImaLink RxLId :           0x1

LinkNeRxState :           Unusable

LinkNeTxState :           Usable

LinkNeRxFailureStatus :   Ima Link Failure

LinkFeRxState :           Unusable

LinkFeTxState :           Usable

LinkFeRxFailureStatus :   Lods Failure

LinkRelDelay :            0

LinkRxTestPattern :       255

Ne Link Tx Num Failures : 1

Ne Link Rx Num Failures : 1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dsplns

Line Conn     Type     Status/Coding     Length       XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

---- ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

2.5  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

2.6  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

2.7  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

2.8  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

LineNumOfValidEntries: 8

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimalncnt 2 5

IMA group number :                2

Line number :                     5

Icp Cells Received :              0

Icp Errored Cells Recvd :         0

Ima Violations Count :            0

Ima OIF anomalies :               6

Ima Ne Severely Errored Seconds : 0

Ima Fe Severely Errored Seconds : 0

Ima Ne Unavailable Seconds :      53

Ima Fe Unavailable Seconds :      53

Ima NeTx Unusable Seconds :       0

Ima NeRx Unusable Seconds :       53

Ima FeTx Unusable Seconds :       0

Ima FeRx Unusable Seconds :       53

Ima FeTx Num. Failues :           0

Ima FeRx Num. Failures :          0

# HEC errored cells :             0

# HEC errored seconds :           0

# Severely HEC errored seconds :  0

Wahrscheinliche Ursache

Link 5 ist falsch verbunden. Sie ist mit einer anderen IMA-Gruppe verbunden als die übrigen Links.

Korrekturmaßnahme

Überprüfen Sie die Konnektivität.

Beispiel für Fall sechs

Problemsymptome

Der IMA-Port befindet sich im Hauptalarm.

Der Befehl dsupport port-number gibt folgende Ausgabe an:

- Die NE-Gruppe befindet sich im StartUpAck-Status und ist bereit für den Operational- oder Inhinreichend Link-Status.

- Die Ausfallsicherheit (Mindestanzahl von Verbindungen) ist auf 2 festgelegt, und es ist keine Verbindung vorhanden.

- Die Gruppe Tx ID ist 0x0.

Die Ausgabe von dspimainfo zeigt Folgendes:

- Die NE Tx befindet sich im unbrauchbaren Zustand, und die NE Rx befindet sich im verwendbaren Zustand.

- FE Tx und FE Rx befinden sich im unbrauchbaren Zustand.

Befehlsausgabe

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspport 1

IMA Group number :                 1

Port type :                        UNI

Lines configured :                 1.2.3

Enable :                           Enabled

IMA Port state :                   Sig. Failure

IMA Group Ne state :               StartUpAck

PortSpeed (cells/sec) :            10773

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 0

ImaGroupTxFrameLength(cells) :     128

LcpDelayTolerance (IMA frames) :   1

ReadPtrWrPtrDiff (cells) :         4

Minimun number of links :          2

MaxTolerableDiffDelay (msec) :     275

Lines Present :

ImaGroupRxImaId :                  0x21

ImaGroupTxImaId :                  0x0

Observed Diff delay (msec) :       0

Clock Mode :                       CTC

GroupAlpha :                       2

GroupBeta :                        2

GroupGamma :                       1

GroupConfiguration :               1

IMAGrp Failure status :            Ne StartUp

Timing reference link :            1

MGX1.1.2.AUSMB8.a > dspimainfo

Link  Group     NeTx     NeRx     FeTx     FeRx     TxLID   RxID

State    State    State    State

------------------------------------------------------------------

1     1         Unusable Usable   Unusable Unusable  0         1

2     1         Unusable Usable   Unusable Unusable  1         3

3     1         Unusable Usable   Unusable Unusable  2         2

Wahrscheinliche Ursache

Die NE scheint die Konfiguration erfolgreich ausgehandelt zu haben (Symmetry und M). Die Links senden und empfangen ICP-Zellen. Der FE erwartet die Gruppen-Rx-ID 0x1, während die Tx-ID des AUSM/B 0x0 lautet, wie unten gezeigt:

3600-T1# show contro atm2/ima1

?

?

ATM channel number is 0

link members are 0xF, active links are 0x0

Group status is insufficientLinksFe, 4 links configured,

Group Info: Configured links bitmap 0xF, Active links bitmap 0x0,

Tx/Rx IMA_id 0x21/0x1,

NE Group status is startUp,

frame length 0x80, Max Diff Delay 0,

2 min links, clock mode ctc, symmetry symmetricOperation, trl 0,

Group Failure status is insufficientLinksFe.

Test pattern procedure is disabled

SAR counter totals across all links and groups:

0 cells output, 0 cells stripped

0 cells input, 15169705 cells discarded, 0 AAL5 frames discarded

0 pci bus err, 0 dma fifo full err, 0 rsm parity err

0 rsm syn err, 0 rsm/seg q full err, 0 rsm overflow err

0 hs q full err, 0 no free buff q err, 0 seg underflow err

0 host seg stat q full err

Korrekturmaßnahme

Starten Sie die IMA-Gruppe auf dem FE neu.

Beschreibung der dsupport-Befehlsausgabe

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der verschiedenen Felder, die in der Ausgabe der Befehle dsupport und dspimagrp angezeigt werden:

Zähler/Feld

Beschreibung

IMA-Gruppennummer

Eine dem IMA-Port zugewiesene Zahl von 1 bis 8. Dies ist eine logische Portnummer. Es können bis zu acht IMA-Gruppen pro AUSM/B aktiviert werden. Die IMA-Gruppennummer ist gleichbedeutend mit einem IMA-Port und unabhängig von der Zeilennummer.

Port-Typ

Definiert das Headerformat der ATM-Zelle, die auf dem Port übertragen wird. Dieser Parameter sollte mit dem Parameter übereinstimmen, der von dem am Port angeschlossenen CPE verwendet wird. Es können zwei Werte verwendet werden: UNI und NNI.

Konfigurierte Leitungen

Dies ist die Anzahl (N) der Übertragungsverbindungen, die als IMA-Gruppe konfiguriert/festgelegt wurden. Ein Port kann bis zu acht T1/E1-Leitungen umfassen. Dieses Feld zeigt die aktuell als ein Port konfigurierten Leitungen. Die Linien sind durch Punkte getrennt.

Aktivieren

Dieser Parameter zeigt den Verwaltungsstatus des Ports als enable, change oder disabled an. Verwenden Sie den Befehl addimagrp, um einen Port zu aktivieren. Ändern Sie einen Port mit dem Befehl confimagrp. Mit dem Befehl delimagrp können Sie einen Port deaktivieren.

IMA-Portstatus

Der aktuelle Zustand der IMA-Gruppe (aktiv, B/w geändert, Signing. Fehler, Fehler).

IMA Group NE-Status

Betrieb, Inbetriebnahme, unzureichende Verbindungen.

Portgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des Ports ist in Zellen pro Sekunde (Cell/S) angegeben. Dies hängt von der Anzahl der Verbindungen in der IMA-Gruppe und der Konfiguration der physischen Schnittstelle jeder Verbindung (T1, Clear E1, Normal E1) ab. Die Gesamtbandbreite des Ports wird als die Gesamtzahl der konfigurierten Leitungen berechnet.

GroupTxAvailCellRate

Die aktuelle Zellenrate (in Zellen pro Sekunde verkürzter Wert), die von der IMA-Gruppe in Übertragungsrichtung bereitgestellt wird, wobei alle Übertragungsverbindungen im aktiven Zustand (außer Fehler/Alarm und nicht im Loop-Modus) berücksichtigt werden. Die allgemeine Formel für die Verbindungsrate bei aktiven N-Verbindungen lautet: N * Link Rate * (M-1) / M, wobei M die IMA Frame-Länge ist. Mit M+128: Acht T1-Leitungen haben eine Rate von 28728 Zellen/Sekunde. Acht normale E1-Leitungen haben eine Rate von 35920 Zellen/Sekunde. Acht klare E1-Leitungen haben eine Rate von 38312 Zellen/Sekunde.

ImaGroupTxFrameLength

Die Maßeinheit sind Zellen. Ein IMA Frame wird als Steuerungseinheit im IMA-Protokoll verwendet. Die ICP-Zellen werden für die Übertragung von IMA-Kontrollzellen verwendet. Dieser Parameter stellt den Zeitraum dar, in dem ICP-Zellen übertragen werden. Die aktuelle Implementierung unterstützt (standardmäßig) nur M=128 und kann nicht geändert werden.

LcpDelayTolerance

Die Anzahl der IMA-Frames, für die eine ICP-Zelle auf einer beliebigen Verbindung verpasst werden kann, bevor der IMA-Statuscomputer die Verbindung aus der IMA-Gruppe entfernt. Die ICP-Zelle wird auf jeder Verbindung einmal pro IMA-Frame gesendet, daher jede M-1-Zelle. Dieser Parameter ist standardmäßig auf 1 eingestellt. Er ist fest codiert und kann nicht geändert werden.

ReadPtrWrPtrDiff

Dies ist der erwünschte Unterschied (in Zellen) zwischen den Lese- und den Lese-Zeigern im Verzögerungskompensationspuffer für alle Links in der aktuellen IMA-Gruppe. Ein niedrigerer Wert verringert die Latenz im Puffer, erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine IMA-Gruppe aufgrund einer langsameren Verbindung in der IMA-Gruppe für eine Zellenzeit blockiert wird. Dieser Parameter ist standardmäßig auf 4 eingestellt. Er ist fest codiert und kann nicht geändert werden.

Mindestanzahl an Verbindungen

Der aktuell konfigurierte Grad an Ausfallsicherheit in der IMA-Gruppe. Es gibt die Mindestanzahl der T1/E1-Leitungen an, die aktiv sein müssen (außer Fehler oder Alarmen), bevor die IMA-Gruppe deaktiviert wird.

MaxTolerableDiffDelay

Dies ist die maximal tolerierbare Differenzialverzögerung in Millisekunden zwischen den verschiedenen Verbindungen in der IMA-Gruppe. Der Standardwert ist variabel und hängt vom Typ der AUSM-Karte ab. Die maximale Verzögerung beträgt 275 ms für eine IMA-Gruppe mit T1-Leitungen und 200 ms für eine IMA-Gruppe mit E1-Leitungen. Der konfigurierbare Bereich für diesen Parameter ist 0 bis 275 für T1 und 0 bis 200 für E1.

Vorliegende Leitungen

Eine Liste der N T1/E1-Leitungen in der IMA-Gruppe. Der Übertragungs-IMA-Port verteilt ATM-Zellen, die von der ATM-Schicht eintreffen (einschließlich nicht zugewiesener Zellen), auf die N-Verbindungen, die in zyklischer Rundlauffolge und auf Zellbasis vorhanden sind. Eine Leitung kann bei einem physischen Fehler oder einem Ausfall des IMA-Protokolls automatisch aus einer IMA-Gruppe entfernt (deaktiviert) werden. Die Liste der aktuell aktiven Zeilen wird durch "" getrennt.

ImaGroupRxImaId

Dies ist die Remote-IMA-Gruppen-ID, die vom Gegenstück zur Unterscheidung zwischen IMA-Gruppen verwendet wird. Die IMA-Gruppen-IMA-ID wird beim Start zugewiesen. Sie wird als Hexadezimalwert (0x) dargestellt.

ImaGroupTxImaId

Dies ist die lokale IMA-Gruppen-ID, die vom lokalen Ende zur Unterscheidung zwischen IMA-Gruppen verwendet wird. Sie wird als Hexadezimalwert (0x) dargestellt.

Beobachtete Diff-Verzögerung

Die Zeit in mS, die zwischen ankommenden Zellen auf verschiedenen Linien innerhalb einer IMA-Gruppe gemessen wird. Die Differenzialverzögerung zwischen den Verbindungen in der IMA-Gruppe wird durch die empfangenen ICP-Zellen bestimmt.

Uhrmodus

Der Transmit-Uhrenmodus, der vom Nahende der IMA-Gruppe verwendet wird. Die ATMF legt in der IMA-Spezifikation zwei Übertragungszeitmodi fest: Common Timing CTC (Common Timing CTC) und Independent Timing Clock (ITC). In der aktuellen Implementierung wird nur der Standardwert des CTC von AUSM/B unterstützt. Die Karte kann den ITC jedoch aus Hardwaresicht unterstützen. CTC: alle Übertragungs-Uhren der Verbindungen in der Gruppe werden von derselben Quelle abgeleitet. ITC: Mindestens eine Verbindung verfügt über eine Übertragungs-Uhr, die sich von der Taktquelle der übrigen Verbindungen in der Gruppe unterscheidet. Die übertragende IMA kann angeben, dass sie sich im ITC-Modus befindet, selbst wenn alle Übertragungs-Uhren der Verbindungen in der Gruppe von derselben Quelle abgeleitet wurden.

GruppeAlpha

Dieser Wert gibt den "alpha"-Wert an, der verwendet wird, um die Anzahl der aufeinander folgenden ungültigen ICP-Zellen anzugeben, die vor dem Wechsel zum IMA HUNT-Status erkannt werden sollen. Es wird nur der Standardwert 2 unterstützt. Sie kann nicht über die CLI angegeben oder geändert werden.

GroupBeta

Dies ist der "Beta"-Wert, der verwendet wird, um die Anzahl der fehlerhaften ICP-Zellen in Folge anzugeben, die vor dem Wechsel zum IMA HUNT-Status erkannt werden sollen. Es wird nur der Standardwert 2 unterstützt. Sie kann nicht über die CLI angegeben oder geändert werden.

Gamma

Dieser Wert gibt den "gamma"-Wert an, der verwendet wird, um die Anzahl aufeinander folgender gültiger ICP-Zellen anzugeben, die erkannt werden müssen, bevor vom PRESYNC-Zustand zum IMA-SYNC-Status übergegangen wird. Es wird nur der Standardwert 1 unterstützt. Sie kann nicht über die Benutzeroberfläche angegeben oder geändert werden.

Gruppenkonfiguration

Dies zeigt den "Symmetrie"-Modus an, mit dem die IMA-Gruppe konfiguriert ist. Die aktuelle Implementierung unterstützt nur einen Modus, Symmetric, dargestellt durch den Wert 1. Sie kann nicht über die Benutzeroberfläche angegeben oder geändert werden.

IMAGrp-Fehlerstatus

Kein Ausfall, NE StartUp, NE Insuff Links.

Zeitreferenzlink

Dies ist der Link, der als Referenz für die Ableitung der Rate ausgewählt wird, mit der die IMA-Datenzellen zwischen dem IMA ausgetauscht werden können.

Differenzial Delay Operation

Die folgende Abbildung zeigt eine IMA-Gruppe mit fünf Verbindungen. Für die Gruppe wurde eine maximal tolerierbare Differenzialverzögerung von 50 ms bereitgestellt. Die Links löschen einen physischen Alarm in der folgenden Reihenfolge: 1, 2, 3, 4 und 5. Welche Verbindungen werden in der Gruppe ausgewählt und welche werden wegen Überschreitung des Toleranzbereichs für Verzögerungen abgelehnt?

Differenziale Verzögerung ist die kumulative Zeitspanne, die Verbindungen zum Löschen ihrer Alarme benötigen. In diesem Fall haben wir eine akkumulierte Verzögerung von 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms und 70 ms. Der Differenzial-Delay-Algorithmus geht über alle Verbindungen in der aufsteigenden Reihenfolge der Verbindungsnummern, um die Verzögerung zu bewerten. Die Links 1, 2, 3 und 4 werden innerhalb der Gruppe ausgewählt, da ihre kumulative Verzögerung innerhalb der maximal tolerierbaren Differenzialverzögerung von 50 ms liegt. Link 5 wird von der Gruppe abgelehnt und gibt den LODS-Fehlerstatus ein.

Zugehörige Informationen

- Das ATM-Forum - Genehmigte technische Spezifikationen

- Software Center - WAN-Switching-Software

- Technischer Support - Cisco Systems