المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للتشغيل الأساسي

شكلت المفتاح ل ال WLC

تكوين المحول لنقاط الوصول (APs)

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأوامر

لا تدافع وحدة التحكم عن عنوان AP-Manager IP

أستكشاف أخطاء نقطة الوصول في الوضع Lightweight التي لا تنضم إلى وحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات التكوين لتسجيل نقطة الوصول في الوضع Lightweight إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) والتشغيل الأساسي لشبكة LWAPP اللاسلكية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بتكوين نقاط الوصول في الوضع Lightweight و Cisco WLCs.

- معرفة أساسية ببروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP).

- معرفة تكوين خادم DHCP خارجي و/أو خادم اسم المجال (DNS).

- معرفة التكوين الأساسية لمحولات Cisco.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- نقطة الوصول في الوضع Lightweight من سلسلة Cisco Aironet 1232AG

- وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Cisco 4402 Series التي تشغل البرنامج الثابت 5.2.178.0

- خادم Microsoft Windows Server 2003 Enterprise DHCP

يعمل هذا تشكيل مع أي آخر cisco WLC وأي خفيف وزن ap.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

لكي تتمكن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من إدارة نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP)، يجب أن تكتشف نقطة الوصول في الوضع Lightweight وحدة التحكم والتسجيل باستخدام عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). هناك طريقة مختلف أن ال{upper}lap يستعمل in order to اكتشفت ال WLC. أحلت لمعلومة تفصيلي على مختلف طريقة ال{upper}lap يستعمل أن يسجل إلى ال WLCs، خفيف وزن ap (ثني) تسجيل إلى لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

يصف هذا وثيقة التشكيل steps يحتاج أن يسجل ال{upper}lap إلى ال WLC ولأساسي عملية من ال LWAPP لاسلكي شبكة.

التكوين

من أجل تسجيل نقاط الوصول في الوضع Lightweight إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وللتشغيل الأساسي لشبكة LWAPP اللاسلكية، أكمل الخطوات التالية:

1. كان لديك خادم DHCP موجود حتى يمكن لنقاط الوصول (APs) اكتساب عنوان شبكة.

ملاحظة: يتم إستخدام الخيار 43 إذا كانت نقاط الوصول موجودة في شبكة فرعية مختلفة.

2. قم بتكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للعملية الأساسية.

3. شكلت المفتاح ل ال WLC.

4. قم بتكوين المحول لنقاط الوصول (APs).

5. قم بتسجيل نقاط الوصول في الوضع Lightweight إلى وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs).

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

ملاحظة: لا يستطيع الوصول إلى الأدوات والمعلومات الداخلية إلا لمستخدمي Cisco المسجلين.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للتشغيل الأساسي

عندما تقوم وحدة التحكم بالتمهيد في إعدادات المصنع الافتراضية، يقوم البرنامج النصي للتمهيد بتشغيل معالج التكوين، والذي يطلب من المثبت إعدادات التكوين الأولية. يصف هذا الإجراء كيفية إستخدام معالج التكوين على واجهة سطر الأوامر (CLI) لإدخال إعدادات التكوين الأولية.

ملاحظة: تأكد من فهمك لكيفية تكوين خادم DHCP خارجي و/أو DNS.

أتمت هذا steps in order to شكلت ال WLC للعملية الأساسية:

1. قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام كبل تسلسلي للمودم DB-9 الفارغ.

2. فتح جلسة عمل محاكي طرفي باستخدام الإعدادات التالية:

- 9600 باود

- 8 وحدات بت بيانات

- بت إيقاف واحد

- بلا تماثل

- لا يوجد تحكم في تدفق الأجهزة

3. عند المطالبة، سجل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر.

التقصير username isadmin، التقصير كلمة admin .

4. عند الضرورة، أدخل نظام إعادة ضبط لإعادة تشغيل الوحدة وبدء المعالج.

5. أدخل اسم النظام في مطالبة المعالج الأول. يمكن أن يتضمن اسم النظام ما يصل إلى 32 حرف ASCII قابل للطباعة.

6. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور للمسؤول. يمكن أن يتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور ما يصل إلى 24 حرف ASCII قابل للطباعة.

7. دخلت ال service-port قارن تشكيل بروتوكول، eithernoneorDHCP.

المؤسسة إذا كنت لا تريد إستخدام منفذ الخدمة أو إذا كنت تريد تعيين عنوان IP ثابت إلى منفذ الخدمة.

8. إذا قمت بإدخال none في الخطوة 7 وتحتاج إلى إدخال عنوان IP ثابت لمنفذ الخدمة، فأدخل عنوان IP الخاص بواجهة الخدمة-port وقناع الشبكة للمطالبين التاليين.

إذا كنت لا تريد إستخدام منفذ الخدمة، فأدخل 0.0.0.0 لعنوان IP وقناع الشبكة.

9. قم بإدخال قيم لهذه الخيارات:

- عنوان IP لواجهة الإدارة

- قناع الشبكة

- عنوان IP للموجه الافتراضي

- معرف شبكة VLAN إختياري

أنت يستطيع استعملت شرعي VLAN معين أو 0 ل untagged.

ملاحظة: عندما يتم تكوين واجهة الإدارة على وحدة التحكم كجزء من "شبكة VLAN الأصلية" على switchport التي تتصل بها، يجب أن لا تقوم وحدة التحكم بوضع علامة على الإطارات. لذلك، أنت ينبغي ثبتت ال VLAN أن يكون صفر (على الجهاز تحكم).

10. أدخل رقم المنفذ المادي لواجهة الشبكة (نظام التوزيع).

بالنسبة لمركز التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، تكون المنافذ المحتملة هي من 1 إلى 4 لمنفذ جيجابت إيثرنت باللوحة الأمامية.

11. دخلت العنوان من التقصير DHCP نادل أن يزود عنوان إلى زبون، الإدارة قارن، وال service-port قارن، إن أنت تستعمل واحد.

12. أدخل وضع نقل LWAPP، إما الطبقة 2 أو الطبقة 3 .

ملاحظة: إذا قمت بتكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) رقم 4402 عبر المعالج وتحديد الطبقة 2 لوضع نقل نقطة الوصول ، فلن يطلب المعالج تفاصيل مدير نقطة الوصول

13. أدخل عنوان IP للعبارة الظاهرية.

يمكن أن يكون هذا العنوان أي عنوان IP وهمي غير معين، مثل 10.1.1.1، لمديري الأمان والتنقل من الطبقة الثالثة لاستخدامه.

ملاحظة: عادة ما يكون عنوان IP للعبارة الظاهرية الذي يتم إستخدامه عنوانا خاصا.

14. دخلت ال cisco WLAN حل حركية مجموعة/RF مجموعة إسم.

15. أدخل معرف مجموعة خدمة WLAN 1 (SSID) أو اسم الشبكة.

هذا المعرف هو معرف SSID الافتراضي الذي تستخدمه نقاط الوصول في الوضع Lightweight للاقتران بعنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

16. السماح بعناوين IP الثابتة أو عدم السماح بها للعملاء.

أدخل نعم للسماح للعملاء بتوريد عناوين IP الخاصة بهم. دخلت ما من in order to طلبت زبون أن يطلب عنوان من DHCP نادل.

17. إذا كنت بحاجة إلى تكوين خادم RADIUS على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، فأدخل نعم وأدخل المعلومات التالية:

- عنوان IP لخادم RADIUS

- منفذ الاتصال

- السر المشترك

إذا لم تكن بحاجة إلى تكوين خادم RADIUS أو كنت ترغب في تكوين الخادم لاحقا، فيمكنك.

18. أدخل كود بلد للوحدة.

طلب المؤسسة الاطلاع على قائمة بالبلدان المدعومة.

19. قم بتمكين وتعطيل دعم IEEE 802. 11b و IEEE 802. 11a و IEEE 802. 11g.

20. تمكين أو تعطيل إدارة الموارد اللاسلكية (RRM) (التردد اللاسلكي التلقائي).

WLC 4402—معالج التكوين

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool

Use the '-' character to backup

System Name [Cisco_43:eb:22]: c4402

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin

Enter Administrative Password (24 characters max): *****

Service Interface IP Address Configuration [none][DHCP]: none

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: No

Management Interface IP Address: 192.168.60.2

Management Interface Netmask: 255.255.255.0

Management Interface Default Router: 192.168.60.1

Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 60

Management Interface Port Num [1 to 2]: 1

Management Interface DHCP Server IP Address: 192.168.60.25

AP Transport Mode [layer2][LAYER3]: LAYER3

AP Manager Interface IP Address: 192.168.60.3

AP-Manager is on Management subnet, uses same values

AP Manager Interface DHCP Server (192.168.50.3): 192.168.60.25

Virtual Gateway IP Address: 10.1.1.1

Mobility/RF Group Name: RFgroupname

Network Name (SSID): SSID

Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no

Enter Country Code (enter 'help' for a list of countries) [US]: US

Enable 802.11b Network [YES][no]: yes

Enable 802.11a Network [YES][no]: yes

Enable 802.11g Network [YES][no]: yes

Enable Auto-RF [YES][no]: yes

ملاحظة: واجهة الإدارة على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) هي الواجهة الوحيدة القابلة للنقر بشكل ثابت من خارج عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). لذلك هو سلوك متوقع إذا لم تكن قادرا على إختبار اتصال واجهة مدير نقطة الوصول من خارج عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

ملاحظة: يجب تكوين واجهة مدير نقطة الوصول من أجل ربط نقاط الوصول بعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

شكلت المفتاح ل ال WLC

يستعمل هذا مثال مادة حفازة 3750 مفتاح أن يستعمل فقط واحد ميناء. يضع المثال علامات تمييز لواجهات AP-manager والإدارة ويضع هذه الواجهات على شبكة VLAN رقم 60. شكلت المفتاح ميناء يكون كIEEE 802.1Q شنطة ولا يسمح إلا ال VLANs مناسب، أي VLANs 2 through 4 و 60 في هذه الحالة، على الشنطة. حددت الإدارة و AP-manager VLAN (VLAN 60) ولا يشكل كال VLAN أهلي طبيعي من الشنطة. لذلك عندما يشكل المثال أن قارن على ال WLC، القارن عينت VLAN معين.

هذا مثال 802.1Q مفتاح أيسر تشكيل:

interface GigabitEthernet1/0/1

description Trunk Port to Cisco WLC

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 2-4,60

switchport mode trunk

no shutdown

ملاحظة: عند توصيل منفذ جيجابت في WLC، تأكد من إتصاله بمنفذ جيجابت للمحول فقط. إذا قمت بتوصيل إيثرنت جيجابت (WLC) بمنفذ FastEthernet للمحول، فلن يعمل.

لاحظ أن مثال التكوين هذا يقوم بتكوين منفذ المحول المجاور بطريقة تتيح فقط شبكات VLAN ذات الصلة على خط اتصال 802.1Q. يتم تنقيح جميع شبكات VLAN الأخرى. هذا النوع من التكوين غير ضروري، ولكنه أفضل ممارسة نشر. عندما يقضب أنت VLANs غير متصل، ال WLC فقط يعالج إطار متصل، أي يحسن الأداء.

تكوين المحول لنقاط الوصول (APs)

هذا مثال VLAN قارن تشكيل من المادة حفازة 3750:

interface VLAN5

description AP VLAN

ip address 10.5.5.1 255.255.255.0

بينما تتصل دائما نقاط الوصول من Cisco WLCs بشبكات 802.1Q، لا تفهم نقاط الوصول من Cisco في الوضع Lightweight APs وضع علامات على شبكات VLAN ويجب أن تكون متصلة فقط بمنافذ الوصول الخاصة بالمحول المجاور.

هذا مثال مفتاح ميناء تشكيل من المادة حفازة 3750:

interface GigabitEthernet1/0/22

description Access Port Connection to Cisco Lightweight AP

switchport access vlan 5

switchport mode access

no shutdown

البنية الأساسية جاهزة الآن للاتصال بنقاط الوصول. تستخدم نقاط الوصول في الوضع Lightweight طرق اكتشاف WLC المختلفة وحدد وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للانضمام. ثم يتم تسجيل نقطة الوصول في الوضع Lightweight مع وحدة التحكم.

هنا إرتباط إلى فيديو على مجتمع دعم Cisco الذي يشرح التكوين الأولي لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية التي تستخدم CLI و GUI:التكوين الأولي لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية باستخدام CLI و GUI .

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

بعد تسجيل نقاط الوصول في الوضع Lightweight مع وحدة التحكم، يمكنك عرضها تحت الاتصال اللاسلكي في أعلى واجهة مستخدم وحدة التحكم:

أعلى وحدة تحكم واجهة المستخدم

على واجهة سطر الأوامر (CLI)، يمكنك إستخدام الأمر show ap summary للتحقق من تسجيل نقاط الوصول في الوضع Lightweight في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >show ap summary

Number of APs.................................... 1

Global AP User Name.............................. Not Configured

Global AP Dot1x User Name........................ Not Configured

AP Name             Slots  AP Model             Ethernet MAC       Location     Port  Country  Priority

------------------  -----  -------------------  -----------------  ----------------  ----  -------  ------

AP001b.d4e3.a81b     2     AIR-LAP1232AG-A-K9   00:1b:d4:e3:a8:1b  default location  2     IN       1

على واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يمكنك أيضا إستخدام الأمر show client summary لترى العملاء المسجلين في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >show client summary

Number of Clients................................ 1

MAC Address        AP Name        Status         WLAN  Auth  Protocol  Port

-----------------  -------------  -------------  ----  ----  --------  ----

00:40:96:a1:45:42  ap:64:a3:a0    Associated     4     Yes   802.11a   1

(Cisco Controller) >

فيما يلي عرض فيديو يوضح كيفية تنفيذ التكوين الأولي لوحدة تحكم شبكة LAN لاسلكية تستخدم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) و CLI: التكوين الأولي لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة المستخدم الرسومية (GUI) .

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

الأوامر

استعملت هذا أمر in order to تحريت تشكيلك.

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر تصحيح الأخطاء قبل أن تستخدم أوامر debugcommands.

يظهر إخراج أمر Thisdebug lwapp events enableWLC أن نقطة الوصول في الوضع Lightweight يتم تسجيلها في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >debug lwapp events enable

Tue Apr 11 13:38:47 2006: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP

00:0b:85:64:a3:a0 to ff:ff:ff:ff:ff:ff on port '1'

Tue Apr 11 13:38:47 2006: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response

to AP 00:0b:85:64:a3:a0 on Port 1

Tue Apr 11 13:38:58 2006: Received LWAPP JOIN REQUEST from AP

00:0b:85:64:a3:a0 to 00:0b:85:33:a8:a0 on port '1'

Tue Apr 11 13:38:58 2006: LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:0b:85:64:a3:a0

is 1500, remote debug mode is 0

Tue Apr 11 13:38:58 2006: Successfully added NPU Entry for AP

00:0b:85:64:a3:a0 (index 48) Switch IP: 192.168.60.2, Switch Port: 12223,

intIfNum 1, vlanId 60 AP IP: 10.5.5.10, AP Port: 19002, next hop MAC:

00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:38:58 2006: Successfully transmission of LWAPP Join-Reply to AP

00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:38:58 2006: Register LWAPP event for AP

00:0b:85:64:a3:a0 slot 0

Tue Apr 11 13:38:58 2006: Register LWAPP event for AP 00:0b:85:64:a3:a0 slot 1

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Received LWAPP CONFIGURE REQUEST from AP

00:0b:85:64:a3:a0 to 00:0b:85:33:a8:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Updating IP info for AP 00:0b:85:64:a3:a0 --

static 0, 10.5.5.10/255.255.255.0, gtw 192.168.60.1

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Updating IP 10.5.5.10 ===> 10.5.5.10 for AP

00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 0 code 0

regstring -A regDfromCb -A

Tue Apr 11 13:39:00 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 1 code 0

regstring -A regDfromCb -A

Tue Apr 11 13:39:00 2006: spamEncodeDomainSecretPayload:Send domain secret

Mobility Group<6f,39,74,cd,7e,a4,81,86,ca,32,8c,06,d3,ff,ec,6d,95,10,99,dd>

to AP 00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Successfully transmission of LWAPP

Config-Message to AP 00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Running spamEncodeCreateVapPayload for SSID 'SSID'

Tue Apr 11 13:39:00 2006: AP 00:0b:85:64:a3:a0 associated. Last AP failure was

due to Configuration changes, reason:  operator changed 11g mode

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Received LWAPP CHANGE_STATE_EVENT from AP

00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Successfully transmission of LWAPP Change-State-Event

Response to AP 00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Received LWAPP Up event for AP 00:0b:85:64:a3:a0 slot 0!

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Received LWAPP CONFIGURE COMMAND RES from AP

00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Received LWAPP CHANGE_STATE_EVENT from AP

00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Successfully transmission of LWAPP Change-State-Event

Response to AP 00:0b:85:64:a3:a0

Tue Apr 11 13:39:00 2006: Received LWAPP Up event for AP

00:0b:85:64:a3:a0 slot 1!

يبدي هذا إنتاج هذا WLCdebugcommands مفيد:

- debug pem state enable— يشكل خيارات تصحيح أخطاء مدير نهج الوصول

- debug pem events enable

- debug dhcp رسالة enable— يعرض تصحيح أخطاء رسائل DHCP التي يتم تبادلها إلى خادم DHCP ومنه

- debug dhcp ربط enable— يعرض تصحيح أخطاء تفاصيل حزمة DHCP التي يتم إرسالها إلى خادم DHCP ومنه

Tue Apr 11 14:30:49 2006: Applied policy for mobile 00:40:96:a1:45:42

Tue Apr 11 14:30:49 2006: STA [00:40:96:a1:45:42, 192.168.1.41] Replacing Fast

Path rule type = Airespace AP Client  on AP 00:0B:85:64:A3:A0, slot 0

InHandle = 0x00000000, OutHandle = 0x00000000  ACL Id = 255, Jumbo Frames

= NO, interface = 1  802.1P = 0, DSCP = 0, T

Tue Apr 11 14:30:49 2006: Successfully plumbed mobile rule for mobile

00:40:96:a1:45:42 (ACL ID 255)

Tue Apr 11 14:30:49 2006: Plumbed mobile LWAPP rule on AP 00:0b:85:64:a3:a0

for mobile 00:40:96:a1:45:42

Tue Apr 11 14:30:53 2006: DHCP proxy received packet, src: 0.0.0.0,

len = 320

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcpProxy: Received packet: Client 00:40:96:a1:45:42

DHCP Op: BOOTREQUEST(1), IP len: 320, switchport: 1, encap: 0xec03

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcpProxy(): dhcp request, client:

00:40:96:a1:45:42: dhcp op: 1, port: 1, encap 0xec03, old mscb

port number: 1

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option len, including the magic cookie = 84

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: received DHCP REQUEST msg

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: skipping option 61, len 7

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: requested ip = 192.168.1.41

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: skipping option 12, len 15

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: skipping option 81, len 19

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: vendor class id = MSFT 5.0 (len 8)

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: skipping option 55, len 11

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcpParseOptions: options end, len 84, actual 84

Tue Apr 11 14:30:53 2006: mscb->dhcpServer: 192.168.60.2, mscb->dhcpNetmask:

255.255.255.0,mscb->dhcpGateway: 192.168.60.1, mscb->dhcpRelay:

192.168.60.2 VLAN: 60

Tue Apr 11 14:30:53 2006: Local Address: 192.168.60.2, DHCP Server:

192.168.60.2, Gateway Addr: 192.168.60.2, VLAN: 60, port: 1

Tue Apr 11 14:30:53 2006: DHCP Message Type received: DHCP REQUEST msg

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   op: BOOTREQUEST, htype: Ethernet, hlen: 6, hops: 1

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   xid: 3371152053, secs: 0, flags: 0

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   chaddr: 00:40:96:a1:45:42

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   ciaddr: 0.0.0.0,  yiaddr: 0.0.0.0

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   siaddr: 0.0.0.0,  giaddr: 192.168.60.2

Tue Apr 11 14:30:53 2006: Forwarding DHCP packet locally (348 octets) from

192.168.60.2 to 192.168.60.2

Tue Apr 11 14:30:53 2006: Received 348 byte dhcp packet from 0x0201a8c0

192.168.60.2:68

Tue Apr 11 14:30:53 2006: DHCP packet: 192.168.60.2 -> 192.168.60.2 uses

scope "InternalScope"

Tue Apr 11 14:30:53 2006: received REQUEST

Tue Apr 11 14:30:53 2006: Checking node 192.168.1.41  Allocated 1144765719,

Expires 1144852119 (now: 1144765853)

Tue Apr 11 14:30:53 2006: adding option 0x35

Tue Apr 11 14:30:53 2006: adding option 0x36

Tue Apr 11 14:30:53 2006: adding option 0x33

Tue Apr 11 14:30:53 2006: adding option 0x03

Tue Apr 11 14:30:53 2006: adding option 0x01

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcpd: Sending DHCP packet (giaddr:192.168.60.2)to

192.168.60.2:67  from 192.168.60.2:1067

Tue Apr 11 14:30:53 2006: sendto (548 bytes) returned 548

Tue Apr 11 14:30:53 2006: DHCP proxy received packet, src: 192.168.60.2,

len = 548

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcpProxy: Received packet: Client 00:40:96:a1:45:42

DHCP Op: BOOTREPLY(2), IP len: 548, switchport: 0, encap: 0x0

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option len, including the magic cookie = 312

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: received DHCP ACK msg

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: server id = 192.168.60.2

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: lease time (seconds) = 86400

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: gateway = 192.168.60.1

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcp option: netmask = 255.255.255.0

Tue Apr 11 14:30:53 2006: dhcpParseOptions: options end, len 312, actual 64

Tue Apr 11 14:30:53 2006: DHCP Reply to AP client: 00:40:96:a1:45:42,

frame len 412, switchport 1

Tue Apr 11 14:30:53 2006: DHCP Message Type received: DHCP ACK msg

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   op: BOOTREPLY, htype: Ethernet, hlen: 6, hops: 0

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   xid: 3371152053, secs: 0, flags: 0

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   chaddr: 00:40:96:a1:45:42

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   ciaddr: 0.0.0.0,  yiaddr: 192.168.1.41

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   siaddr: 0.0.0.0,  giaddr: 0.0.0.0

Tue Apr 11 14:30:53 2006:   server id: 10.1.1.1  rcvd server id: 192.168.60.2

يمكنك إستخدام أوامر تصحيح الأخطاء الإضافية التالية لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها:

- تمكين أخطاء lwapp ل debug — يعرض إخراج تصحيح أخطاء LWAPP

- debug pm pki enable — يعرض تصحيح أخطاء رسائل الشهادة التي يتم تمريرها بين نقطة الوصول و WLC

لا تدافع وحدة التحكم عن عنوان AP-Manager IP

هذا إصدار نتيجة ل cisco بق id CSCsg75863. إذا قام المستخدم بحقن جهاز على الشبكة الفرعية عن طريق الخطأ يستخدم عنوان IP الخاص بإدارة نقطة الوصول الخاص بوحدة التحكم، فإنه يتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبروتوكول تحليل العنوان (ARP) على موجه العبارة الافتراضي باستخدام عنوان MAC غير الصحيح. عندما يقع هذا، ال APs يستطيع لم يعد تصل إلى الجهاز تحكم وتسقط في إكتشافها مرحلة أن يبحث عن جهاز تحكم. ترسل نقاط الوصول طلبات اكتشاف، وتستجيب وحدة التحكم بردود اكتشاف، ولكن طلبات JOIN لا تصل أبدا إلى واجهة AP-Manager لوحدة التحكم بسبب إدخال ARP غير الصحيح على موجه العبارة. بعد الفاصل الزمني الافتراضي لتحديث ARP لمدة 4 ساعات، تنضم نقاط الوصول إلى وحدة التحكم في حالة إزالة الجهاز.

workaround ل هذا إصدار أن يشكل الساكن إستاتيكي ARP مدخل على البوابة مسحاج تخديد من الجهاز تحكم ل هذا عنوان:

- عنوان IP للإدارة—يحصل العملاء على الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من شبكة فرعية أخرى، وتستلم وحدة التحكم طلبات اكتشاف نقطة الوصول.

- AP-Manager IP address-APs تنضم إلى وحدة التحكم من شبكة فرعية أخرى.

- تصل كل واجهة ديناميكية عنوان IP— الحزم من الشبكات الفرعية الأخرى إلى الواجهة الديناميكية لوحدة التحكم.

تنقل حزم DHCP من واجهة العميل اللاسلكي. telnet أو SSH إلى عنوان العبارة الخاص بوحدة التحكم، واستخدم الأمر arp <ip address><hhh.hhh.hhh>لإضافة إدخالات ARP. أستخدم الأمر على الموجه الافتراضي لوحدة التحكم إلى العناوين المختلفة لتحديث ذاكرة تخزين ARP المؤقت على الموجه. in order to اكتشفت ال mac عنوان، استعملت هذا أمر:عرض arp | تتضمن <عنوان IP>.

أستكشاف أخطاء نقطة الوصول في الوضع Lightweight التي لا تنضم إلى وحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية وإصلاحها

راجع أستكشاف أخطاء نقطة الوصول في الوضع Lightweight التي لا تنضم إلى وحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية وإصلاحها للحصول على معلومات حول بعض المشاكل التي تؤدي إلى فشل نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) في الانضمام إلى وحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLC) وكيفية أستكشاف المشكلات وإصلاحها.

معلومات ذات صلة

- تسجيل نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) إلى وحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLC)

- ترقية برنامج ‫Wireless LAN Controller (WLC)‬

- صور أساسية وصور إحتياطية على وحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLC)

- أستكشاف أخطاء نقطة الوصول في الوضع Lightweight التي لا تنضم إلى وحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية وإصلاحها

- أفضل ممارسات تكوين وحدة تحكم شبكة LAN اللاسلكية (WLC)

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco