المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تفضيل سير العمل باستخدام مركز بنية الشبكة الرقمية

تكوين Catalyst 9800 WLC

تكوين مركز بنية الشبكة الرقمية

تكوين تفاصيل الحساب الذكي

تكوين مدير الترخيص

التحقق

المقدمة

يصف هذا المستند الترخيص الذكي باستخدام السياسة (SLUP) على وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC) Catalyst 9800 ذات فتحات الهواء من خلال مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

معرفة الأساسية ال cisco مادة حفازة 9800 WLC و cisco dna مركز.

المتطلبات

يتطلب الترخيص الذكي باستخدام السياسة (SLUP) على Catalyst 9800 WLC بمساعدة مركز DNA إصدار صورة WLC 17.3.2a أو أعلى، وإصدار مركز DNA Center 2.2.1 أو أعلى.

المكونات المستخدمة

- 9800 WLC، الإصدار 17.3.3.

- مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) الإصدار 2. 2. 2. 5.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تفضيل سير العمل باستخدام مركز بنية الشبكة الرقمية

على غرار وحدات التحكم القديمة القائمة على نظام التشغيل AireOS، لا يلزم ترخيص عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 نفسه. تحتاج فقط إلى ترخيص نقاط الوصول (APs) المرتبطة بوحدة التحكم. يلزم الإبلاغ عن إستخدام ترخيص نقطة الوصول إلى خادم الترخيص الذكي من Cisco (المعروف أيضا باسم مدير البرنامج الذكي من Cisco - CSSM). وهناك العديد من السبل لتحقيق هذه الغاية. في الشبكات اللاسلكية للمؤسسات، غالبا ما تتعرض شبكات WLC للصعق بالهواء دون الحاجة للوصول إلى الإنترنت. وهذا يجعل من الصعب الإبلاغ عن إستخدام ترخيص نقطة الوصول إلى CSSM. تفترض هذه المقالة أن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يتم تشغيله جوا وأن مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) لديه حق الوصول إلى CSSM عبر منافذ TCP 80 و 443.

ملاحظة: على عكس وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من AireOS، تستمر وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 التي لم يتم ترخيصها بشكل صحيح في العمل حتى بعد انتهاء صلاحية ترخيص التقييم.

بمجرد انضمام نقاط الوصول إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يتم تخزين معلومات إستهلاك الترخيص في موقع آمن على الجهاز في شكل تقارير RUM/Use. يقوم مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco بسحب هذه التقارير من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وتحميلها إلى CSSM عند الطلب أو بشكل دوري. في كل مرة يتم تحميل تقرير RUM إلى CSSM، يحتاج مركز DNA إلى إعلام WLC بذلك.

تكوين Catalyst 9800 WLC

هناك الحد الأدنى للتكوين المرتبط بالتراخيص المطلوبة على الجانب 9800. وبمجرد تكوين مستوى الترخيص على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، تتم معالجة معظم العمل بواسطة مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA).

المتطلب الوحيد هو أن تتم إضافة WLC إلى مخزون جهاز مركز بنية الشبكة الرقمية وتخصيصه إلى موقع.

حيث أن الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى ترخيص في عملية نشر 9800 هو نقاط الوصول المرتبطة به، تأكد من وجود نقطة وصول واحدة على الأقل متصلة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

يمكن تغيير مستوى الترخيص في واجهة ويب WLC تحت قائمة الترخيص عند تحديد الزر تغيير مستوى ترخيص اللاسلكي:

يمكن تعيين مستوى الترخيص على مستوى أساسي أو مستوى الميزة. يجب أن يكون كل من ترخيص شبكة الهواء وترخيص الحمض النووي للهواء نفس المستوى. يتطلب تغيير مستوى الترخيص إعادة تحميل.

قبل إضافة WLC إلى مركز DNA، تأكد من:

1. يجب إضافة WLC إلى مركز DNA من خلال واجهة الإدارة اللاسلكية الخاصة به. لا يمكن إستخدام واجهات الإدارة الأخرى خارج النطاق مثل GigabitEthernet0

2. يحتاج WLC إلى تكوين أمري AAA:

aaa authorization exec default

aaa authentication login default

3. يلزم تمكين بروتوكول NetCONF (المنفذ 830 المستخدم بشكل افتراضي)

4. يلزم تمكين بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) ويلزم تكوين المجتمعات/المستخدمين على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

5. يجب أن تكون واجهة إدارة WLC اللاسلكية ومركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) قادرة على الاتصال عبر المنافذ 161/162 (SNMP) و 830 (NetCONF) و 20830 (القياس عن بعد)

ارجع إلى هذه المقالة للحصول على معلومات إضافية حول تكامل WLC ومركز الحمض النووي: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/214587-managing-and-provisioning-non-fabric-cat.html

تكوين مركز بنية الشبكة الرقمية

تكوين تفاصيل الحساب الذكي

قبل تكوين الترخيص، يجب إضافة بيانات اعتماد الحساب الذكي إلى مركز DNA. في واجهة ويب مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA Center) انتقل إلى النظام > إعدادات > حسابات Cisco > حساب ذكي. إضافة بيانات اعتماد حساب Cisco Smart:

تكوين مدير الترخيص

في واجهة ويب مركز بنية الشبكة الرقمية، انتقل إلى أدوات > إدارة الترخيص.

انتقل إلى علامة التبويب التقارير والتوافق وحدد سير عمل التوافق مع الترخيص الذكي:

يظهر معالج سير العمل الموجه. للبدء، حدد دعنا نفعلها.

في هذه الخطوة التالية حدد الحساب الذكي والحساب الظاهري الذي تريد إستخدامه. طقطقت بعد ذلك أن يباشر.

حدد الموقع وتحقق من كافة WLCs المراد من مركز DNA ترخيصها:

يمكن تعديل الفترة الزمنية لإعداد التقارير هنا. القيمة الافتراضية هي 30 يوما:

توفر الصفحة الأخيرة ملخصا لجميع البيانات والأجهزة التي تم وضع إستخدام الترخيص الخاص بها في قائمة الانتظار ليتم الإبلاغ عنها إلى CSSM:

انقر فوق التالي لبدء مزامنة بيانات إستخدام الترخيص ومراقبة حالة الوقت الفعلي. يستغرق إكمال المزامنة والحصول على الإقرار مرة أخرى من سحابة CSSM 4 دقائق على الأقل.

اللون الأخضر يشير إلى النجاح. حدد إنهاء لإكمال سير العمل:

التحقق

تظهر علامة التبويب نظرة عامة في صفحة مدير الترخيص إستهلاك الترخيص الحالي:

على جانب المادة حفازة 9800، انتقل إلى الترخيص > خدمة عملية إعداد ودققت إن التوصيل ثبتت أسلوب إلى Air Gap: