Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Router 1

ATM-Switch

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Die Funktion für das Interworking zwischen Frame Relay (FR) und ATM-Service ermöglicht die Kommunikation zwischen einem FR-Endbenutzer und einem ATM-Endbenutzer. Sie basiert auf dem Frame Relay Forum (FRF.8) -Implementierungsvertrag, der vorsieht, dass eine FR-Endstation mit einer ATM-Endstation kommunizieren darf, sofern ein Router die in FRF.8 angegebenen Spezifikationen in der Software zwischen den beiden Endstationen erfüllt.

In diesem Dokument wird eine Beispielkonfiguration von FR für das Interworking von ATM-Diensten mit FRF.8 (Übersetzungsmodus) auf LightStream 1010 vorgestellt. Diese Konfiguration funktioniert auch bei Catalyst 8510 MSR oder 8540 MSR.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco IOS® Version 12.0(3c)W5(9).

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Die in dieser Beispielkonfiguration in Router 1 verwendeten FR-Traffic Shaping-Parameter sind:

- Committed Information Rate (CIR) = 64 Kbit/s

- Committed Burst (Bc) = 8.000

- Exzess Burst (BE) = 8000

Hinweis: Eine ausführliche Erklärung zur Fehlerbehebung bei Frame-Relay-Traffic-Shaping-Verbindungen finden Sie unter Befehle für Frame-Relay-Traffic-Shaping anzeigen.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Router 1

- ATM-Switch

- Router 2

Hinweis: Diese Konfigurationen enthalten Informationen, die nur für Frame-Relay zum ATM-Service-Interworking relevant sind.

Router 1

controller E1 5/0

channel-group 30 timeslots 1-31

!

interface Serial5/0:30

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match the switch.

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Enabling FR traffic shaping on this interface.

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

!--- Traffic shaping parameters configured.

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM-Switch

frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000

8000 128000 8000 vbr-nrt 123

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 30  timeslots 1-31

!

interface Serial4/0/0:30

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF.

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

!--- Interface type is dce, because it is providing clocking.

frame-relay pvc 123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation

interface  ATM0/0/0 0 123

!--- This command makes the translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.

Router 2

interface ATM2/0.123 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/123

!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and !--- oam-pvc management enabled.

vbr-nrt 163 81 49

broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Die Traffic-Shaping-Parameter von Router 2 können aus der Datenverkehrstabelle für Frame-Relay-Verbindungen am ATM-Switch abgerufen werden (siehe Abschnitt).

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show frame-relais-LMI

- Frame-Relay-Karte anzeigen

- show frame-relais pvc

- show atm vc interface atm 0/0/0/0

- show frame-relais connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show frame-Relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Die unten gezeigte Ausgabe ist das Ergebnis der Eingabe der obigen Befehle auf den Geräten im Netzwerkdiagramm. Diese Ausgabe zeigt, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.

Router 1

Hinweis: Wenn Sie einen Cisco Router mit einer Drittanbieterverbindung verbinden, empfiehlt es sich, die IETF-Lokale Verwaltungsschnittstelle (LMI) (Internet Engineering Task Force) zu verwenden. Beachten Sie, dass das LMI Cisco und das Frame Relay DTE sind, da es eine Taktgebung vom Switch empfängt.

Router1# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1222             Num Status msgs Rcvd 1222

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 2

Um zu überprüfen, ob die dlci aktiviert ist und der entsprechenden IP-Adresse zugeordnet ist, verwenden Sie den Befehl show frame-Relay Map.

Router1# show frame-relay map

Serial5/0:30 (up): ip 12.12.12.1 dlci 123(0x7B,0x1CB0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

Um den Status des Frame Relay pvc zu überprüfen, verwenden Sie den Befehl show frame-relais pvc. In der unten stehenden Ausgabe sehen wir, dass es aktiv ist.

Router1# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial5/0:30

input pkts 786           output pkts 549          in bytes 742312

out bytes 684503         dropped pkts 6           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 1          out bcast bytes 608

pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30

ATM-Switch

Hinweis: Der Begriff ATM-PX/Y/Z bezieht sich auf die Pseudoschnittstelle.

ATMswitch# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    43    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

ATM0/0/0          0    101   PVC    ATM0/1/0          0    101          UP

ATM0/0/0          0    102   PVC    ATM0/1/0          0    102          UP

ATM0/0/0          0    123   PVC    ATM-P4/0/0        30   155          UP

Um die Frame Relay-ATM-Verbindungen im Switch anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl show frame-relais connection-traffic-table-row, wie unten gezeigt:

ATMswitch# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row            cir      bc     be      pir      fr-atm Service-category    ATM Row

100           64000   32768   32768   64000            vbr-nrt              100

123           64000   8000    8000    128000           vbr-nrt              123

ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

10           cbr            50000                                 none

11           cbr             1000                                 none

12           cbr            11700                                 none

100          vbr-nrt           81          81-0        50         none

123          vbr-nrt          163          81-0        49         none

<-- (*)

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

(*) Wenn Sie die Frame-Relay-Verbindung-Datenverkehr-Tabelle-Zeile erstellen, ordnen Sie einen ATM-Tabellenzeilen-Index zu, in dem die ATM-Traffic-Shaping-Parameter automatisch mithilfe der Broadband Inter-Carrier Interface (B-ICI)-Spezifikation V2.0 (siehe Formeln) berechnet werden.

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Available bit rates (in bps):

1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX

1920000 abr RX,     1920000 abr TX

1920000 ubr RX,     1920000 ubr TX

Overbooking: disabled

Resource Management state:  Allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Technologische Unterstützung von ATM zu Frame Relay

- ATM-Technologieunterstützung