المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام برنامج Cisco IOS® يزيد حجم الصورة عندما تقوم بتحميل صورة إلى محول وكيف يؤدي ذلك إلى وقت نقل أطول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- TFTP

- FTP

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على ال cisco مادة حفازة 3850 sery مفتاح أن يركض cisco IOS-XE 03.03.02SE و صيغة مبكر. الأمثلة المذكورة، أستخدم محول 3850 مستقل. يمكن إستخدام نفس الأوامر على مكدس. تنطبق الأوامر التي تمت مناقشتها في هذا المستند أيضا على وحدة التحكم اللاسلكية Cisco 5760.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: in order to جلبت ال cisco IOS-XE صورة من ال cisco موقع، أنت ينبغي يتلقى شرعي cisco توصيل متوفر على شبكة الإنترنات (CCO) حساب مع يخول ورقة اعتماد. لا تقدم Cisco حل TFTP/FTP حر، لذلك، أنت ينبغي ركبت وشكلت ال TFTP/FTP قبل أن أنت تبدأ.

معلومات أساسية

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام برنامج Cisco IOS® يزيد حجم الصورة عندما تقوم بتحميل صورة إلى محول. تؤدي زيادة الحجم هذه إلى زيادة وقت النقل. الإصدار الأحدث على Cisco Catalyst 3850 هو 245 ميجابايت في الحجم ويمكن أن يستغرق حتى 30 دقيقة إلى TFTP إلى المحول. يمكن إستخدام التكوين الموضح في هذا المستند لتسريع وقت النقل.

التكوين

بشكل افتراضي، يستعمل المادة حفازة 3850 TFTP قالب قيمة من 512، أي يكون الأدنى يمكن قيمة. يتم إستخدام هذا الإعداد الافتراضي لضمان قابلية التشغيل البيني مع خوادم TFTP القديمة.

3850(config)#ip tftp blocksize ?

<512-8192>  blocksize value

في برنامج Cisco IOS-XE 3.3.2 والإصدارات الأقدم، يجب عليك تغيير حجم الكتلة يدويا في التكوين العام لتسريع عملية النقل.

ملاحظة: يوضح هذا المثال مقارنة نقل عند إستخدام حجم الكتلة الافتراضي الذي يبلغ 512 كيلوبايت مقابل نقل أقصى قيمة لحجم الكتلة تبلغ 8192 كيلوبايت.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 1416.360 secs (181623 bytes/sec)

تظهر النتائج أن ملف .bin 245MB تم نقله في 1416.360 ثانية (وهو ما يساوي 24 دقيقة). الآن، قم بضبط قيمة حجم الكتلة إلى أقصى قيمة مسموح بها وهي 8192.

3850#config t

3850(config)#ip tftp blocksize 8192

3850(config)#end

يتم تنفيذ نفس التحويل مرة أخرى.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 124.100 secs (2072871 bytes/sec)

ومن الواضح أن النتائج أفضل. يتم نقل نفس الملف في غضون دقيقتين باستخدام قيمة حجم الكتلة الجديدة.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا قمت بتغيير قيمة حجم الكتلة ولم يعمل TFTP، فتأكد من إمكانية معالجة خادم TFTP لعمليات نقل حجم الكتلة الأكبر.

معلومات ذات صلة

- المحولات Cisco Catalyst 3850 Series Switches - صفحة دعم المنتج

- سلسلة وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية 5700 من Cisco - أوراق البيانات والمؤلفات

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco