المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

نقاط الوصول المتأثرة

أداة مساعد الأخطاء

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند، اعتبارا من سبتمبر 2022، تصنع Cisco نقاط وصول (APs) لا يمكنها الانضمام إلى وحدات التحكم اللاسلكية التي تعمل ببرنامج تم إصداره قبل أغسطس 2022.

معلومات أساسية

لا يمكن لنقاط الوصول C9105AXI و C9105AXW و C9120AXI و C9120AX و C9130AXI و C9130AX التي تم تصنيعها في سبتمبر 2022 أو إصدار أحدث تشغيل أي برنامج تم إصداره قبل أغسطس 2022. انظر إشعار ميداني 72424.

نقاط الوصول المتأثرة

لا يمكن لنماذج نقطة الوصول هذه (معرفات المنتجات أو معرفات المنتجات) ومعرفات الإصدار (VIDs)، الانضمام إلى وحدات التحكم التي تعمل ببرنامج Cisco الذي تم إصداره قبل أغسطس 2022:

- C9105AXI - VID 04 أو أحدث

- C9105AXW - VID 02 أو أحدث

- C9120AXI و C9120AX - VID 07 أو إصدار أحدث

- C9130AXI و C9130AX - VID 03 أو إصدار أحدث

لا تتأثر كل المجالات التنظيمية؛ بنيت بعض معرفات المنتج في بعض المجالات المحددة فقط مع معرفات المنتج (VIDs) السابقة.

الوحدات المتضررة من FN72424

بلد

الطراز C9120

C9130

الطراز C9105

أكسي

فأس

AXP

أكسي

فأس

أكسي

أكسو

-مجال H

(الصين + البحرين)

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

-ر (روسيا)

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

-Q/Q1 (اليابان)

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

غير متأثر

VID 04 أو إصدار أحدث

VID 02 أو أحدث

كل مجالات reg الأخرى

VID 07 أو إصدار أحدث

VID 07 أو إصدار أحدث

غير متأثر

VID 03 أو إصدار أحدث

VID 03 أو إصدار أحدث

VID 04 أو إصدار أحدث

VID 02 أو أحدث

تتطلب نقاط الوصول المتأثرة إصدارات برامج وحدة التحكم هذه:

- 8.10.181.0* أو إصدار أحدث

- 17.3.6* أو إصدار أحدث

- 17.6.4 أو إصدار أحدث

- 17.9.2 أو إصدار أحدث

ملاحظة: اعتبارا من يونيو 2024، يمكن لنقاط الوصول البديلة التي يتم تسليمها عبر ترخيص المواد المسترجعة (RMA)، لبطاقات PID المتأثرة، أن تتطلب البرامج الأحدث.

* تم تأجيل الإصدار 8.10.181.0 بسبب معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwd37092. راجع إصدارات وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية AireOS الموصى بها.  يجب على العملاء الذين لديهم وحدات تحكم من السلسلة 9800 إستشارة إصدارات Cisco IOS XE الموصى بها لوحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية Catalyst 9800.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى الأدوات الداخلية ومعلومات الخطأ.

أداة مساعد الأخطاء

إذا كان لديك رقم تسلسلي لنقطة الوصول (SN) أو معرف المنتج (PID) ومعلومات معرف البلد/الإصدار (VID)، فاستخدم أداة الخدمة الذاتية للتحقق من إمكانية تطبيق إشعار ميداني 72424 .

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى الأدوات والمعلومات الداخلية.

معلومات ذات صلة

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwc47544

- إشعار ميداني 72424

- مصفوفة توافق Cisco Wireless Solutions Software

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco