المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

قيود

تكوين HA على 9800 WLC المستند إلى الأجهزة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

تكوين HA على Virtual 9800 WLC

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

إعداد شبكة التكرار الظاهرية

إعداد تكوين HA

تمكين وصول وحدة التحكم لـ WLC 9800 في وضع الاستعداد

التبديل الإجباري (Switchover)

كسر HA

مسح تكوين HA في كل من 9800 WLC

تكوين مهلة النظير

الترقية

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل مادة حفازة 9800 لاسلكي جهاز تحكم في عالية التوافر (HA) SSO في cisco IOS® XE 16.10 إلى 16.12.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية Catalyst 9800 (WLC)

- تبديل الحالة (SSO)

- الإتاحة العالية (HA)

- منفذ التكرار (RP)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Virtual 9800-CL WLC  v16.10 حتى 16.12

- 9800-40 WLC  v16.10 حتى 16.12

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في cisco IOS XE 17.x وفيما بعد ل المادة حفازة 9800. تركز مقالة هذا المستند على HA SSO في الإصدارات 16.x.

يضيف مفهوم واجهة إدارة التكرار عددا من الفروق التي يغطيها الدليل المخصص، دليل نشر SSO عالي التوافر لوحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 Series، Cisco IOS XE Amsterdam 17.

التكرار الموضح في هذه المقالة هو 1:1، مما يعني أن إحدى الوحدات تعمل في حالة نشطة في حين تعمل الأخرى في حالة الاستعداد السريع. إذا تم اكتشاف المربع النشط على أنه يتعذر الوصول إليه، تصبح وحدة الاستعداد السريع نشطة ويحافظ جميع نقاط الوصول والعملاء على خدمتهم من خلال الوحدة النشطة الجديدة.

بمجرد مزامنة كلتا الوحدتين، تحاكي وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 تكوينها مع الوحدة الأساسية. يتم نسخ أي تغيير في التكوين يتم إجراؤه على الوحدة النشطة نسخا مماثلا على الوحدة الاحتياطية عبر منفذ التكرار (RP).

لم يعد مسموحًا بإجراء تغييرات في التكوين على 9800 WLC في وضع الاستعداد.

بالإضافة إلى مزامنة التكوين بين المربعات، فإنها تقوم أيضا بالمزامنة:

- APs في حالة UP (ليس APs في حالة التنزيل أو APs في مصافحة DTLS)

- العملاء في حالة التشغيل (في حالة وجود عميل في حالة طلب مصادقة ويب وحدث تبديل، يجب على هذا العميل إعادة تشغيل عملية الاقتران الخاصة به)،

- تكوين RRM

- (إعدادات أخرى)

قيود

قبل تمكين HA بين وحدتي WLCs 9800، قم بإجراء عمليات التحقق التالية:

- يجب أن يحمل كلا الجهازين PID نفسه. في حالة 9800-CL، تأكد من أن بيئة المضيف (ESXi أو KVM أو ENCS) هي نفسها لكل من المثيلتين.

- يجب أن يعمل الجهازان بإصدار البرنامج نفسه.

- يجب تشغيل كلا الجهازين في نفس وضع التثبيت (إما حزمة أو تثبيت). من المستحسن تشغيل وضع "التثبيت" ل WLC.

- يجب أن يحتوي كلا الجهازين على عناوين IP متكررة في الشبكة الفرعية نفسها. يجب أن تكون عناوين IP المستخدمة للتكرار غير قابلة للتوجيه دون عبارة موجودة في الشبكة الفرعية.

- يجب أن يكون لكلا الجهازين واجهة إدارة لاسلكية فريدة.

- يجب أن تنتمي واجهة الإدارة اللاسلكية لكلا الجهازين إلى نفس شبكة VLAN/الشبكة الفرعية.

- في حالة 9800-CL،

- تحقق من تخصيص نفس موارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة والتخزين لكلا المثيلين.

- تحقق من تعطيل لقطة الجهاز الافتراضي (VM snapshot) لكلتا الحالتين.

- يجب أن يستخدم كلا الجهازين رقم الواجهة نفسه (على سبيل المثال: GigabitEthernet3) ل HA

تكوين HA على 9800 WLC المستند إلى الأجهزة

الرسم التخطيطي للشبكة

يعتمد هذا المستند على هذا المخطط:

التكوينات

يتم تمكين وحدات SSO الاحتياطية بشكل افتراضي، ومع ذلك، لا يزال تكوين الاتصال بين الوحدات مطلوبا.

قبل تكوين أي خطوة، تأكد من أن كلا المربعين يشغلان نفس الإصدار.

الخطوة 1. قم بتوصيل 9800 وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) بالشبكة وتأكد من إمكانية الوصول إليها من قبل بعضها البعض.

يجب أن تنتمي واجهة الإدارة اللاسلكية من كلا الصندوقين إلى نفس شبكة VLAN والشبكة الفرعية.

الخطوة 2. قم بتوصيل RP كما هو موضح في مخطط الشبكة. هناك خياران للاتصال ببروتوكول rp ل 9800 WLCs:

- RP - منفذ إيثرنت للتكرار RJ45 10/100/1000

- منفذ RP - 10-GE SFP

ملاحظة: في إصدارات برنامج Cisco IOS XE 16.10 إلى 16.12، يوصى بتوصيل منفذ تكرار 9800s بنفس المحول الذي يتم فيه توصيل اتصال إدارة الطراز 9800 (انظر مخطط الشبكة). هذا بسبب عدم وجود تحقق من قابلية الوصول إلى البوابة في هذه الإصدارات. يعمل الاتصال من الخلف إلى الخلف ولكنه يتسبب في زيادة فرص نشاط وحدات التحكم 9800 عند التوصيل بهذه الطريقة. لاحظ أن منفذ RP لا يستخدم تعليم الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN).

الخطوة 3. عينت التكرار عنوان إلى كلا 9800 WLCs

GUI:

انتقل إلى Administration > Device > Redundancy. إلغاء التحقق Clear Redundancy Config وأدخل عنوان IP المطلوب.

يجب أن يكون لكل من الوحدتين عناوين IP فريدة ويجب أن تنتمي كلتا الوحدتين إلى الشبكة الفرعية نفسها.

لا تكون هذه الشبكة الفرعية قابلة للتوجيه في أي مكان في الشبكة.

9800 WLC-1

9800 WLC-2

CLI:

16.10

9800 WLC-1# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

9800 WLC-2# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

16.11

9800 WLC-1# chassis redundancy ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

9800 WLC-2# chassis redundancy ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

لتحديد الوحدة التي يجب أن تكون عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط 9800، قم بتعيين أولوية الهيكل بواسطة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI). يتم تحديد الوحدة ذات الأولوية الأعلى كوحدة أساسية.

GUI:

CLI:

16.10

# chassis 1 priority <1-15>

16.11

# chassis 1 priority <1-2>

إذا لم يتم إختيار وحدة معينة لتكون نشطة، تقوم الوحدات بإختيار Active استنادا إلى أقل عنوان MAC

دققت التشكيل حالي مع هذا أمر:

# show chassis ha-status local My state = ACTIVE Peer state = DISABLED Last switchover reason = none Last switchover time = none Image Version = ... Chassis-HA Local-IP Remote-IP MASK HA-Interface ----------------------------------------------------------------------------- This Boot: Next Boot: 203.0.113.2 <!--IP address--> <!--IP address--> Chassis-HA Chassis# Priority IFMac Address Peer Timeout ---------------------------------------------------------------------------- This Boot: 1 0 Next Boot: 1 0

الخطوة 4. حفظ التكوينات على كل من قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) طراز 9800

GUI:

CLI:

# write

الخطوة 5. كلا الوحدتين في نفس الوقت

GUI:

انتقل إلى Administration > Management > Backup & Restore > Reload

CLI:

# reload

تكوين HA على Virtual 9800 WLC

الرسم التخطيطي للشبكة

يعتمد هذا المستند على هذا المخطط:

التكوينات

إعداد شبكة التكرار الظاهرية

الخطوة 1. افتح عميل vCenter وانتقل إلى Host > Configuration > Networking > Add Networking.

الخطوة 2. حدد Virtual Machine وانقر Next.

الخطوة 3. حدد Create a vSphere standard switch وانقر Next.

الخطوة 4. قم بتخصيص Network Label المعلمة بشكل إختياري. بعد تلك النقرة Next.

الخطوة 5. إنهاء المعالج.

الخطوة 6. قم بربط واجهة من كل من وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الظاهرية 9800 (واحدة من كل وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800) بشبكة التكرار.

انقر بزر الماوس الأيمن على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 الافتراضي ثم انقر فوق Edit Settings...

حدد أحد محولات الشبكة المتاحة وقم بتعيينه على Redundancy Network, المحول ثم انقر على موافق.

افعل الشيء نفسه لكلا الجهازين.

إعداد تكوين HA

قبل إجراء تكوين إضافي، تأكد من أن واجهة الإدارة اللاسلكية من كلتا الوحدتين تنتمي إلى شبكة VLAN نفسها والشبكة الفرعية نفسها ويمكن الوصول إليها مع بعضها البعض.

تحقق من أن كلا المربعين يشغلان نفس الإصدار.

الخطوة 1. عينت التكرار عنوان إلى كلا 9800 WLCs

GUI:

انتقل إلى Administration > Device > Redundancy. إلغاء التحقق Clear Redundancy Config وأدخل عنوان IP المطلوب.

تحقق من توفر عنوان IP فريد لكلا الوحدتين وتنتمي كلا الوحدتين إلى الشبكة الفرعية نفسها.

9800 WLC-1

9800 WLC-2

ملاحظة: لاحظ أنه تم تحديد GigabitEthernet3 لواجهة HA. وذلك لأن الواجهة الثالثة للجهاز الظاهري هي الواجهة المرتبطة بشبكة التكرار. يتم إستخدام هذه الواجهة لتمكين الاتصال بين المربعين قبل تمهيد Cisco IOS ونقل رسائل التحكم في HA (مثل تحديد الدور والاحتفاظ والحفظ وما إلى ذلك) وتوفير النقل لاتصال العمليات البينية (IPC) بين المربعين.

16.10 CLI:

9800 WLC-1# chassis ha-interface gigabitEthernet 3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address--> 9800 WLC-2# chassis ha-interface gigabitEthernet 3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

16.12 CLI:

9800WLC1# chassis redundancy ha-interface g3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

9800WLC2# chassis redundancy ha-interface g3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

ملاحظة: بمجرد تحديد واجهة GigabitEthernet 3 لاستخدامها كطراز HA وإعادة تشغيل الوحدة (حتى إذا لم يتم إنشاء HA بين بطاقتي WLCs طراز 9800)، لن تعود ترى هذه الواجهة مدرجة في مخرجات show ip interface brief or any other command that shows the 9800 WLC's interfaces, this is because that interface is now marked for HA only.

الخطوة 2. (إختياري) لتحديد المربع الذي يجب أن يكون عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط 9800 يدويا، قم بتعيين Active Chassis Priorityإما بواسطة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI).

يتم تحديد الهيكل ذي الأولوية الأعلى ليكون أساسيًا.

GUI:

CLI:

# chassis 1 priority <1-15>

إذا لم يتم تحديد وحدة معينة لتكون نشطة، فستقوم المربعات باختيار أي وحدة هي عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسي النشط 9800.

الخطوة 3. حفظ التكوينات على كل من قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) طراز 9800

GUI:

CLI:

# write

الخطوة 4. قم بإعادة تشغيل كلا المربعين في نفس الوقت.

GUI:

انتقل إلى Administration > Management > Backup & Restore > Reload

CLI:

# reload

تمكين وصول وحدة التحكم لـ WLC 9800 في وضع الاستعداد

بمجرد تمكين HA وتعيين أحد المربعات كنشاط والمربع الآخر كمربع انتظار ساخن، لا يسمح بشكل افتراضي بالوصول إلى وضع EXEC (تمكين) في مربع الاستعداد.

لتمكينها، قم بتسجيل الدخول عبر SSH/وحدة التحكم إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط 9800 وأدخل الأوامر التالية:

# config t # redundancy # main-cpu # standby console enable # end

التبديل الإجباري (Switchover)

لفرض التحويل بين المربعات، قم إما بإعادة تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط 9800 يدويا أو قم بتشغيل هذا الأمر:

# redundancy force-switchover

كسر HA

مسح تكوين HA في كل من 9800 WLC

لكسر HA على كلا الصندوقين، يمكنك تنفيذ هذه الخطوات.

الخطوة 1. مسح تكوين HA الخاص بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشطة الحالية 9800 وفرض تحويل تكرار (إنه يعيد تمهيد وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشطة الحالية 9800، ويمهد للنسخ الاحتياطي مع مسح تكوين HA)

16.10:

Active-9800 WLC# chassis clear

WARNING: Clearing the chassis HA configuration results in the chassis coming up in Stand Alone mode after reboot.The HA configuration remains the same on other chassis. Do you wish to continue? [y/n]? [yes]: y

Active-9800 WLC# redundancy force-switchover

16.11

Active-9800 WLC# clear chassis redundancy

الخطوة 2. بمجرد أن تصبح وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 نشطة، فعليك بتسجيل الدخول ومسح تكوين التكرار.

new-Acitve-9800 WLC# chassis clear

WARNING: Clearing the chassis HA configuration will result in the chassis coming up in Stand Alone mode after reboot.The HA configuration will remain the same on other chassis. Do you wish to continue? [y/n]? [yes]: y

الخطوة 3. تحديث عنوان IP الخاص ب 9800 WLC النشط الجديد. وبشكل إختياري، قم بتحديث اسم المضيف الخاص به.

new-Acitve-9800 WLC# config t

new-Acitve-9800 WLC# hostname <new-hostname>

new-Acitve-9800 WLC# interface <wireless-mgmt-int-id> new-Acitve-9800 WLC# ip address <a.b.c.d> <a.b.c.d>

new-Acitve-9800 WLC# exit

الخطوة 4. حفظ التكوين وإعادة تحميل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط الجديد 9800

new-Acitve-9800 WLC# write

new-Acitve-9800 WLC# reload

بعد ذلك، يقوم المربع الثاني بإعادة التشغيل ويعود بتكوين عنوان IP جديد (لتجنب تكرار عنوان IP مع تنسيق HA 9800 WLC السابق) ومع مسح تكوين HA. يحتفظ عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 النشط الأصلي بعنوان IP الخاص به.

تكوين مهلة النظير

يرسل كل من الهيكل النشط والاحتياطي رسائل حية إلى الآخر لضمان إستمرار توفرهما.

يتم إستخدام مهلة النظير لتحديد ما إذا كان هيكل النظير قد فقد إذا لم يستلم أي رسالة من هيكل النظير في مهلة النظير التي تم تكوينها.

المهلة الافتراضية هي 500 مللي ثانية ولكنها قابلة للتكوين من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI). تتزامن قيمة المهلة المكونة مع جهاز WLC 9800 في وضع الاستعداد.

استخدم هذا الأمر لتخصيص هذا المؤقت:

# chassis timer peer-timeout <500-16000 msec>

أستخدم هذا الأمر لمسح المؤقت الذي تم تكوينه (إذا لزم الأمر):

# chassis timer peer-timeout default

الترقية

يمكن إجراء الترقية القياسية (ليست AP أو ISSU) من واجهة مستخدم الويب. بمجرد أن تكون وحدات WLC في وضع اقتران HA، فإنها تعمل بنفس الإصدار في نفس الوضع (يُفضَل INSTALL).

تهتم صفحة ترقية واجهة مستخدم الويب بتوزيع البرامج على كل من وحدات التحكم في الزوج وتقوم بتثبيت وحدتي التشغيل وإعادة تشغيلهما في نفس الوقت.

يؤدي ذلك إلى أوقات تنزيل متماثلة على كلا الوحدتين. بالنسبة للتقنيات الأخرى التي تتسبب في تقليل وقت التوقف عن العمل، يرجى مراجعة دليل التصحيح والتثبيت .

التحقق من الصحة

بعد كلا 9800 وحدة WLC التي تمت إعادة تمهيدها ومزامنتها مع بعضها البعض، يمكنك الوصول إليها عبر وحدة التحكم وإخراج حالتها الحالية باستخدام هذه الأوامر:

9800 WLC-1# show chassis  Chassis/Stack Mac Address : <!--IP address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP ------------------------------------------------------------------------------------- *1 Active 00a3.8e23.a240 1 V02 Ready <!--IP address--> 2 Standby 00a3.8e23.a280 1 V02 Ready <!--IP address-->

9800 WLC-1-stby# show chassis

Chassis/Stack Mac Address : <!--IP address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP ------------------------------------------------------------------------------------- 1 Active <!--address--> 1 V02 Ready <!--IP address--> *2 Standby <!--address--> 1 V02 Ready <!--IP address-->

ملاحظة: في وضع الاستعداد يظهر IPs أيضا، يتتبع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvm64484 للإصلاح.

تشير العلامة * (العلامة النجمية) إلى الهيكل الذي تقوم بتشغيل الأمر منه.

9800 WLC-1# show redundancy  Redundant System Information : ------------------------------ Available system uptime = 1 hour, 35 minutes Switchovers system experienced = 0 Standby failures = 0 Last switchover reason = none Hardware Mode = Duplex Configured Redundancy Mode = sso Operating Redundancy Mode = sso Maintenance Mode = Disabled Communications = Up Current Processor Information : ------------------------------- Active Location = slot 1 Current Software state = ACTIVE Uptime in current state = 1 hour, 35 minutes Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experimental Version 16.10.20180920:011848 [v1610_throttle-/nobackup/mcpre/BLD-BLD_V1610_THROTTLE_LATEST_20180920_010739 154] Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre BOOT = bootflash:packages.conf,12; CONFIG_FILE = Configuration register = 0x2102 Peer Processor Information : ---------------------------- Standby Location = slot 2 Current Software state = STANDBY HOT Uptime in current state = 1 hour, 33 minutes Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experimental Version 16.10.20180920:011848 [v1610_throttle-/nobackup/mcpre/BLD-BLD_V1610_THROTTLE_LATEST_20180920_010739 154] Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre BOOT = bootflash:packages.conf,12; CONFIG_FILE = Configuration register = 0x2102

يمكنك التحقق من البيانات الحالية من وحدة WLC 9800 النشطة والتي تكون في وضع الاستعداد، لضمان أنهما متماثلان على حد سواء.

الأمثلة:

9800 WLC-1# show ap summary chassis active r0 Number of APs: 2 AP Name Slots AP Model Ethernet MAC Radio MAC Location Country IP Address State ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <!--AP Name--> 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> CALO MX <!--IP address--> Registered <!--AP Name--> 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> abcde123456789012345 MX <!--IP address--> Registered 9800 WLC-1# show ap summary chassis standby r0 Number of APs: 2 AP Name Slots AP Model Ethernet MAC Radio MAC Location Country IP Address State ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <!--AP Name--> 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> CALO MX <!--IP address--> Registered <!--AP Name--> 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> abcde123456789012345 MX <!--IP address--> Registered

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مثال على إخراج وحدة التحكم لمزامنة اقتران HA ناجحة بين جهازي 9800 WLC:

9800 WLC-1

9800 WLC-1# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->  9800 WLC-1# show chassis Chassis/Stack Mac Address : <!--MAC address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP ------------------------------------------------------------------------------------- *1 Active <!--MAC address--> 1 V02 Ready 9800 WLC-1# wr Building configuration... [OK] 9800 WLC-1# reload Reload command is issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm] MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command. Chassis 1 reloading, reason - Reload command .

.

. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_REDUNDANCY-6-PEER: Active detected chassis 2 as standby. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %STACKMGR-6-STANDBY_ELECTED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 2 has been elected STANDBY. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 2 R0/0: pvp: Empty executable used for process bt_logger *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 2 R0/0: pvp: Empty executable used for process mmap_schema *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CMRP-5-PRERELEASE_HARDWARE: Chassis 2 R0/0: cmand: 0 is pre-release hardware *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4)) *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5)) *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PEM-6-INSPEM_FM: PEM/FM Chassis 2 slot P0 inserted *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PEM-6-INSPEM_FM: PEM/FM Chassis 2 slot P2 inserted *MMM DD HH:MM:SS.XXX: % Redundancy mode change to SSO *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: NONE->SSO; SSO mode will not take effect until after a platform reload. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: Syncing vlan database *MMM DD HH:MM:SS.XXX: Vlan Database sync done from bootflash:vlan.dat to stby-bootflash:vlan.dat (616 bytes) MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-6-AUTHORITATIVE_CLOCK: The system clock has been set. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-6-CS_ENABLED: Certificate server now enabled. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: VOICE HA bulk sync done. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

9800 WLC-2

9800 WLC-2# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->  9800 WLC-2# show chassis Chassis/Stack Mac Address : <!--MAC address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP ------------------------------------------------------------------------------------- *1 Active <!--MAC address--> 1 V02 Ready 9800 WLC-2# wr Building configuration... [OK] 9800 WLC-2# reload Reload command is issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm] MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command. Chassis 1 reloading, reason - Reload command . . . Press RETURN to get started! *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PLATFORM-3-WDC_NOT_FOUND: WDC returned length: 0Adding registry invocations for the WLC platform *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-3-PEER_MONITOR: PEER_FOUND event on standby *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowed *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED: Smart Agent HA role changed to Standby. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: dev_pluggable_optics_selftest attribute table internally inconsistent @ 0x1ED *MMM DD HH:MM:SS.XXX: mcp_pm_subsys_init : Init done sucessfullySID Manager, starting initialization ... *MMM DD HH:MM:SS.XXX: Notifications initializedSID Manager, completed initialization ... *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowed *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO-4-AUDITWARN: Encryption audit check could not be performed *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: CUBE HA-supported platform detected. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_VMAN-3-MSGINITFAIL: Failed to initialize required Virt-manager resource: Initalize MQIPC *MMM DD HH:MM:SS.XXX: mcp_pm_init_done : Called *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %ONEP_BASE-6-SS_ENABLED: ONEP: Service set Base was enabled by Default *MMM DD HH:MM:SS.XXX: cwan_pseudo_oir_insert_one: [0/0] ctrlr[16506] already analyzed *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-1598997203 has been generated or imported by crypto config *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named ca has been generated or imported by crypto config *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named ewlc-tp1 has been generated or imported by crypto config *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %AAA-5-USER_RESET: User admin failed attempts reset by console *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named TP-self-signed-1598997203 has been replaced by crypto config with new key data *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SSH-5-DISABLED: SSH 1.99 has been disabled *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named ca has been replaced by crypto config with new key data *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named ewlc-tp1 has been replaced by crypto config with new key data MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) offline in subslot 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-3-SPA_INTF_ID_ALLOC_FAILED: Failed to allocate interface identifiers forSPA(BUILT-IN-4X10G/1G) in slot/bay: 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experimental Version 16.10.20180920:011848 [v1610_throttle-/nobackup/mcpre/BLD-BLD_V1610_THROTTLE_LATEST_20180920_010739 154] Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre MMM DD HH:MM:SS.XXX: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0, changed state to down MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-1598997203.server has been generated or imported by crypto-engine MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 328 seconds MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-3-HOT_STANDBY_OUT_OF_SYNC: Smart Licensing agent on hot standby is out of sync with active Smart Licensing agent MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) online in subslot 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, link down due to local fault MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, link down due to local fault MMM DD HH:MM:SS.XXX: BUILT-IN-4X10G/1G[0/0] : Unsupported rate(0) for the XCVR inserted inport 0 xcvr_type=0 admin_state=UNSHUT MMM DD HH:MM:SS.XXX: BUILT-IN-4X10G/1G[0/0] : Unsupported rate(0) for the XCVR inserted inport 1 xcvr_type=0 admin_state=UNSHUT MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-3-KEY_CMP_MISMATCH: Key in the certificate and stored key does not match for Trustpoint-TP-self-signed-1598997203. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write memory" to save new certificate MMM DD HH:MM:SS.XXX: %TRANSCEIVER-3-INIT_FAILURE: SIP0/0: Detected for transceiver module in TenGigabitEthernet0/0/0, module disabled MMM DD HH:MM:SS.XXX: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed state to up MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PLATFORM-6-RF_PROG_SUCCESS: RF state STANDBY HOT

قم بتشغيل هذا الأمر على أي وحدة، وبشكل افتراضي، كل 5 ثوان سترى تحديثا لمزامنة HA:

# show redundancy history monitor [ interval <5-3600 seconds > ]

Sep 21 15:24:24.727 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) RP Platform RF(1340) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.727 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) RP Platform RF(1340) op=8 rc=11

Sep 21 15:24:24.740 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=11

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=11

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT64 HA(404) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT64 HA(404) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT64 HA(404) op=8 rc=11

Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=11

Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=11

Sep 21 15:24:24.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) Last Slave(65000) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:25.783 RF_PROG_STANDBY_HOT(105) Last Slave(65000) op=8 rc=0

Sep 21 15:24:25.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) Last Slave(65000) op=8 rc=0

End = e Freeze = f

Enter Command: e

للحصول على عرض أكثر تفصيلا لعملية مزامنة HA، قم بتشغيل هذا الأمر:

# show logging process stack_mgr internal

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco