المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المبادئ التوجيهية والقيود

سيناريو تكوين HA للجهاز الظاهري MSE (المتصل بالشبكة)

إعداد MSE الثانوي

إدارتهم من cisco Prime NCS (أو البنية الأساسية ل Prime)

إضافة MSE الثانوي إلى Cisco Prime NCS

تهيئة فائقة التوفر (HA) مع الاتصال المباشر

سيناريو تكوين HA للجهاز المادي MSE

التحقق من الصحة

حل المشاكل الأساسية في MSE HA

سيناريو تجاوز الفشل/مواجهة الأعطال

الأساسي فوق والثانوي جاهز للاستلام

الفشل إلى الثانوية

الفشل في العودة إلى الأساسي

HA State Matrix

ملاحظات ووقائع مهمة عن HA

أستكشاف HA وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند إرشادات التكوين والنشر، بالإضافة إلى تلميحات أستكشاف المشكلات وإصلاحها لتلك التي تضيف ميزة التوفر العالي (HA) لمحرك خدمات التنقل (MSE) و/أو نظام منع التسلل اللاسلكي القابل للتكيف (AwIPS) إلى شبكة LAN اللاسلكية الموحدة من Cisco (WLAN). والغرض من هذا المستند هو شرح المبادئ التوجيهية المتعلقة بالكشف الطبي عن حالة الطوارئ في حالة الطوارئ وتوفير سيناريوهات نشر الكشف عن حالة الطوارئ في حالات الطوارئ.

ملاحظة: لا يقدم هذا المستند تفاصيل التكوين الخاصة بمؤشر MSE والمكونات المرتبطة به التي لا تتعلق بمؤشر MSE HA. وترد هذه المعلومات في وثائق أخرى، وترد مراجع بشأنها. كما لا تتم تغطية تكوين wIPS المتكيف في هذا المستند.

معلومات أساسية

إن MSE هو نظام أساسي قادر على تشغيل خدمات متعددة مرتبطة. توفر هذه الخدمات وظائف خدمة عالية المستوى. ولذلك، فإن إيلاء الاعتبار للتأمين الصحي العالي أمر بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على أعلى ثقة في الخدمة.

مع تمكين HA، يتم دعم كل MSE نشط بواسطة مثيل غير نشط آخر. يقدم MSE HA جهاز مراقبة الصحة الذي يقوم فيه بتهيئة وإدارة ومراقبة إعداد التوفر العالي. ويتم الحفاظ على نبضات القلب بين مؤشر أسعار الصرف الأساسي والثانوي. يعد "مراقب الحماية" مسؤولا عن إعداد قاعدة البيانات ونسخ الملفات ومراقبة التطبيق. عندما يفشل MSE الأساسي ويتسلم المدير الثانوي، يتم تبديل العنوان الظاهري الخاص ب MSE الأساسي بشكل شفاف.

يوضح هذا الإعداد (راجع الشكل 1.) نشر WLAN نموذجي من Cisco يتضمن تمكين Cisco MSE ل HA.

يتوفر دعم HA على MSE-3310 و MSE-3350/3355 و 3365 والجهاز الظاهري على ESXi.

شكل 1. نشر خدمة MSE في HA

المبادئ التوجيهية والقيود

المعلومات هنا عن بنية MSE HA:

- يدعم الجهاز الظاهري MSE مساحة تبلغ 1:1 هكتار فقط

- يمكن أن يدعم مؤشر MSE الثانوي ما يصل إلى مصلحي MSE الأساسيين. انظر مصفوفة ربط HA (الشكلان 2 و 3)

- يدعم HA توصيل الشبكة والاتصال المباشر

- يتم دعم تكرار طبقة MSE-2 فقط. يجب أن يكون كل من IP الخاص بمراقب الصحة و IP الظاهري على الشبكة الفرعية نفسها وأن يكون الوصول إليه من تكرار الطبقة 3 لنظام التحكم في الشبكة (NCS) غير مدعوم

- يجب أن يكون IP الخاص ب Health Monitor و IP الظاهري مختلفين

- يمكنك إستخدام تجاوز الفشل يدويا أو تلقائيا

- يمكنك إستخدام إما إرجاع الأعطال يدويا أو تلقائيا

- يجب أن يكون كل من MSE الأساسي والثانوي على نفس إصدار البرنامج

- يتم دعم كل مؤشر MSE أساسي نشط بمثيل غير نشط آخر. لا يصبح مؤشر أسعار الصرف (MSE) الثانوي نشطا إلا بعد بدء إجراء تجاوز الفشل.

- يمكن أن يكون إجراء تجاوز الفشل يدويا أو تلقائيا

- يوجد مثيل واحد للبرامج وقواعد البيانات لكل MSE أساسي مسجل.

شكل 2. مصفوفة اقتران دعم MSE HA

الخط الأساسي لهذه المصفوفة هو أن المثيل الثانوي يجب أن يكون له دائما مواصفات متساوية أو عالية من الأساسي، سواء كانت أجهزة أو أجهزة افتراضية.

يمكن فقط إقران MSE-3365 مع MSE-3365 آخر. لم يتم إختبار/دعم أي تركيبة أخرى.

شكل 3. مصفوفة اقتران MSE HA N:1

سيناريو تكوين HA للجهاز الظاهري MSE (المتصل بالشبكة)

يوضح هذا المثال تكوين HA للجهاز الظاهري (VA) ل MSE (راجع الشكل 4). ل هذا سيناريو، هذا عملية إعداد شكلت:

- MSE VA أساسي:

Virtual IP – [10.10.10.11]

Health Monitor interface (Eth0) – [10.10.10.12]

- MSE VA الثانوي:

Virtual IP – [None]

Health Monitor interface (Eth0) – [10.10.10.13]

ملاحظة: يلزم ترخيص التنشيط (L-MSE-7.0-K9) لكل VA. هذا مطلوب لتكوين HA ل VA.

شكل 4. الجهاز الظاهري MSE في HA

راجع وثائق Cisco على الجهاز الظاهري MSE للحصول على مزيد من المعلومات.

فيما يلي الخطوات العامة:

1. أكمل تثبيت VA ل MSE وتحقق من استيفاء جميع إعدادات الشبكة كما هو موضح في الصورة.

2. قم بإعداد المعلمات من خلال "معالج الإعداد" عند تسجيل الدخول أولا كما هو موضح في الصورة.

3. أدخل الإدخالات المطلوبة (اسم المضيف والمجال، وما إلى ذلك). أدخل نعم في الخطوة لتكوين التوفر العالي.

4. قم بإدخال هذه المعلومات كما هو موضح في الصور.

- تحديد دور - [1 للأساسي].

- واجهة مراقبة الصحة - [eth0]*

*إعدادات الشبكة المعينة على محول الشبكة 1

5. حدد واجهة الاتصال المباشر [none] كما هو موضح في الصورة.

6. أدخل هذه المعلومات كما هو موضح في الصورة:

- عنوان IP الظاهري - [10.10.10.11]

- قناع الشبكة - [255.255.255.0]

- بدء تشغيل MSE في وضع الاسترداد - [لا]

7. أدخل هذه المعلومات كما هو موضح في الصورة:

- تكوين ETH0 - [نعم]

- أدخل عنوان TH0 IP- [10.10.10.12]

- قناع الشبكة - [255.255.255.0]

- البوابة الافتراضية - [10.10.10.1]

8. لا يتم إستخدام واجهة إيثرنت الثانية (ETH1).

تكوين واجهة ETH1 - [التخطي] كما هو موضح في الصورة.

9. تابع من خلال "معالج الإعداد" كما هو موضح في الصور.

- من المهم تمكين خادم NTP من أجل مزامنة الساعة.

- المنطقة الزمنية المفضلة هي التوقيت العالمي المنسق.

يلخص هذا ال MSE VA أساسي setup:

-------BEGIN--------

Role=1, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none

Virtual IP Address=10.10.10.11, Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth0 IP address=10.10.10.12, Eth0 network mask=255.0.0.0

Default Gateway=10.10.10.1

-------END--------

10. أدخل نعم لتأكيد أن جميع معلومات الإعداد صحيحة كما هو موضح في الصورة.

11. يوصى بإعادة التشغيل بعد الإعداد كما هو موضح في الصورة.

12. بعد إعادة التشغيل، ابدأ خدمات MSE باستخدام أوامر /etc/init.d/msed start أو الخدمة msed start كما هو موضح في الصورة.

13. بعد بدء جميع الخدمات، تأكد من أن خدمات MSE تعمل بشكل صحيح باستخدام الأمر getServerInfo.

يجب أن تظهر حالة العملية up كما هو موضح في الصورة.

إعداد MSE الثانوي

هذه الخطوات هي جزء من إعداد MSE VA الثانوي:

1. بعد التثبيت الجديد، يبدأ تسجيل الدخول الأولي في معالج الإعداد. أدخل هذه المعلومات كما هو موضح في الصورة:

- تكوين التوفر العالي - [نعم]

- تحديد دور - [2] الذي يشير إلى دور ثانوي

- واجهة مراقبة الصحة - [eth0] هي نفسها الأساسية

2. قم بإدخال المعلومات كما هو موضح في الصورة:

- اتصال مباشر - [لا شيء]

- عنوان IP th0 - [10.10.10.13]

- قناع الشبكة - [255.255.255.0]

- البوابة الافتراضية - [10.10.10.1]

3. تكوين واجهة ETH1 - [التخطي] كما هو موضح في الصورة.

4. اضبط المنطقة الزمنية - [UTC] كما هو موضح في الصورة.

5. قم بتمكين خادم NTP كما هو موضح في الصورة.

6. قم بإكمال الخطوات المتبقية من معالج الإعداد وتأكد من معلومات الإعداد لحفظ التكوين كما هو موضح في الصورة.

7. أعد التمهيد وابدأ تشغيل الخدمات بنفس الخطوات السابقة ل MSE الأساسي كما هو موضح في الصورة.

إدارتهم من cisco Prime NCS (أو البنية الأساسية ل Prime)

تظهر الخطوات التالية كيفية إضافة محول MSE VA الأساسي والثانوي إلى بطاقات الشبكة. أنجزت العملية عادي أن يضيف MSE إلى NCS. رأيت التشكيل مرشد للمساعدة.

1. من بطاقات الشبكة (NCS)، انتقل إلى Systems > Mobility Services واختر محركات خدمات التنقل كما هو موضح في الصورة.

2. من القائمة المنسدلة، أختر إضافة محرك خدمات التنقل. ثم انقر فوق انتقال كما هو موضح في الصورة.

3. اتبع معالج تكوين NCS ل MSE. في سيناريو هذا المستند، القيم هي:

- أدخل اسم الجهاز - مثل. [MSE1]

- عنوان IP - [10.10.10.12]

- اسم المستخدم وكلمة المرور (لكل إعداد أولي)

- طقطقت بعد ذلك كما هو موضح في الصورة.

4. أضف جميع التراخيص المتوفرة، ثم انقر فوق التالي كما هو موضح في الصورة.

5. حدد خدمات MSE، ثم انقر فوق التالي كما هو موضح في الصورة.

6. قم بتمكين معلمات التعقب، ثم انقر فوق التالي كما هو موضح في الصورة.

7. من الاختياري تعيين الخرائط ومزامنة خدمات MSE. طقطقة يتم in order to أتمت الإضافة من ال MSE إلى ال NCS وكما هو موضح في الصور.

إضافة MSE الثانوي إلى Cisco Prime NCS

توضح لقطة الشاشة التالية أنه تمت إضافة MSE VA الأساسية. الآن، أتمت هذا steps in order to أضفت الثانوية MSE va:

1. حدد موقع عمود "الخادم الثانوي"، وانقر فوق الارتباط للتكوين كما هو موضح في الصورة.

2. إضافة MSE VA الثانوية مع التكوين في هذا السيناريو:

- اسم الجهاز الثانوي - [mse2]

- عنوان IP الثانوي - [10.10.10.13]

- كلمة المرور الثانوية* - [الافتراضي أو من برنامج الإعداد النصي]

- نوع تجاوز الفشل* - [تلقائي أو يدوي]

- نوع إحتياطي*

- انتظار طويل للتغلب على الأعطال*

- طقطقة حفظ.

*انقر فوق رمز المعلومات أو ارجع إلى وثائق MSE، إذا لزم الأمر.

3. طقطقة ok عندما ال NCS يطالب أن يزاوج إثنان MSEs كما هو موضح في الصورة.

يستغرق NCS بضع ثوان لإنشاء التكوين كما هو موضح في الصورة.

تطلب NCS إذا كانت MSE VA الثانوية تتطلب ترخيص تنشيط (L-MSE-7.0-K9) كما هو موضح في الصورة.

4. انقر فوق موافق وحدد موقع ملف الترخيص لتنشيط الثانوي كما هو موضح في الصورة.

5. بمجرد تنشيط MSE VA الثانوية، انقر فوق حفظ لإكمال التكوين كما هو موضح في الصورة.

6. انتقل إلى NCS > خدمات التنقل > محرك خدمات التنقل.

تعرض NCS هذه الشاشة حيث تظهر MSE الثانوي في العمود للخادم الثانوي:

7. لعرض حالة HA، انتقل إلى NCS > الخدمات > الإتاحة العالية كما هو موضح في الصورة.

في حالة HA، يمكنك رؤية الحالة والأحداث الحالية بواسطة زوج MSE وكما هو موضح في الصورة.

قد يستغرق إعداد المزامنة الأولية ونسخ البيانات المتماثل بضع دقائق. توفر NCS إشارة النسبة المئوية للتقدم حتى يكون زوج HA نشطا بالكامل كما هو موضح في الصورة.

تم إدخال أمر جديد مع برنامج MSE الإصدار 7.2 المتعلق HA وهو Gethainfo. يوضح هذا الإخراج الأساسي والثانوي:

[root@mse1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.13

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.13

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

تهيئة فائقة التوفر (HA) مع الاتصال المباشر

يستخدم MSE HA المتصل بالشبكة، في حين يسهل تكوين الاتصال المباشر إستخدام اتصال كبل مباشر بين خوادم MSE الأساسية والثانوية. ويمكن أن يساعد هذا على تقليل أزمنة الوصول في أوقات الاستجابة بسرعة فائقة ونسخ البيانات المماثل وأوقات اكتشاف الأعطال. بالنسبة لهذا السيناريو، يتصل الفحص المتعدد الافتراضي للوسائط (MSE) الفيزيائي الأولي بمؤشر ثانوي على الواجهة ETH1، كما هو موضح في الشكل 5. لاحظ أن ETH1 مستخدم للاتصال المباشر. يلزم توفر عنوان IP لكل واجهة.

الشكل 5: MSE HA مع الاتصال المباشر

1. إعداد MSE الأساسي.

ملخص التكوين من البرنامج النصي للإعداد:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-1

Role=1 [Primary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Virtual IP Address=10.10.10.14

Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth1 IP address=1.1.1.1

Eth1 network mask=255.0.0.0

Default Gateway =10.10.10.1

-------END--------

2. إعداد MSE الثانوي.

ملخص التكوين من البرنامج النصي للإعداد:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-2

Role=2 [Secondary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Eth0 IP Address 10.10.10.16

Eth0 network mask=255.255.255.0

Default Gateway=10.10.10.1

Eth1 IP address=1.1.1.2,

Eth1 network mask=255.0.0.0

-------END--------

3. قم بإضافة MSE الأساسي إلى NCS كما هو موضح في الصورة. (راجع الأمثلة السابقة، أو ارجع إلى دليل التكوين).

4. من أجل إعداد MSE الثانوي، انتقل إلى NCS > تكوين الخادم الثانوي.

1. أدخل اسم الجهاز الثانوي - [MSE3355-2]

2. عنوان IP الثانوي - [10.10.10.16]

3. أكمل المعلمات المتبقية وانقر فوق حفظ كما هو موضح في الصورة.

5. طقطقة ok in order to أكدت الزوج من الإثنان MSEs كما هو موضح في الصورة.

يستغرق NCS لحظة لإضافة تكوين الخادم الثانوي كما هو موضح في الصورة.

6. عند الاكتمال، قم بإجراء أي تغييرات على معلمات HA. انقر فوق حفظ كما هو موضح في الصورة.

7. اعرض حالة HA للتقدم في الوقت الفعلي لزوج MSE HA الجديد كما هو موضح في الصورة.

8. انتقل إلى NCS > Services > Mobility Services > Mobility Services Engines، وتأكد من إضافة MSE (Direct Connect) HA إلى NCS كما هو موضح في الصورة.

9. ومن وحدة التحكم، يمكن أيضا ملاحظة التأكيد باستخدام الأمر gethainfo.

هنا الناتج الأساسي والثانوي:

[root@mse3355-1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.16

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

سيناريو تكوين HA للجهاز المادي MSE

استنادا إلى مصفوفة التزاوج، الحد الأقصى في تكوين HA هو 2:1. هذا محجوز ل MSE-3355، أي في وضع ثانوي، يستطيع ساندت MSE-3310 و MSE-3350. لا ينطبق الاتصال المباشر في هذا السيناريو.

1. قم بتكوين كل واحد من خدمة MSE هذه لتوضيح سيناريو 2:1 HA:

MSE-3310 (Primary1)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address (Eth0): 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Eth1 – Not Applicable

MSE-3350 (Primary2)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Eth1 – Not Applicable

MSE-3355 (Secondary)

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

2. بعد تكوين جميع شبكات MSE، أضف Primary1 و Primary2 إلى شبكات NCS كما هو موضح في الصورة.

3. انقر لتكوين الخادم الثانوي (كما هو موضح في الأمثلة السابقة). ابدأ بأي من MSEs الأساسية كما هو موضح في الصورة.

4. أدخل محددات MSE الثانوي:

1. اسم الجهاز الثانوي: على سبيل المثال، [MSE-3355-2]

2. عنوان IP الثانوي - [10.10.10.16]

3. أكمل المعلمات المتبقية.

4. انقر فوق حفظ كما هو موضح في الصورة.

5. انتظر لحظة وجيزة حتى يتم تكوين الإدخال الثانوي الأول كما هو موضح في الصورة.

6. تأكد من إضافة الخادم الثانوي لأول MSE أساسي كما هو موضح في الصورة.

7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 ل MSE الأساسي الثاني كما هو موضح في الصورة.

8. إنهاء باستخدام معلمات HA ل MSE الأساسي الثاني كما هو موضح في الصورة.

9. احفظ الإعدادات كما هو موضح في الصورة.

10. تحقق من حالة تقدم كل من خدمات MSE الأساسية كما هو موضح في الصورة.

11. تأكد من إعداد كل من MSE الأساسية1 و Primary2 باستخدام MSE الثانوي كما هو موضح في الصورة.

12. انتقل إلى NCS > الخدمات > خدمات التنقل، أختر توفر عال كما هو موضح في الصورة.

لاحظ أنه تم تأكيد 2:1 للطراز MSE-3355 كمعدل ثانوي للطراز MSE-3310 و MSE-3350 كما هو موضح في الصورة.

هنا عينة إنتاج من HA setup من الوحدة طرفية للتحكم من كل ثلاثة MSEs عندما ال gethainfo أمر استعملت:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

التدقيق النهائي ل HA في NCS يظهر الحالة كنشاط كامل لكل من MSE-3310 و MSE-3350 كما هو موضح في الصور.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

حل المشاكل الأساسية في MSE HA

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

عند إضافة مؤشر MSE الثانوي، يمكنك رؤية موجه كما هو موضح في الصورة.

من الممكن، كان هناك مشكلة أثناء برنامج الإعداد النصي.

- قم بتشغيل الأمر getServerInfo للتحقق من إعدادات الشبكة المناسبة.

- ومن المحتمل أيضا أن الخدمات لم تبدأ بعد. قم بتشغيل أمر /init.d/msed start.

- قم بالتشغيل من خلال برنامج الإعداد النصي مرة أخرى إذا لزم الأمر (/mse/setup/setup.sh) والحفظ في النهاية.

كما تتطلب VA الخاص ب MSE ترخيص التنشيط (L-MSE-7.0-K9). وإلا، فتطالب NCS عند إضافة MSE VA الثانوية. الحصول على ترخيص التنشيط الخاص ب MSE VA وإضافته كما هو موضح في الصورة.

في حالة تبديل دور HA على MSE، تأكد من إيقاف الخدمات بشكل كامل. لذلك، قم بإيقاف الخدمات باستخدام الأمر /init.d/msed stop، ثم قم بتشغيل برنامج الإعداد النصي مرة أخرى (/mse/setup/setup.sh) كما هو موضح في الصورة.

قم بتشغيل الأمر gethainfo للحصول على معلومات HA على MSE. يوفر هذا معلومات مفيدة في أستكشاف أخطاء حالة HA وتغييرها وإصلاحها أو مراقبتها.

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة عرض NCS HA هي أداة إدارة رائعة للحصول على إمكانية رؤية لإعداد HA من أجل MSE كما هو موضح في الصورة.

سيناريو تجاوز الفشل/مواجهة الأعطال

الموقف في حالة مواجهة الأعطال/القدرة اليدوية على مواجهة الأعطال فقط، من أجل التحكم بشكل أفضل.

الأساسي فوق والثانوي جاهز للاستلام

بمجرد تكوين MSE HA وتشغيله، فإن الحالة على Prime كما هو موضح في الصور:

فيما يلي getServerinfo وgethainfo الخاص ب MSE الأساسي:

[root@NicoMSE ~]# getserverinfo

Health Monitor is running

Retrieving MSE Services status.

MSE services are up, getting the status

-------------

Server Config

-------------

Product name: Cisco Mobility Service Engine

Version: 8.0.110.0

Health Monitor Ip Address: 10.48.39.238

High Availability Role: 1

Hw Version: V01

Hw Product Identifier: AIR-MSE-VA-K9

Hw Serial Number: NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

HTTPS: null

Legacy Port: 8001

Log Modules: -1

Log Level: INFO

Days to keep events: 2

Session timeout in mins: 30

DB backup in days: 2

-------------

Services

-------------

Service Name: Context Aware Service

Service Version: 8.0.1.79

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: WIPS

Service Version: 3.0.8155.0

Admin Status: Enabled

Operation Status: Up

Service Name: Mobile Concierge Service

Service Version: 5.0.1.23

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: CMX Analytics

Service Version: 3.0.1.68

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: CMX Connect & Engage

Service Version: 1.0.0.29

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: HTTP Proxy Service

Service Version: 1.0.0.1

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

--------------

Server Monitor

--------------

Server start time: Sun Mar 08 12:40:32 CET 2015

Server current time: Sun Mar 08 14:04:30 CET 2015

Server timezone: Europe/Brussels

Server timezone offset (mins): 60

Restarts: 1

Used Memory (MB): 197

Allocated Memory (MB): 989

Max Memory (MB): 989

DB disk size (MB): 17191

---------------

Active Sessions

---------------

Session ID: 5672

Session User ID: 1

Session IP Address: 10.48.39.238

Session start time: Sun Mar 08 12:44:54 CET 2015

Session last access time: Sun Mar 08 14:03:46 CET 2015

----------------------------

Default Trap Destinations

----------------------------

Trap Destination - 1

-----------------

IP Address: 10.48.39.225

Last Updated: Sun Mar 08 12:34:12 CET 2015

[root@NicoMSE ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.240

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

وهيك بالنسبة لمجال الثانوي:

[root@NicoMSE2 ~]# getserverinfo

Health Monitor is running

Retrieving MSE Services status.

MSE services are up and in DORMANT mode, getting the status

-------------

Server Config

-------------

Product name: Cisco Mobility Service Engine

Version: 8.0.110.0

Health Monitor Ip Address: 10.48.39.240

High Availability Role: 2

Hw Version: V01

Hw Product Identifier: AIR-MSE-VA-K9

Hw Serial Number: NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

HTTPS: null

Legacy Port: 8001

Log Modules: -1

Log Level: INFO

Days to keep events: 2

Session timeout in mins: 30

DB backup in days: 2

-------------

Services

-------------

Service Name: Context Aware Service

Service Version: 8.0.1.79

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: WIPS

Service Version: 3.0.8155.0

Admin Status: Enabled

Operation Status: Up

Service Name: Mobile Concierge Service

Service Version: 5.0.1.23

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: CMX Analytics

Service Version: 3.0.1.68

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: CMX Connect & Engage

Service Version: 1.0.0.29

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

Service Name: HTTP Proxy Service

Service Version: 1.0.0.1

Admin Status: Disabled

Operation Status: Down

--------------

Server Monitor

--------------

Server start time: Sun Mar 08 12:50:04 CET 2015

Server current time: Sun Mar 08 14:04:32 CET 2015

Server timezone: Europe/Brussels

Server timezone offset (mins): 60

Restarts: null

Used Memory (MB): 188

Allocated Memory (MB): 989

Max Memory (MB): 989

DB disk size (MB): 17191

[root@NicoMSE2 ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.240

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

الفشل إلى الثانوية

in order to أطلقت يدويا، أنت ذهبت في ال MSE HA تشكيل في prime بنية أساسية وطقطقت على switchover.

وبسرعة فائقة، سيتحول GetInfo على كلا الخادمين إلى تجاوز الفشل_الذي تم استدعاؤه

جيثاينفو الأولي:

[root@NicoMSE ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.240

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Down

Current state: FAILOVER_INVOKED

الجثاينفو الثانوي:

[root@NicoMSE2 ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.240

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Down

Current state: FAILOVER_INVOKED

بمجرد أن يكتمل تجاوز الفشل، سترى هذه الصورة في Prime:

الجيثاينفو الأساسي :

[root@NicoMSE ~]# gethainfo

Health Monitor is not running. Following information is from the last saved configuration

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.240

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Last shutdown state: FAILOVER_ACTIVE

الثانوي:

[root@NicoMSE2 ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.240

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Down

Current state: FAILOVER_ACTIVE

وفي هذه المرحلة يكون تجاوز الفشل قد تم الانتهاء منه ويكون مؤشر MSE الثانوي مسئولا تماما.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الموجودة على MSE الرئيسي تتوقف عند القيام بالتحويل اليدوي (من أجل محاكاة حدث حقيقي للمؤشر MSE الأساسي الذي يتم توجيهه إلى أسفل)

إذا قمت بإحضار النسخة الاحتياطية الأساسية، سيتم "إنهاء" حالتها. لا يزال الأمر طبيعيا وثانويا كما هو معمول به ويظهر "FailOver_Active"

الفشل في العودة إلى الأساسي

قبل أن تفشل في العودة، يجب عليك أن تقوم بإرجاع الأساسي إلى الأعلى.

وحالتها بعد ذلك "منتهية":

[root@NicoMSE ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.240

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Down

Current state: TERMINATED

عند إستدعاء FailedBack من Prime، يتم إدخال كلا القسمين في "FaultBack Active" وهي ليست الحالة النهائية (على عكس "FailOver Active").

الجيثاينفو الأساسي :

[root@NicoMSE ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.240

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Down

Current state: FAILBACK_ACTIVE

ڠثاينفو الثاني:

[root@NicoMSE2 ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.240

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Down

Current state: FAILBACK_ACTIVE

يعرض Prime هذه الصورة:

عند إتمام عملية إرجاع الأعطال ولكن الثانوي لا يزال مشغولا بنقل البيانات مرة أخرى إلى الأساسي، يظهر الأساسي:

gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.240

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: FAILBACK_COMPLETE

العرض الثانوي:

[root@NicoMSE2 ~]# gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.48.39.240

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE2_1c6b1940-b6a5-11e4-b017-005056993b66

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.48.39.238

Virtual IP Address: 10.48.39.224

Version: 8.0.110.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:NicoMSE_b950a7c0-b68c-11e4-99d9-005056993b63

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ALONE

Prime في هذه المرحلة كما هو موضح في الصورة:

عند اكتمال هذا، تعود جميع الحالات إلى الحالة الأصلية: تظهر حالة HA الأساسية_ACTIVE و SECONDARY_ACTIVE و Prime HA مثل عملية نشر جديدة مرة أخرى.

HA State Matrix

Primary_Active

حالة خدمة متوسطة الحجم (MSE) الأساسية عندما تكون رئيسية وتكون مسؤولة وكل شيء على ما يرام

ثانوي نشط

الحالة الثانوية لبدل الإقامة اليومي عند الحاجة ولكن ليس المسؤول (الأساسي هو بعد) جاهز لتولي المهمة عند الحاجة

تجاوز الفشل_الذي تم استدعاؤه

كما هو موضح في كلا عقدتي التشغيل عند حدوث تجاوز الفشل، أي أن MSE الثانوية تبدأ تشغيل خدماتها لتحميل قاعدة بيانات MSE الأساسية

تجاوز الفشل_النشط

الحالة النهائية لتجاوز الفشل. يعتبر مؤشر أسعار الصرف الصحي الثانوي "جاهزا للتشغيل" بينما يكون مؤشر أسعار الصرف الصحي الأساسي قد انخفض

تم إنهاؤه

حالة عقدة MSE التي تعود مع الخدمات بعد كونها معطلة وعندما لا تكون هي العقدة المسؤولة (لذلك يمكن أن تكون حالة الأساسي عند إعادة تشغيل الخدمات ولا يزال PI يعطي التحكم في MSE الثانوي). وهذا يعني أيضا أن رابط HA قد لا يكون قيد التشغيل (إذا كان أحد أجهزة MSE يقوم بإعادة التشغيل على سبيل المثال أو ببساطة لا يمكن سحبه)

FailedBack_Active

على عكس تجاوز الفشل، ليست هذه هي المرحلة الأخيرة من مواجهة الفشل. هذا يعني أنه تم إستدعاء التراجع وأنه يحدث حاليا. يتم الآن نسخ قاعدة البيانات من "ثانوي" إلى "أساسي"

FailedBack_Complete

حالة العقدة الأساسية عندما تعود إلى وضع المسؤولية ولكنها لا تزال مشغولة بتحميل قاعدة البيانات من MSE الثانوي

الثانوي_وحده

حالة حالة خدمة الإدارة متوسطة الحجم (MSE) الثانوية عند إجراء عملية إسترداد الأعطال ويكون الأساسي قيد التشغيل ولكن مع الاستمرار في تحميل البيانات

إيقاف تشغيل رائع

يتم تشغيل الحالة إذا قمت بإعادة تمهيد الخدمات يدويا أو إيقافها على MSE الآخر في حالة تجاوز الأعطال/إرجاع الأعطال تلقائيا. وهذا يعني أنها لن تتولى المهمة نظرا لأنه تم تحرير وقت التوقف يدويا

ملاحظات ووقائع مهمة عن HA

- من المهم للغاية عدم التسبب في حدوث عملية إعادة توجيه للفشل فورا بعد إتمام عملية تجاوز الفشل والعكس صحيح. تحتاج قواعد البيانات إلى 30 دقيقة لتثبيت

- إن ملفات تكوين HA هي base-ha-config.properties in /opt/mse/health-monitor/resources/config/، ومع ذلك لم يقصد بها أن يتم تحريرها يدويا (أستخدم setup.sh بدلا من ذلك). و لكن يمكنك أن تراها في حالة الشك

- لم يكن من المفترض كسر HA يدويا. الطريقة النظيفة الوحيدة للقيام بذلك هي حذف مؤشر أسعار السوق الثانوية من Prime أدناه. أي طريقة أخرى (تشغيل setup.sh في الثانوي لجعله أساسي، إزالة تثبيت، تغيير ip ...) ستكسر قاعدة البيانات وجهاز الحالة ومن المحتمل أن تحتاج إلى إعادة تثبيت كلا من MSE

أستكشاف HA وإصلاحها

يتم حفظ السجلات ذات الصلة HA ضمن دليل /opt/mse/log/hm مع مراقبة الصحة*.يكون السجل هو ملف السجل الأساسي.

المشكلة: كل من الأساسي والثانوي نشطان (حالة انقسام الدماغ)

1. قم بإيقاف تشغيل واجهة IP الظاهرية (VIP) على الثانوية. سيكون th0:1 ifconfig th0:1 down

2. إعادة تشغيل الخدمات في MSE الثانوي

إيقاف تشغيل الخدمة

بدء تشغيل نموذج الخدمة

3. تحقق مما إذا كان البرنامج الثانوي قد بدأ في المزامنة مرة أخرى مع الإصدار الأساسي من البنية الأساسية ل Prime.

المشكلة: تزامن الثانوية مع الأساسي ل HA غير موجود في X٪ لمدة طويلة

1. أوقف الخدمة في المرحلة الثانوية

إيقاف تشغيل الخدمة

2. قم بإزالة /opt/mse/health-monitor/resources/config/advance-cconfig-<ip-address-of-primary>.properties ملف على الثانوي.

3. إذا كانت لا تزال هناك مشاكل في إنشاء HA، فإنه يمكن أن يكون قد وصل إلى حالة عدم توافق حيث يتعين علينا إزالة كل شيء في إطار دليل "البيانات" في المرحلة الثانوية باستخدام RM -rf /opt/data/*

4. أعد تشغيل المرحلة الثانوية. قم بإضافته من Prime Infrastructure إلى الأساسي لبدء HA مرة أخرى.

المشكلة: يتعذر حذف الخادم الثانوي من PI بعد تعذر الوصول إليه

1. قم بإيقاف الخدمة في الأساسي.

2. قم بإزالة /opt/mse/health-monitor/resources/config/advance-cconfig-<ip-address-of-primary>.properties على الأساسي.

3. قم بإعادة تشغيل الخدمة على الأساسي.

4. احذف MSE الأساسي من PI وأعد إضافته.