المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

حفظ إخراج تصحيح الأخطاء إلى ملف في الجهاز المحلي

إرسال إخراج تصحيح الأخطاء إلى خادم syslog

حفظ إخراج تصحيح الأخطاء إلى ملف محلي WLC

المقدمة

يصف هذا وثيقة المختلف يتوفر طريقة أن يجمع يضبط من AireOS لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

- عميل Telnet/SSH/وحدة التحكم

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا جهاز/برمجية صيغة:

- AireOS WLC، الإصدار 8.0.140.0 أو إصدار أعلى

- PuTTY الإصدار 0.70

- خادم Syslog

- خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP)

التكوين

حفظ إخراج تصحيح الأخطاء إلى ملف في الجهاز المحلي

تتطلب هذه الطريقة أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) عبر SSH/telnet/console من خلال PTTY وتسجيل إخراج جلسة العمل إلى ملف txt. على الجهاز من حيث تم بدء جلسة العمل.

الخطوة 1. افتح واجهة سطر الأوامر (CLI) إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال SSH/Telnet/وحدة التحكم من خلال PuTTY.

الخطوة 2. سجل مخرجات عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى ملف .txt.

أ) انقر بزر الماوس الأيمن على الجانب الأعلى الأيسر من نافذة البولي (أيقونة الكمبيوتر الصغير) وحدد تغيير الإعدادات.

ب) انتقل إلى الجلسة > تسجيل الدخول > تسجيل الجلسة. حدد كل مخرجات الجلسة، ثم حدد إستعراض لاختيار المسار حيث يتم تخزين الملف وكذلك اسم الملف. عند الانتهاء، حدد تطبيق.

الخطوة 3. تأكد من أن جلسة CLI لا تنتهي ولا تنتهي. يعتمد هذا على نوع الاتصال ويتم من خلال هذه الأوامر.

جلسة SSH/Telnet:

>config session timeout 0

جلسة عمل وحدة التحكم:

>config serial timeout 0

الخطوة 4. قم بتمكين تصحيح الأخطاء المطلوب (أي عميل تصحيح الأخطاء).

>debug client aa:bb:cc:dd:ee:ff

>debug dhcp message enable

>debug aaa events enable

الخطوة 5. بمجرد حدوث الحدث المرغوب، قم بتعطيل تصحيح الأخطاء.

>debug disable-all

الخطوة 6. تجميع الملف من المسار المحدد في الخطوة 2.

إرسال إخراج تصحيح الأخطاء إلى خادم syslog

يرسل هذا الأسلوب إخراج تصحيح الأخطاء إلى خادم syslog. يجب أن يبقى نموذج الجلسة التي يتم تشغيل أوامر تصحيح الأخطاء بها مفتوحا، وإلا توقف WLC عن إرسال إخراج تصحيح الأخطاء إلى خادم syslog.

تلميح: كحل بديل، يمكنك الاتصال بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال وحدة التحكم. لتجنب انتهاء جلسة عمل وحدة التحكم، قم بتمكين تصحيح الأخطاء المطلوب، وقم بإلغاء توصيل الكمبيوتر من منفذ وحدة التحكم وانتظر انتقال البيانات إلى خادم syslog. بهذه الطريقة، تبقى جلسة وحدة التحكم حية.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة منذ AireOS الإصدار 5.1.

الخطوة 1. افتح جلسة CLI إلى WLC عبر SSH/Telnet/Console من خلال PuTTY.

الخطوة 2. تأكد من أن جلسة CLI لا تنتهي ولا تنتهي.

جلسة SSH/Telnet:

>config session timeout 0

جلسة عمل وحدة التحكم:

>config serial timeout 0

الخطوة 3. قم بتكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لإرسال إخراج تصحيح الأخطاء إلى خادم syslog.

>config logging syslog level debugging

>config logging debug syslog enable

>config logging syslog host <syslog's-IP-address>

الخطوة 4. قم بتمكين تصحيح الأخطاء المطلوب (أي عميل تصحيح الأخطاء).

>debug client aa:bb:cc:dd:ee:ff

>debug dhcp message enable

>debug aaa events enable

الخطوة 5. بمجرد حدوث الحدث المرغوب، قم بتعطيل عمليات تصحيح الأخطاء.

>debug disable-all

الخطوة 6. قم بتجميع الملف من خادم syslog.

حفظ إخراج تصحيح الأخطاء إلى ملف محلي WLC

يحفظ هذا أسلوب الإنتاج debug في مبرد يخزن محليا في ال WLC، الجلسة أن يصدر ال debug أمر ينبغي بقيت مفتوحة وإلا ال WLC يفشل أن يحفظ ال debug إنتاج إلى الملف محلي.

تلميح: كحل بديل، يمكنك الاتصال بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال وحدة التحكم. لتجنب انتهاء جلسة عمل وحدة التحكم، قم بتمكين تصحيح الأخطاء المطلوب، وقم بإلغاء توصيل الكمبيوتر من منفذ وحدة التحكم وانتظر حفظ البيانات في الملف المحلي. بهذه الطريقة، تبقى جلسة وحدة التحكم حية.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة منذ AireOS الإصدار 5.1.

ملاحظة: يتم حفظ تكوين إخراج تصحيح الأخطاء في ملف محلي ويحذف الملف نفسه بعد إعادة تمهيد WLC.

الخطوة 1. افتح جلسة CLI إلى WLC عبر SSH/Telnet/Console من خلال PuTTY.

الخطوة 2. تأكد من أن جلسة CLI لا تنتهي ولا تنتهي.

جلسة SSH/Telnet:

>config session timeout 0

جلسة عمل وحدة التحكم:

>config serial timeout 0

الخطوة 3. قم بتكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لحفظ إخراج تصحيح الأخطاء في ملف محلي.

>config logging debug file enable

الخطوة 4. قم بتمكين تصحيح الأخطاء المطلوب (أي عميل تصحيح الأخطاء).

>debug client aa:bb:cc:dd:ee:ff

>debug dhcp message enable

>debug aaa events enable

الخطوة 5. بمجرد حدوث الحدث المرغوب، قم بتعطيل تصحيح الأخطاء.

>debug disable-all

الخطوة 6. تجميع المعلومات من WLC.

الخطوة 7. لتجميع ملف تصحيح الأخطاء، يجب تحميله من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى خادم TFTP/FTP إما من خلال CLI أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

CLI:

(Cisco Controller) >transfer upload datatype debug-file

(Cisco Controller) >transfer upload serverip 10.10.10.10

(Cisco Controller) >transfer upload path /

(Cisco Controller) >transfer upload mode tftp

(Cisco Controller) >transfer upload filename debug-output-name.txt

(Cisco Controller) >transfer upload start

Mode............................................. TFTP

TFTP Server IP................................... 10.10.10.10

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... debug-output-name.txt

Data Type........................................ Debug File

Are you sure you want to start? (y/N) y

GUI:

تنتج أي من الطرق نفس المخرجات. ومع ذلك، من المهم مراعاة أن مخرجات وحدة التحكم يتم عرضها بمعدل سرعة أقل بكثير من جلسات Telnet أو SSH، ولكنها يمكن أن توفر مخرجات حتى بعد عدم إمكانية الوصول إلى الشبكة.