المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الأنظمة الأساسية المدعومة

إجراء ترقية برنامج WLC

إجراء ترقية GUI

إجراء ترقية CLI

أستخدم Cisco Prime Infrastructure لترقية WLC

ترقية عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في بيئة HA AP-SSO

إزالة الصورة الأساسية أو الثانوية على وحدة التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

التحقق من الصحة

خيارات تصحيح الأخطاء

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة ويفسر الإجراء ومتطلب in order to حسنت برمجية على لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

راجع ملاحظات إصدار برنامج WLC للحصول على مسار ترقية دقيق ومعلومات التنزيل ومعلومات إجراء الترقية لكل إصدار محدد.

على سبيل المثال، إذا قمت بالترحيل إلى الإصدار 8.10.171.0، فراجع قسم "ترقية الإصدار اللاسلكي من Cisco" في ملاحظات الإصدار الخاصة بوحدات التحكم اللاسلكية من Cisco ونقاط الوصول في الوضع Lightweight، الإصدار 8.10.171.0 من Cisco Wireless.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

بالإضافة إلى معرفة الشبكة الأساسية والألفة مع التكوين الأساسي لوحدات تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية من Cisco وتثبيتها، تأكد من قراءة الإرشادات والتوصيات الموجودة في ملاحظات الإصدار. على سبيل المثال، بالنسبة للإصدار 8.10.171.0، تتوفر لديك هنا.

مسار الترقية المدعوم إلى Cisco Wireless الإصدار 8.10.x:

إصدار البرنامج الحالي

ترقية المسار إلى الإصدار 8.10.x

8.5.x

يمكنك الترقية مباشرة إلى الإصدار 8.10.x.

8.8.x

يمكنك الترقية مباشرة إلى الإصدار 8.10.x

8٫10٫x

يمكنك الترقية مباشرة إلى الإصدار 8.10.x

يوصى بشدة بإبقاء عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية لديك محدثا مع الإصدار الحالي الموصى به. يمكنك التحقق من الإصدارات المستحسنة الحالية هنا: إصدارات وحدة تحكم AireOS اللاسلكية المُوصى بها.

عدم خفض طاقة وحدة التحكم أو أي نقطة وصول في هذه العملية؛ وإلا، يمكنك إتلاف صورة البرنامج. يمكن أن تستغرق ترقية وحدة تحكم مزودة بعدد كبير من نقاط الوصول ما يصل إلى 30 دقيقة (وهذا يتوقف على حجم الشبكة). ومع ذلك، مع زيادة عدد ترقيات نقاط الوصول المتزامنة التي يتم دعمها في إصدار برنامج وحدة التحكم، يتم تقليل وقت الترقية بشكل ملحوظ. يجب أن تبقى نقاط الوصول مشغلة، ويجب ألا تتم إعادة تعيين وحدة التحكم في الوقت الحالي.

يمكنك تقليل وقت توقف الشبكة عن العمل باستخدام هذه الخيارات:

1. يمكنك تنزيل صورة نقطة الوصول مسبقا. تتيح لك هذه الميزة تنزيل صورة الترقية إلى وحدة التحكم، ثم تنزيل الصورة إلى نقاط الوصول بينما لا تزال الشبكة قيد التشغيل. تسمح لك واجهة سطر أوامر (CLI) جديدة بتحديد صورة التمهيد لكلا الجهازين وإعادة ضبط نقاط الوصول عند إعادة ضبط وحدة التحكم.

للحصول على معلومات حول كيفية تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ونقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) لهذه الميزة، اقرأ القسم تنزيل صورة مسبقا إلى نقطة وصول من دليل تكوين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية من Cisco، الإصدار 8.10.

2. بالنسبة لنقاط الوصول التي تدعم تقنية FlexConnect، أستخدم ميزة الترقية الفعالة لنقطة الوصول (AP) عبر تقنية FlexConnect لتقليل حركة مرور البيانات بين وحدة التحكم ونقطة الوصول (AP) (الموقع الرئيسي والفرع).
لمزيد من المعلومات حول تكوين ترقيات نقطة الوصول FlexConnect AP، راجع تكوين ترقيات نقطة الوصول FlexConnect AP ل FlexConnect APs الفصل الخاص بدليل تكوين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية من Cisco، الإصدار 8.10.

تأكد من دعم نقاط الوصول للإصدار الجديد الذي تحاول الترقية إليه. ارجع إلى مصفوفة التوافق https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- خادم FTP به ملفات الترقية المخزنة

- جهاز كمبيوتر مزود بوصول HTTP/S إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لنقل الملفات عبر بروتوكول HTTPs

- Cisco 3504 WLC أن يركض 8.5.182.0 أن يكون حسنت إلى برمجية إطلاق 8.10.171.0

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الأنظمة الأساسية المدعومة

ينطبق هذا المستند أيضا على منصات الأجهزة هذه:

- سلسلة وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية 5520/8540 من Cisco

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية Cisco 3504 Series

- وحدة التحكم اللاسلكية الظاهرية (vWLC) من Cisco

ملاحظة: تحقق من توافق نقاط الوصول مع البرنامج الذي تخطط للترقية إليه لتجنب فقد نقاط الوصول في الترقية. ارجع إلى مصفوفة التوافق: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html.

إجراء ترقية برنامج WLC

أنت يستطيع استعملت CLI أو GUI أن يحسن ال cisco WLC.

ملاحظة: يوصى بشدة بإجراء نسخ إحتياطي للتكوين على وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية قبل إجراء الترقية.

إجراء ترقية GUI

في هذا القسم، تقدم لك معلومات ترقية عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) على وحدة التحكم.

عند ترقية عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، تفقد اتصال الطبقة 3 (IP) خلال الفترات الزمنية التي يتم فيها إعادة تمهيد وحدة التحكم. ولهذا السبب، يوصى باستخدام اتصال منفذ وحدة تحكم للتحقق من حالة وحدة التحكم في عملية الترقية وتسريع أي إجراءات إسترداد، إذا لزم الأمر.

اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتحميل ملفات تكوين وحدة التحكم إلى خادم لإجراء نسخ إحتياطي لملفات التكوين.

2. للحصول على برنامج للتحكم:

- استعرض مدخل تنزيل البرامج على: https://software.cisco.com/download/home

- البحث عن نموذج وحدة التحكم: منزل التنزيلات > لاسلكي > وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية > وحدات التحكم المستقلة

- انقر على طراز WLC الموجود لديك، ثم على برنامج وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)

- تمت عنونة إصدارات البرامج كما هو موضح هنا لمساعدتك في تحديد الإصدار الذي تريد تنزيله. طقطقت a جهاز تحكم برمجية إطلاق رقم:

- النشر المبكر (ED) — توفر إصدارات البرامج هذه ميزات جديدة ودعم نظام الأجهزة الأساسي الجديد إلى جانب إصلاح الأخطاء.

- نشر الصيانة (MD) — توفر إصدارات البرامج هذه إصلاح الأخطاء والصيانة المستمرة للبرامج.

- مؤجل (DF) — تم تأجيل إصدارات البرامج هذه. من المستحسن أن تقوم بالترحيل إلى إصدار تمت ترقيته.

- انقر فوق اسم الملف <filename.aes>

- انقر فوق تنزيل

- اقرأ إتفاقية ترخيص برنامج المستخدم النهائي من Cisco وانقر فوق موافقة

- حفظ الملف على محرك الأقراص الصلبة

3. انسخ ملف برنامج وحدة التحكم <filename.aes> إلى الدليل الافتراضي على خادم TFTP أو FTP أو SFTP الخاص بك

4. (إختياري) قم بتعطيل شبكة 802.11 لوحدة التحكم.
ملاحظة: بالنسبة للشبكات المشغولة ووحدات التحكم في الاستخدام العالي والأنظمة الأساسية لوحدة التحكم الصغيرة، نوصي بتعطيل شبكات 802.11 كإجراء إحترازي.

5. أختر أوامر > تنزيل ملف لفتح صفحة تنزيل ملف إلى وحدة التحكم

6. من القائمة المنسدلة نوع الملف، أختر رمز

7. من القائمة المنسدلة وضع النقل، أختر TFTP أو FTP أو SFTP أو HTTP

- إذا أخترت HTTP، فستتم مطالبتك بموقع الملف. أنت تحتاج أن يتلقى الملف يتوفر من ال pc من أي أنت تدخل ال gui من ال WLC. انتقل إلى الخطوة 13 إذا أخترت HTTP.

.
تنزيل الملف إلى وحدة التحكم

8. إذا أخترت خادم TFTP أو FTP أو SFTP، فأدخل عنوان IP الخاص بخادم TFTP أو FTP أو SFTP

9. إذا كنت تستخدم خادم TFTP، فإن القيمة الافتراضية ل 10 محاولات لحقل الحد الأقصى للمحاولات، و 6 ثوان لحقل المهلة تعمل بشكل صحيح دون أي تعديل. على أي حال، يمكنك تغيير هذه القيم، إذا تطلب الأمر. للقيام بذلك، أدخل الحد الأقصى لعدد المرات التي يحاول فيها خادم TFTP تنزيل البرنامج في حقل الحد الأقصى للمحاولات ومقدار الوقت (بالثواني) التي يحاول خادم TFTP من أجلها تنزيل البرنامج، في حقل المهلة.

10. في حقل مسار الملف، أدخل مسار دليل البرنامج

11. في الحقل اسم الملف، أدخل اسم ملف البرنامج <filename.aes>

12. إذا كنت تستخدم خادم FTP، فقم بتنفيذ الخطوات التالية:

- في حقل اسم مستخدم تسجيل دخول الخادم، أدخل اسم المستخدم الذي سيتم تسجيل الدخول من خلاله إلى خادم FTP

- في حقل كلمة مرور تسجيل الدخول إلى الخادم، أدخل كلمة المرور التي تريد تسجيل الدخول من خلالها إلى خادم FTP

- في حقل رقم منفذ الخادم"، أدخل رقم المنفذ على خادم FTP الذي يتم التنزيل من خلاله. القيمة الافتراضية هي 21.

إعدادات نقل FTP

13. انقر فوق تنزيل لتنزيل البرنامج إلى وحدة التحكم. يتم عرض رسالة تشير إلى حالة التنزيل.

14. بعد اكتمال التنزيل، انقر فوق إعادة التشغيل

15. إذا طلب منك حفظ التغييرات، انقر فوق حفظ وإعادة تشغيل

16. انقر فوق موافق" لتأكيد قرارك بإعادة تشغيل وحدة التحكم

17. إذا قمت بتعطيل شبكات 802.11، فأعد تمكينها

18. (إختياري) للتحقق من تثبيت برنامج وحدة التحكم على وحدة التحكم لديك، على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم، انقر فوق مراقبة وأعرض حقل إصدار البرنامج أسفل ملخص وحدة التحكم

إجراء ترقية CLI

في هذا قسم، قدمت أنت مع المعلومة أن يحسن ال WLC مع الإستعمالمن ال CLI على الجهاز تحكم مع المبرد في FTP نادل.

أكمل الخطوات التالية:

1. تأكد من إمكانية الوصول إلى خادم FTP من وحدة التحكم، وتأكد من وجود ملف الترقية في دليل لخادم FTP.

2. من الأفضل إكمال هذا الإجراء عبر منفذ وحدة التحكم، ولكن يمكنك أيضا SSH أو Telnet (في حالة تمكينها) إلى عنوان IP الخاص بإدارة WLC من أجل إكمال الإجراء. ينتج عن إستخدام بروتوكول SSH أو Telnet فقد الاتصال بوحدة التحكم في عملية إعادة التمهيد بعد تنزيل الصورة. لذلك، يتوفر الوصول إلى وحدة التحكم لتسريع أستكشاف أخطاء وحدة التحكم وإصلاحها واستردادها في حال فشل الترقية. قم بتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم وأصدر الأمر show sysinfo للتحقق من البرنامج الحالي الذي يتم تشغيله على وحدة التحكم.

هذا نموذج إخراج من الأمر show sysinfo، والذي يظهر أن وحدة التحكم تشغل الإصدار 8.5.182.0:

(c3504-01) >show sysinfo

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 8.5.182.0

RTOS Version..................................... 8.5.182.0

Bootloader Version............................... 8.5.103.0

Emergency Image Version.......................... 8.5.103.0

3. أكمل الخطوات التالية لتحديد معلمات التنزيل:

1. قم بإصدار الأمر transfer download mode ftp لتحديد وضع نقل الملفات

2. قم بإصدار الأمر transfer download username/password لتحديد اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى خادم FTP

3. قم بإصدار الأمر transfer download serverify FTP_server_ip_address لتحديد عنوان IP لخادم FTP

4. قم بإصدار الأمر transfer download path 'ftp_server_path' لتحديد مسار الدليل الافتراضي ل FTP حيث يوجد برنامج نظام تشغيل وحدة التحكم

5. قم بإصدار الأمر transfer download filename لتحديد اسم الصورة

فيما يلي مثال:

(c3504-01) >transfer download datatype code

(c3504-01) >transfer download mode ftp

(c3504-01) >transfer download username admin

(c3504-01) >transfer download password ********

(c3504-01) >transfer download serverip 192.168.1.2

(c3504-01) >transfer download path /Shared/AIR-CT3504/

(c3504-01) >transfer download filename AIR-CT3504-K9-8-10-171-0.aes

4. قم بإصدار الأمر transfer download start لبدء عملية الترقية.

هنا مثال من التحسين عملية:

(c3504-01) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.5.182.0 (default) (active)

Backup Boot Image................................ 8.10.162.0

(c3504-01) >transfer download start

Mode............................................. FTP

Data Type........................................ Code

FTP Server IP.................................... 192.168.1.2

FTP Server Port.................................. 21

FTP Path......................................... /Shared/Images/3504/

FTP Filename..................................... AIR-CT3504-K9-8-10-171-0.aes

FTP Username..................................... admin

FTP Password..................................... *********

This may take some time.

Are you sure you want to start? (y/N) y

FTP Code transfer starting.

FTP receive complete... extracting components.

Checking Version Built.

Image version check passed.

Executing Product Check TLV.

Executing init script.

Executing backup script.

Writing new RTOS to flash disk.

Executing install_rtos script.

Writing new Kernel-args to flash disk.

Writing new FP to flash disk.

Writing new AP Image Bundle to flash disk.

Writing AVC Files to flash disk.

Executing fini script.

Reading AP IMAGE version info.

File transfer is successful.

Reboot the controller for update to complete.

Optionally, pre-download the image to APs before rebooting to reduce network downtime.

(c3504-01) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.10.171.0 (default)

Backup Boot Image................................ 8.5.182.0 (active)

5. أعد تمهيد وحدة التحكم بعد اكتمال عملية الترقية لكي يسري مفعول الرمز الجديد.

6. قم بإصدار الأمر reset system، وأدخل y أو نعم ردا على السؤال "هل تريد حفظها الآن؟ ".

(Cisco Controller) >reset system

The system has unsaved changes.

Would you like to save them now? (y/N) y

Read from Flash Completed ...

Updating HBL license statistics file

Done.

Configuration Saved!

System will now restart!

Updating license storage ... Done.

Exiting SL process !

There was change in the boot image, System will go for a reboot

Cannot Cancel the WDT. Not petting the WDT.

Collect the core using oct utility

Rebooting the system..

[74411.034881] reboot: Restarting system

Cisco bootloader . . .

Cisco BootLoader Version : 8.5.103.0 (Cisco build) (Build time: Jul 25 2017 - 07:47:10)

Octeon unique ID: 03c000610221f31e0057

OCTEON CN7240-AAP pass 1.3, Core clock: 1500 MHz, IO clock: 800 MHz, DDR clock: 1067 MHz (2134 Mhz DDR)

DRAM: 8 GiB

Clearing DRAM...... done

CPLD Revision : a5

Reset Reason : Soft reset due to RST_SOFT_RST write

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

MMC: Octeon MMC/SD0: 0 (Type: MMC, Version: MMC v5.1, Manufacturer ID: 0x15, Vendor: Man 150100 Snr 0707a546, Product: BJNB4R, Revision: 0.7)

Net: octmgmt0, octmgmt1, octeth0, octeth1, octeth2, octeth3, octeth4, octeth5, octeth6

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

Press <ESC> now to access the Boot Menu...

Loading backup image (8.8.111.0)

94767283 bytes read in 2229 ms (40.5 MiB/s)

Launching...

Verifying images... OK

Launching images...

[...]

XML config selected

Validating XML configuration

octeon_device_init: found 1 DPs

Cisco is a trademark of Cisco Systems, Inc.

Software Copyright Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco AireOS Version 8.8.111.0

Initializing OS Services: ok

Initializing Serial Services: ok

Initializing Network Services: ok

[...]

لا يتم الاحتفاظ بالتكوين عند خفض إصدارات كود وحدة التحكم. يمكن ترقية وحدات التحكم من إصدار إلى آخر. إذا كنت تتطلب خفض درجة من إصدار إلى آخر، فمن المحتمل ألا تستخدم تكوين الإصدار الأعلى. الحل البديل هو إعادة تحميل ملفات تكوين وحدة التحكم السابقة التي تم حفظها على خادم النسخ الاحتياطي أو إعادة تكوين وحدة التحكم.

أستخدم Cisco Prime Infrastructure لترقية WLC

يمكن أن تكون الترقية اليدوية للأجهزة إلى أحدث إصدار من البرامج عرضة للخطأ وتستهلك الوقت. تعمل البنية الأساسية ل Cisco Prime (PI) على تبسيط إدارة الإصدار والنشر الروتيني لتحديثات البرامج إلى أجهزتك بمساعدة الخطة وجدولة تحديثات صور البرامج وتنزيلها ومراقبتها. كما يمكنك عرض تفاصيل صورة البرنامج وعرض صور البرامج الموصى بها وحذف صور البرامج. توفر صفحة إدارة صور البرامج طريقة عرض مدمجة لمختلف جوانب إدارة الصور مثل عنصر واجهة دورة حياة إدارة صور البرامج وملخص صورة البرامج وتفاصيل المهمة.

تقوم Prime Infrastructure بتخزين جميع صور البرامج للأجهزة الموجودة في شبكتك. يتم تخزين الصور وفقا لنوع الصورة وإصدارها.

قم بزيارة فصل إدارة صور برامج الأجهزة من دليل مستخدم Cisco PI للحصول على معلومات وإرشادات تفصيلية.

ترقية عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في بيئة HA AP-SSO

في هذا القسم، لديك قائمة ببعض سيناريوهات ترقية البرامج:

- تضمن ترقية البرامج على وحدة التحكم النشطة ترقية وحدة التحكم في وضع الاستعداد

- لا تكون الترقية أثناء الخدمة مدعومة، لذلك، يوصى بتخطيط وقت توقف الشبكة عن العمل قبل ترقية وحدات التحكم في بيئة HA

- إذا قمت بإعادة تمهيد وحدة التحكم النشطة بعد ترقية برنامج، فإنها تقوم أيضا بإعادة تمهيد وحدة التحكم في وضع الاستعداد

- من المستحسن أن تحتوي كل من وحدات التحكم في وضع الاستعداد ووحدة التحكم في وضع الاستعداد على نفس صورة البرنامج في النسخة الاحتياطية قبل تشغيل الأمر الخلفي لبدء التشغيل. إذا كانت كل من وحدات التحكم النشطة ووحدات التحكم في وضع الاستعداد-التشغيل تحتوي على صور برامج مختلفة في عملية النسخ الاحتياطي، وإذا قمت بتشغيل الأمر الخلفي config boot في وحدة التحكم النشطة، فإن كلا وحدتي التحكم تقوم بإعادة التمهيد باستخدام صور النسخ الاحتياطي المقابلة لها وتقوم بكسر زوج HA بسبب عدم تطابق البرامج.

- يتم تطبيق إعادة تعيين جدول على كل من وحدات التحكم في بيئة HA. تتم إعادة تمهيد وحدة التحكم النظير قبل دقيقة من انتهاء المدة المجدولة لوحدة التحكم النشطة

- يمكنك إعادة تشغيل وحدة التحكم في وضع الاستعداد من وحدة التحكم النشطة باستخدام الأمر reset peer-system إذا لم يتم تخطيط إعادة الضبط المجدولة. إذا قمت بإعادة ضبط وحدة التحكم في وضع الاستعداد السريع فقط باستخدام هذا الأمر، سيتم فقد أي تكوينات غير محفوظة على وحدة التحكم في وضع الاستعداد السريع. وبالتالي، تأكد من حفظ التكوينات على وحدة التحكم النشطة قبل إعادة ضبط وحدة التحكم في وضع الاستعداد.

- يتم إعادة بدء التنزيل السابق للصورة إذا تم تشغيل SSO في وقت نقل الصورة

- يسمح فقط ب debugandshowcommands على وحدة التحكم في وضع الاستعداد

للحصول على إرشادات مفصلة لترقية WLC في إعداد HA AP-SSO، الرجاء اتباع الخطوات الموجودة في مستند دليل نشر SSO عالي التوافر.

إزالة الصورة الأساسية أو الثانوية على وحدة التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

يحافظ عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) على صورتين بشكل افتراضي. هذه الصور هي الصورة الأساسية وصورة النسخة الاحتياطية. الصورة الأساسية هي الصورة النشطة التي تستخدمها وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أثناء إستخدام صورة النسخة الاحتياطية كنسخة إحتياطية للصورة النشطة.

عندما تقوم بترقية عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام صورة جديدة، فإن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ينسخ الصورة الجديدة تلقائيا عبر صورة النسخ الاحتياطي.

طقطقت in order to رأيت الصورة نشط أن يركض جهاز تحكم حاليا (الصورة أساسي)، مدرب من ال WLC GUI وانظر إلى البرمجية صيغة مجال تحت جهاز تحكم خلاصة على ال WLC GUI. من ال CLI، أنت يستطيع استعملت الأمر show boot in order to شاهدت الأساسي ونسخت الصورة موجود على ال WLC. فيما يلي مثال:

(c3504-01) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.5.182.0 (default) (active)

Backup Boot Image................................ 8.10.162.0

لإزالة صورة على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أو الكتابة فوقها، قم بتمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام الصورة التي تريد الاحتفاظ بها وإجراء ترقية. بهذه الطريقة، تستبدل الصورة الجديدة صورة النسخة الاحتياطية.

أنت يستطيع أيضا غيرت التمهيد نشط من ال WLC يدويا مع الأمر config boot <primary/backup>.

(Cisco Controller) >config boot ?

primary        Sets the primary image as active.

backup         Sets the backup image as active.

كما يمكن تكوين صورة config boot باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل WLC. راجع كيفية إستخدام صورة النسخ الاحتياطي على وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLCs) للحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراء التفصيلي.

ملاحظة: أنت تحتاج أن يحفظ ويعيد تمهيد ال WLC تشكيل so that ال WLC يستعمل الجديد نشط صورة.

التحقق من الصحة

للتحقق من إصدار برنامج WLC المثبت، قم بتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم بعد إعادة تمهيد النظام.

من واجهة المستخدم الرسومية:

التحقق من إصدار WLC

بعد الترقية، من CLI:

(c3504-01) >show sysinfo

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 8.10.171.0

RTOS Version..................................... 8.10.171.0

Bootloader Version............................... 8.5.103.0

Emergency Image Version.......................... 8.5.103.0

خيارات تصحيح الأخطاء

يمكنك إستخدام الأمر debug transfer all enable لعرض الأحداث التي تحدث في عملية ترقية برنامج وحدة التحكم. هنا مثال، أي يبدي ال debug أمر إنتاج يستعمل ل ناجح برمجية تحسين:

(Cisco Controller) >debug transfer all enable

(Cisco Controller) >transfer download start

Mode............................................. FTP

Data Type........................................ Code

FTP Server IP.................................... 192.168.1.2

FTP Server Port.................................. 21

FTP Path......................................... /Shared/AIR-CT3504/

FTP Filename..................................... AIR-CT3504-K9-8-8-111-0.aes

FTP Username..................................... admin

FTP Password..................................... *********

This may take some time.

Are you sure you want to start? (y/N) y

*TransferTask: Mar 06 14:56:49.928: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

*TransferTask: Mar 06 14:56:49.928: Delete ramdisk for ap bundle

*TransferTask: Mar 06 14:56:49.939: RESULT_STRING: FTP Code transfer starting.

*TransferTask: Mar 06 14:56:49.939: RESULT_CODE:1

FTP Code transfer starting.

*TransferTask: Mar 06 14:58:52.024: ftp operation returns error code:0 error:Transfer Successful

*TransferTask: Mar 06 14:58:52.034: tftp = 6, file_name=/Shared/AIR-CT3504/AIR-CT3504-K9-8-8-111-0.aes, ip_address=192.168.1.2, msg=Transfer Successful

*TransferTask: Mar 06 14:58:52.034: upd_get_code = 6 (target=268435457 msg=Transfer Successful)

*TransferTask: Mar 06 14:58:52.034: RESULT_STRING: FTP receive complete... extracting components.

*TransferTask: Mar 06 14:58:52.034: RESULT_CODE:6

FTP receive complete... extracting components.

*TransferTask: Mar 06 14:59:07.442: RESULT_STRING: Checking Version Built.

Checking Version Built.

*TransferTask: Mar 06 14:59:09.442: RESULT_STRING: Image version check passed.

Image version check passed.

*TransferTask: Mar 06 14:59:12.443: RESULT_STRING: Executing Product Check TLV.

*TransferTask: Mar 06 14:59:12.444: RESULT_STRING: Executing Version Built TLV.

*TransferTask: Mar 06 14:59:12.444: RESULT_STRING: Executing init script.

*TransferTask: Mar 06 14:59:12.457: RESULT_STRING: Executing backup script.

*TransferTask: Mar 06 14:59:13.508: RESULT_STRING: Writing new RTOS to flash disk.

Writing new RTOS to flash disk.

*TransferTask: Mar 06 14:59:20.810: RESULT_STRING: Executing install_rtos script.

Executing install_rtos script.

*TransferTask: Mar 06 14:59:24.878: RESULT_STRING: Writing new Kernel-args to flash disk.

*TransferTask: Mar 06 14:59:24.892: RESULT_STRING: Writing new FP to flash disk.

*TransferTask: Mar 06 14:59:25.451: RESULT_STRING: Writing new AP Image Bundle to flash disk.

Writing new AP Image Bundle to flash disk.

*TransferTask: Mar 06 14:59:44.044: RESULT_STRING: Writing AVC Files to flash disk.

Writing AVC Files to flash disk.

*TransferTask: Mar 06 14:59:44.703: RESULT_STRING: Executing fini script.

Executing fini script.

*TransferTask: Mar 06 14:59:52.860: RESULT_STRING: Reading AP IMAGE version info.

*TransferTask: Mar 06 14:59:52.865: RESULT_CODE:11

*TransferTask: Mar 06 14:59:52.865: RESULT_STRING: File transfer is successful.

Reboot the controller for update to complete.

Optionally, pre-download the image to APs before rebooting to reduce network downtime.

File transfer is successful.

Reboot the controller for update to complete.

Optionally, pre-download the image to APs before rebooting to reduce network downtime.

*TransferTask: Mar 06 14:59:58.871: Create ramdisk for ap bundle

*TransferTask: Mar 06 14:59:58.884: Memory overcommit policy restored from 1 to 0

(Cisco Controller) >

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء ترقية البرامج وإصلاحها.

في عملية الترقية، يمكنك مواجهة الأخطاء. يشرح هذا قسم عدة خطأ شائع، مع سبب نموذجي وإجراءات تصحيحية أنت يستطيع أخذت أن يستكمل ال WLC برمجية تحسين:

- "٪ خطأ: فشل نقل ملفات التعليمات البرمجية - تعذر الاتصال بالخادم - تتلقى رسالة الخطأ هذه إذا لم يكن الخادم قابلا للوصول. تحقق من اتصال WLC بالخادم IP وتأكد من عدم حظر حركة مرور بيانات TFTP/FTP/SCP بواسطة أي جدار حماية في الشبكة. أيضا، حدد ما إذا كانت خدمة TFTP/FTP/SCP ممكنة/قيد التشغيل في الخادم. في بعض الحالات، يمكن تشغيل جدار الحماية للجهاز الذي يقوم بتشغيل تطبيق الخادم. قد يكون هذا سببا واحدا لعدم حدوث ترقية WLC كما هو متوقع.

- "٪ خطأ: فشل نقل ملفات التعليمات البرمجية - فشل في تلقي بيانات الشبكة - تحصل على هذا الخطأ إذا كان هناك خطأ في نقل الملف مثل الحزم المفقودة أو خارج الأمر. أنت يستطيع تحريت مع ربط على الشبكة ممر أن يجد الخطوة حيث الربط ضاعت أو خارج ترتيب.

- "٪ خطأ: فشل نقل ملفات الرمز - يقوم الخادم بإرجاع فشل تسجيل الدخول" - تحصل على هذا الخطأ إذا لم يتطابق اسم مستخدم/كلمة مرور FTP/SCP مع بيانات اعتماد المستخدم في الخادم. يمكنك التحقق مما إذا كان اسم المستخدم وكلمة المرور اللذان تم تكوينهما متطابقين مع الأسماء التي تم تكوينها على جانب الخادم.

- "٪ خطأ: فشل نقل ملفات التعليمات البرمجية - عنوان URL غير موجود أو مسار غير صحيح أو اسم ملف غير صحيح - تحصل على رسالة الخطأ هذه إذا كان ملف ترقية البرنامج غير موجود في الدليل الافتراضي للخادم أو إذا قمت بإدخال اسم الملف غير الصحيح في الحقل 'اسم الملف' في صفحة ترقية وحدة التحكم. للقضاء على هذا الخطأ، انسخ ملف الصورة إلى الدليل الافتراضي على الخادم وتحقق من تطابق الاسم وملحق الملحق على الخادم والحقل 'اسم الملف' في صفحة ترقية وحدة التحكم.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين وحدة التحكم اللاسلكية من Cisco، الإصدار 8.8

- دليل نشر التوافر العالي (SSO)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems