المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

تكوين وحدة التحكُّم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC)

تهيئة WGB

تكوين المبدّل

التحقق من الصحة

تهيئة WGB

دققت الحالة من WGB على ال WLC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين نقطة وصول 9105AXW ك WGB للاتصال بشبكة لاسلكية مدارة بواسطة WLC 9800 Series.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة الأساسية في cisco IOS®-XE WLC 9800 sery و Wave 2 منفذ نقطة (APs).

المكونات المستخدمة

في هذا المثال، تم إستخدام هذه المكونات:

- WLC 9800-CL مع الإصدار 17.6.3؛

- التحكم في نقاط الوصول اللاسلكية (CAPWAP) طراز 2802I وإمدادها؛

- AP 9105AXW ك WGB مع صيغة 17.8.1؛

- إمكانية المحول 802.1q؛

- أجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بأجهزة عميلة سلكية مزودة بنظام التشغيل Windows 10.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

WGB هو وضع نقطة وصول لتوفير اتصال لاسلكي بالعملاء السلكيين المتصلين بمنفذ (منافذ) إيثرنت لنقطة الوصول WGB.

توصل WGB شبكة سلكية عبر مقطع لاسلكي واحد. وهو يعلم عناوين MAC الخاصة بعملائه السلكيين على واجهة إيثرنت ويبلغ عنهم إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال نقطة الوصول للبنية الأساسية عبر رسائل بروتوكول نقطة الوصول للإنترنت (IAPP).

تقوم WGB بإنشاء توصيل لاسلكي واحد لنقطة الوصول الجذر، والتي بدورها تعامل WGB كعميل لاسلكي.

يرجى التحقق من دليل تكوين برنامج Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software، Cisco IOS XE Cuteno 17.8.x للحصول على معلومات تفصيلية حول مصفوفة الميزات ودعم نقطة الوصول لوضع WGB:

الفصل: جسور مجموعات العمل.

الرسم التخطيطي للشبكة

في هذه الوثيقة، يتم إجراء جميع التكوينات والتحقق باستخدام المخطط المقدم هنا:

يشرح هذا المثال كيفية تكوين نقطة وصول AP 9105AXW ك WGB باستخدام دعم شبكات VLAN متعددة، مقترنة بنقطة وصول CAPWAP.

يمكن أن تكون نقطة الوصول في الوضع المحلي أو في وضع FlexConnect أو في وضع الجسر (الشبكة).

يبدي هذا وثيقة التشكيل من محلي أسلوب و FlexConnect أسلوب من الجذر ap.

يتطلب هذا السيناريو أن تكون WGB متصلة بمحول يدعم 802.1q، وإلا فإن WGB لا تدعم شبكات VLAN متعددة. في هذا مثال ال WGB ربطت إلى cisco مفتاح C1000 sery.

إن لا يساند المفتاح 802.1q، all the زبون عينت إلى ال VLAN أهلي طبيعي.

في هذا المثال، تتصل WGB بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مع أمان WPA2-PSK ويتم تخصيصها لشبكة VLAN رقم 100. يتم تخصيص العملاء المتصلين بالمحول خلف WGB لشبكة VLAN رقم 101 و 102 كما هو موضح في المخطط.

تحتوي نقطة الوصول WGB AP 9105AXW على 3 منافذ LAN إضافية، لذلك يمكننا أيضا إستخدام تلك المنافذ لتوصيل العملاء السلكيين. في هذا مثال هناك زبون يربط إلى ميناء LAN1.

التكوينات

تكوين وحدة التحكُّم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC)

في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يتبع التكوين تكوين شبكة WLAN عادية مع تمكين متطلبات دعم CCX Aironet IE.

GUI:

الخطوة 1. خلقت ال WLAN وتأكد Aironet IE يكون مكنت:

الخطوة 2. قم بإنشاء ملف تعريف السياسة وقم بتمكين تعليم البث وWGB VLAN:

الخطوة 3. قم بإنشاء علامة النهج وقم بتعيين WLAN إلى ملف تعريف السياسة:

الخطوة 4. تطبيق علامة النهج على نقاط الوصول الجذر.

CLI:

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# wlan WGBTest

WLC9800(config-wlan)# security wpa akm psk

WLC9800(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 cisco123

WLC9800(config-wlan)# ccx aironet-iesupport

WLC9800(config-wlan)# exit

WLC9800(config)# wireless profile policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-wireless-policy)# description "test-wgb"

WLC9800(config-wireless-policy)# vlan 100

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb vlan <-- Configures WGB VLAN client support.

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging <-- Configures WGB broadcast tagging on a WLAN.

WLC9800(config-wireless-policy)# no shutdown

WLC9800(config-wireless-policy)# exit

WLC9800(config)# wireless tag policy WGBtestTag

WLC9800(config-policy-tag)# wlan WGBTest policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-policy-tag)# end

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# ap 7070.8b53.76fc

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

WLC9800(config)# ap 70db.9897.f946

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

تهيئة WGB

الخطوة 1. اتصل بنقطة الوصول وانقل نقطة الوصول إلى وضع جسر مجموعة العمل:

WGB# ap-type workgroup-bridge

الخطوة 2. يمكنك بعد ذلك تكوين اسم مضيف WGB ومسوغات الإدارة ووضع عنوان IP DHCP أو ثابت. في هذا مثال هو يستعمل DHCP:

WGB# configure ap address ipv4 dhcp

WGB# configure ap management add username Cisco password Cisco secret Cisco

WGB# configure ap hostname WGB

الخطوة 3. تشكيل توصيف SSID باسم SSID وإعدادات التأمين. في هذا المثال، تستخدم الشبكة المحلية اللاسلكية (WPA2-PSK):

WGB# configure ssid-profile WGB_profile ssid WGBTest authentication psk cisco!123 key-management wpa2

هناك العديد من التركيبات الممكنة. تكون ضريبة الأمر كما يلي:

تكوين ملف تعريف SSIDاسم ملف تعريف SSIDSSIDاسم SSIDالمصادقة{فتح| بسكمفتاح مسبقإدارة المفتاح{dot11r| WPA2| dot11w|{اختياري| إستوجبتا}}| ملف تعريف eapاسم eap-profileإدارة المفتاح{dot11r| WPA2| dot11w|{اختياري| إستوجبتا}}

الخطوة 4. إرفاق ملف تعريف SSID بواجهة راديو. هنا يستخدم الراديو 0 (2. 4 جيجاهيرتز):

WGB# configure dot11radio r0 mode wgb ssid-profile WGB_profile

لحذف توصيف من الراديو أستخدم الأمر:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile delete

الخطوة 5. يتعرف Cisco Wave 2 و11AXAPs كجسر مجموعة العمل على عملاء الإيثرنت فقط عندما تحتوي حركة المرور على علامة الربط. أستخدم الأمر لتمكين علامة الربط:

WGB# configure wgb broadcast tagging enable

تكوين المبدّل

هذا هو تكوين المحول المتصل ب WGB.

الخطوة 1. قم بإنشاء شبكات VLAN:

switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)#vlan 101,102,103

switch(config-vlan)#end

الخطوة 2. قم بتكوين الواجهات التي ستنتج عنها التكوين:

!

interface GigabitEthernet1/0/1

description WGB trunk link

switchport trunk allowed vlan 1,100-102

switchport trunk native vlan 100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/2

description Wired Client 1

switchport access vlan 101

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/3

description Wired Client 2

switchport access vlan 102

switchport mode access

!

التحقق من الصحة

تهيئة WGB

تحقق من تكوين WGB:

WGB#show run

AP Name : WGB

AP Mode : WorkGroupBridge

CDP State : Enabled

Watchdog monitoring : Enabled

SSH State : Disabled

AP Username : Cisco

Session Timeout : 300

Radio and WLAN-Profile mapping:-

====================================

Radio ID Radio Mode SSID-Profile SSID Authentication

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 WGB WGB_profile WGBTest PSK

Radio configurations:-

===============================

Radio Id : 0

Admin state : ENABLED

Mode : WGB

Dot11 type : 11ax

Radio Id : NA

Admin state : NA

Mode : NA

WGB specific configuration:-

====================================

WGB Radio Id : 0

Mode State : Enable

SSID Profile : WGB_profile

UWGB Radio Id : NA

Mode Enable : NA

SSID Profile : NA

MAC Address : NA

Rx Beacon Missing Count : 30

Packet retries Value : 64

Packet retries Action : Drop

RSSI Threshold Value : -70 dBm

Threshold timeout : 20 sec

HSR-Scan status : Disable

Auth response timeout : 5000 Msec

Assoc response timeout : 5000 Msec

WGB channel scan timeout : 40 Msec

Dhcp response timeout : 60 Sec

EAP timeout : 3000 Msec

Bridge table aging-time : 1000000 Sec

Probe pak data rate type : NA

Probe pak data rate : 0

Antenna Band Mode : Dual

Broadcast tagging : Enable

Total configurations size on different structure:-

=====================================================

Total channels : 0

Total SSID-Profiles : 1

Total Root-AP SSID-Profile : 0

Total EAP Profiles : 0

Total QOS Profiles : 0

Total dot1x credentials : 0

Total PKI truspoints : 0

Total bridge groups : 0

Total SSID profiles configured are:

===========================================

SSID-Profile : WGB_profile

SSID Name : WGBTest

SSID Profile path : /data/platform/wbridge/WGB_profile

Auth type : PSK

Key management : WPA2

DTIM Period : 1

QOS profile :

[...]

*** End of WBridge configurations ***

WGB#show wgb ssid

Configured SSIDs details:

SSID-Profile SSID Authentication DTIM

=======================================================================================

WGB_profile WGBTest PSK 1

Connected SSIDs details:

Radio ID : 0

Radio Mode : RootAP

BSSID : 70:7D:B9:E3:2A:E0

SSID : WGBTest

Authentication : PSK

دققت الحالة من WGB على ال WLC

أستخدم هذه الأوامر للتحقق من حالة WGB.

لعرض تكوين الأجهزة العميلة النشطة المحدد لاسلكيا، أستخدم الأمر:

WLC9800# show wireless client summary

لعرض WGBs على شبكتك، أستخدم الأمر:

WLC9800# show wireless wgb summary

لعرض تفاصيل العملاء السلكيين المتصلين ب WGB معين، أستخدم الأمر:

WLC9800# show wireless wgb mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx detail

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دققت أن WGB ربطت إلى الجذر ap:

WGB#show wgb dot11 associations

Uplink Radio ID : 0

Uplink Radio MAC : F0:1D:2D:52:CB:60

SSID Name : WGBTest

Parent AP Name : AP500F.80F6.016

Parent AP MAC : 70:7D:B9:E3:2A:E0

Uplink State : CONNECTED

Auth Type : PSK

Key management Type : WPA2

Dot11 type : 11n

Channel : 1

Bandwidth : 20 MHz

Current Datarate : 144 Mbps

Max Datarate : 286 Mbps

RSSI : 18

IP : 192.168.100.21/24

Default Gateway : 192.168.100.1

DNS Server1 : 192.168.1.254

IPV6 : ::/128

Assoc timeout : 5000 Msec

Auth timeout : 5000 Msec

Dhcp timeout : 60 Sec

راجع إحصائيات WGB فيما يتعلق بإحصاءات الإدارة والتحكم وحزم البيانات والتجول:

WGB#show wgb statistic ?

packet Management, Control, Data packets

roaming roaming

WGB#show wgb statistic packet

Multicast/Unicast Packet statistics

Multicast Tx : 3345

Unicast Tx : 460

Multicast Rx : 2417

Unicast Rx : 3838

Multicast Bridge : 0

Unicast Flood : 3377

Interface Packet Statistics

Wbridge0 Tx : 2515

Wired0 Tx : 14196

Wbridge1 Tx : 0

Wired1 Tx : 488

AppHostIntf1 Tx : 435

Wbridge0 Rx : 5495

Wired0 Rx : 2519

Wbridge1 Rx : 0

Wired1 Rx : 127

AppHostIntf1 Rx : 315

Management Packet Statistics

Mgmt tx : 16

Mgmt scan tx : 0

Mgmt assoc req tx : 8

Mgmt reassoc req tx : 0

Mgmt deauth tx : 0

Mgmt disassoc tx : 0

Mgmt action tx : 0

Mgmt auth tx : 8

Mgmt rx : 52

Mgmt scan rx : 0

Mgmt beacon rx : 0

Mgmt assoc resp rx : 7

Mgmt reassoc resp rx : 0

Mgmt deauth rx : 3

Mgmt disassoc rx : 0

Mgmt action rx : 34

Mgmt auth rx : 8

Mgmt discard tx : 0

Mgmt discard rx : 0

Mgmt drop rx : 0

Eapol rx : 14

Eapol tx : 14

Eapol drop rx : 0

Rx Broadcast from multiple vlans

port VLAN_ID rx_bc2mc_cnt

0 101 43

0 102 17

لتصحيح أخطاء WGB لديك العديد من الاحتمالات:

WGB#debug wgb ?

client Debug WGB and wired clients

configuration Enable configuration debugs

dot11 IEEE 802.11 debug command

dot11v 802.11v Processing

iapp Debug WGB IAPP

uplink Enable uplink debugs

لتصحيح أخطاء WGB من جانب WLC، أستخدم عملية أستكشاف أخطاء العميل وإصلاحها مثل أي عميل لاسلكي، مع مجموعة تتبع RA لعنوان WGB MAC.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية أستكشاف أخطاء إتصالات العملاء اللاسلكية وإصلاحها، يرجى التحقق من هذه المستندات:

مشاكل اتصال العميل اللاسلكي الشائع بوحدات التحكم اللاسلكية Catalyst 9800

فهم تصحيح الأخطاء اللاسلكية وتجميع السجل على وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية Catalyst 9800

تحقق من العملاء المتصلين ب WGB من جانب WGB. مثال:

WGB#show wgb bridge

***Client ip table entries***

mac vap port vlan_id seen_ip confirm_ago fast_brg

F8:E4:3B:EE:53:AF 0 wired1 0 192.168.100.23 6.844000 true

3C:18:A0:1C:B0:E2 0 wired0 101 192.168.101.22 22.182000 true

F8:E4:3B:EE:4F:7A 0 wired0 102 192.168.102.21 65.144000 true

WGB#

يظهر العميل يربط إلى ال lan ميناء 1 (wired1) مع vlan_id = 0 الذي يعني أن الحركة مرور من هذا زبون يذهب في ال WGB أهلي طبيعي VLAN. في هذا المثال لشبكة VLAN الخاصة بها رقم 100.

العملاء المتصلون بمنفذ Wired0 هم العملاء المتصلون بالمحول الذي يكون بدوره متصل بالمنفذ الخلفي ل WGB (PoE في المنفذ 9105AXW). هنا إستلمت الحركة مرور مع VLAN بطاقة أن ال WGB بعد ذلك يرسل عن طريق الربط اللاسلكي إلى الجذر ap.

من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يمكنك عرض العملاء وإدراج أدوات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WGB) والعملاء المتصلين بأسلاك خلف أدوات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WGB):