المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

فهم

إجراء

التحقق من الصحة والتحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند طريقة إختبار الخرج اللاسلكي لنقطة الوصول مع التركيز على معيار 802.11ax والإنتاجية التي يمكن توقعها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يفترض هذا المستند وجود إعداد قيد التشغيل بالفعل مزود بنقاط وصول (AP) 802.11ax / Wi-Fi 6 مما يوفر اتصال العميل بالفعل

المكونات المستخدمة

تركز المعلومات الواردة في هذا المستند على تقنية 802.11ax/Wi-Fi 6 وسرعاتها.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

فهم

يمكن أن تعمل Wi-Fi 6 على عدة نطاقات: 2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز، وحتى 6 جيجاهرتز وفقا لاعتماد Wi-Fi 6E.

802.11ac (Wi-Fi 5) موجة 2

802. 11ax (Wi-Fi 6)

عرض القناة

20٬40٬80٬80-80٬160 ميغا هرتز

20٬40٬80٬80-80٬160 ميغا هرتز

الحد الأقصى للتدفقات المكانية

8

8

الحد الأقصى للتعديل

256-QAM (MCS9)

1024-QAM (MCS11)

الحد الأقصى لمعدل البيانات النظرية

3. 47 جيجابت في الثانية (3 وحدات SS) - 6. 9 جيجابت في الثانية (8 وحدات SS)

9.6

أقصى سعة معالجة قابلة للإنجاز (على افتراض توفر MAC بنسبة 65٪ على أعلى معدل بيانات MCS)

1. 5 جيجابت في الثانية (3 تدفقات مكانية)

1. 5 جيجابت في الثانية (عميلان للتدفق المكاني)

802. 11ac جاء في موجتين. وقد جلبت الموجة الثانية دعم القناة بسرعة 160 ميجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MU-MIMO) والحد الأقصى النظري لعدد 8 مسارات مكانية.

هذه الأرقام هي فقط الأرقام النظرية من المعيار، والاختلافات تنطبق اعتمادا على ورقة بيانات نقطة الوصول المحددة.

لا يتم تعريف 802.11ax بشكل مباشر في سرعات البيانات، ولكنه بالأحرى مجموعة من 12 مخطط تشفير تعديل (MCS 0 إلى MCS 11)، بعرض قناة يتراوح من 20 ميجاهرتز (قناة واحدة) إلى 160 ميجاهرتز (8 قنوات)، وعدد من التدفقات المكانية (عادة 1 إلى 2، كان هناك حوالي 3 منتجات مجاري مكانية ولكنها تشاهد أقل وأقل).

تضيف أيضا الفاصل الزمني القصير أو المتوسط أو الطويل للواقي (GI) حوالي 10٪ تعديل على هذا.

فيما يلي جدول لتقييم قاعدة بيانات في ميغابت/ثانية عند معرفة كل هذه العوامل :

تيار مكاني

إتش تي تي

MCS

فهرس

تكييف

معدل الترميز

20 ميغا هرتز

معدلات البيانات (ميغابايت/ثانية)

40 ميغا هرتز

معدلات البيانات (ميغابايت/ثانية)

80 ميغا هرتز

معدلات البيانات (ميغابايت/ثانية)

160 ميجاهرتز / 80+80 ميجاهرتز

معدلات البيانات

(ميجابايت/ثانية)

800ns gi

1600ns GI

3200ns GI

800ns gi

1600ns GI

3200ns GI

800ns gi

1600ns GI

3200ns GI

800ns gi

1600ns GI

3200ns GI

1

0

بي بي إس كي

1/2

8.6

8.1

7.3

17.2

16.3

14.6

36

34

30.6

72.1

68.1

61.3

1

QPSK

1/2

17.2

16.3

14.6

34.4

32.5

29.3

72.1

68.1

61.3

144.1

136.1

122.5

2

QPSK

3/4

25.8

24.4

21.9

51.6

48.8

43.9

108.1

102.1

91.9

216.2

204.2

183.8

3

16-QAM

1/2

34.4

32.5

29.3

68.8

65

58.5

144.1

136.1

122.5

288.2

272.2

245

4

16-QAM

3/4

51.6

48.8

43.9

103.2

97.5

87.8

216.2

204.2

183.8

432.4

408.3

367.5

5

64-QAM

2/3

68.8

65

58.5

137.6

130

117

288.2

272.2

245

576.5

544.4

490

6

64-QAM

3/4

77.4

73.1

65.8

154.9

146.3

131.6

324.3

306.3

275.6

648.5

612.5

551.3

7

64-QAM

5/6

86

81.3

73.1

172.1

162.5

146.3

360.3

340.3

306.3

720.6

680.6

612.5

8

256-QAM

3/4

103.2

97.5

87.8

206.5

195

175.5

432.4

408.3

367.5

864.7

816.7

735

9

256-QAM

5/6

114.7

108.3

97.5

229.4

216.7

195

480.4

453.7

408.3

960.8

907.4

816.7

10

1024-QAM

3/4

129

121.9

109.7

258.1

243.8

219.4

540.4

510.4

459.4

1080.9

1020.8

918.8

11

1024-QAM

5/6

143.4

135.4

121.9

286.8

270.8

243.8

600.5

567.1

510.4

1201

1134.3

1020.8

2

0

بي بي إس كي

1/2

7.2

16.3

14.6

34.4

32.5

29.3

72.1

68.1

61.3

144.1

136.1

122.5

1

QPSK

1/2

34.4

32.5

29.3

68.8

65

58.5

144.1

136.1

122.5

288.2

272.2

245

2

QPSK

3/4

51.6

48.8

43.9

103.2

97.5

87.8

216.2

204.2

183.8

432.4

408.3

367.5

3

16-QAM

1/2

68.8

65

58.5

137.6

130

117

288.2

272.2

245

576.5

544.4

490

4

16-QAM

3/4

103.2

97.5

87.8

206.5

195

175.5

432.4

408.3

367.5

864.7

816.7

735

5

64-QAM

2/3

137.6

130

117

275.3

260

234

576.5

544.4

490

1152.9

1088.9

980

6

64-QAM

3/4

154.9

146.3

131.6

309.7

292.5

263.3

648.5

612.5

551.3

1297.1

1225

1102.5

7

64-QAM

5/6

172.1

162.5

146.3

344.1

325

292.5

720.6

680.6

612.5

1441.2

1361.1

1225

8

256-QAM

3/4

206.5

195

175.5

412.9

390

351

864.7

816.7

735

1729.4

1633.3

1470

9

256-QAM

5/6

229.4

216.7

195

458.8

433.3

390

960.8

907.4

816.7

1921.6

1814.8

1633.3

10

1024-QAM

3/4

258.1

243.8

219.4

516.2

487.5

438.8

1080.9

1020.8

918.8

2161.8

2041.7

1837.5

11

1024-QAM

5/6

286.8

270.8

243.8

573.5

541.7

487.5

1201

1134.3

1020.8

2402

2268.5

2041.7

3

0

بي بي إس كي

1/2

25.8

24.4

21.9

51.6

48.8

43.9

108.1

102.1

91.9

216.2

204.2

183.8

1

QPSK

1/2

51.6

48.8

43.9

103.2

97.5

87.8

216.2

204.2

183.8

432.4

408.3

367.5

2

QPSK

3/4

77.4

73.1

65.8

154.9

146.3

131.6

324.3

306.3

275.6

648.5

612.5

551.3

3

16-QAM

1/2

103.2

97.5

87.8

206.5

195

175.5

432.4

408.3

367.5

864.7

816.7

735

4

16-QAM

3/4

154.9

146.3

131.6

309.7

292.5

263.3

648.5

612.5

551.3

1297.1

1225

1102.5

5

64-QAM

2/3

206.5

195

175.5

412.9

390

351

864.7

816.7

735

1729.4

1633.3

1470

6

64-QAM

3/4

232.3

219.4

197.4

464.6

438.8

394.9

972.8

918.8

826.9

1945.6

1837.5

1653.8

7

64-QAM

5/6

258.1

243.8

219.4

516.2

487.5

438.8

1080.9

1020.8

918.8

2161.8

2041.7

1837.5

8

256-QAM

3/4

309.7

292.5

263.3

619.4

585

526.5

1297.1

1225

1102.5

2594.1

2450

2205

9

256-QAM

5/6

344.1

325

292.5

688.2

650

585

1441.2

1361.1

1225

2882.4

2722.2

2450

10

1024-QAM

3/4

387.1

365.6

329.1

774.3

731.3

658.1

1621.3

1531.3

1378.1

3242.6

3062.5

2756.3

11

1024-QAM

5/6

430.1

406.3

365.6

860.3

812.5

731.3

1801.5

1701.4

1531.3

3602.9

3402.8

3062.5

يمكن العثور على جدول أكثر اكتمالا على العنوان https://mcsindex.com/

ملاحظة: معدل البيانات لا يساوي الإنتاجية المتوقعة التي يمكن تحقيقها. ويرتبط هذا بطبيعة معيار 802.11 الذي ينطوي على الكثير من النفقات الإدارية العامة (إطارات الإدارة، والخلافات، والتصادم، والإقرارات،...) ويمكن أن يعتمد على الارتباط SNR، RSSI وعوامل هامة أخرى.

وهذه قاعدة ثابتة:

سعة المعالجة المتوقعة = معدل بيانات × 0. 65

لنأخذ مثالا حقيقيا عن الحياة. نقطة وصول من Cisco 9120 مزودة بهاتف ذكي حديث يدعم تقنية Wi-Fi 6 ويتميز بإمكانية إستخدام مسارين فضائيين. إذا كنا في بيئة عالية الكثافة حيث يتم إستخدام قنوات 20 ميجاهرتز، فإن الحد الأقصى لمعدل البيانات المستخدم يتراوح بين 240 و 280 ميجابت في الثانية حسب الفاصل الزمني للحراسة. وهذا يعني أنه في ظل بيئة نظيفة وظروف إختبار معينة، قد يكون لدينا عميل واحد يقوم بنقل البيانات بسرعة تتراوح بين 160 إلى 200 ميجابت في الثانية على الأرجح (أي ما بين 65 إلى 70٪ من كفاءة البروتوكول). يكون ذلك صحيحا فقط عند إجراء إختبار نقل كبير أو إختبار سرعة فعلي حيث يتم تحسين البروتوكول للوصول إلى الحد الأقصى لسعة معالجة البيانات. عند إستخدام تطبيقات أخرى، يتم تقليل سعة المعالجة نظرا لأن زمن الوصول يلعب أيضا دورا في البروتوكولات التي تقوم بتشغيل مجموعة من الحزم وتنتظر الإقرارات قبل التقدم إلى الأمام.

لاحظ أيضا أن بيئة الشبكات اللاسلكية مشتركة، وهذا يعني أن كمية العملاء المتصلين بنقطة الوصول يتقاسمون الإنتاج الفعال فيما بينهم. إذا تمكن عميل واحد يعمل إختبار سرعة من الوصول إلى سرعة تتراوح من 160 إلى 200 ميجابت في الثانية، فهذا يعني أن عميلين يقومان باختبار سرعة في نفس الوقت يلاحظان كل منهما من 80 إلى 100 ميجابت في الثانية. إذا قام أربعة عملاء بتجربة سرعة في نفس الوقت، فإنهم يرون سرعة تتراوح من 40 إلى 50 ميجابت في الثانية ...

وفوق كل ذلك، المزيد من العملاء يعني مزيدا من الخلافات وحتما المزيد من التصادمات. تنخفض كفاءة خلية التغطية بشكل كبير مع زيادة عدد العملاء. وبالتالي، فمن غير الواقعي تحديد أي نوع من إتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتحقيق الإنتاجية في الأماكن التي لا تتحكم فيها في كمية العملاء المتصلين أو ما يقومون به على الشبكة من حيث النشاط.

إجراء

عموما، يمكن أن يكون لدينا إثنين من السيناريوهات عندما تقوم باختبار الخرج:

- توجد نقاط الوصول في التحويل المحلي بتقنية FlexConnect

- توجد نقاط الوصول في الوضع المحلي أو التحويل المركزي FlexConnect

خذ هذه السيناريوهات واحدا تلو الآخر:

(الرسم التخطيطي 1)

في حالة المخطط 1، نفترض أن نقاط الوصول في الوضع المحلي من FlexConnect central switching.

وهذا يعني أن كل حركة مرور العميل يتم تضمينها في نفق CAPWAP وإنهاؤها على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

(الرسم التخطيطي 2)

يظهر الخط الأحمر في الرسم التخطيطي 2 تدفق حركة مرور البيانات من العميل اللاسلكي.

يجب أن يكون خادم iPerf قريبا قدر الإمكان من نقطة نهاية حركة المرور، موصلا بشكل مثالي في نفس المحول مثل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) نفسه ويستخدم شبكة VLAN نفسها.

في حالة التحويل المحلي FlexConnect، يتم إنهاء حركة مرور العميل على نقطة الوصول (AP) نفسها، وبالنظر إلى أنه يجب إعداد خادم iPerf على أنه قريب من نقطة إنهاء حركة مرور العميل اللاسلكية، قم بتوصيل خادم iPerf بنفس المحول ونفس شبكة VLAN حيث يتم توصيل نقطة الوصول.

في حالتنا هذا هو مفتاح الوصول (الرسم التخطيطي 3).

(الرسم التخطيطي 3)

يمكن تقسيم إختبارات iPerf إلى فئتين: المنبع والتراجع.

بافتراض أن خادم iPerf يقوم بالإصغاء وأن عميل iPerf يقوم بإنشاء حركة مرور البيانات، فعندما يكون خادم iPerf على الجانب السلكي، يعتبر هذا إختبار تدفق بيانات من الخادم.

يستخدم العميل اللاسلكي تطبيق iPerf لدفع حركة مرور البيانات إلى الشبكة.

يكون إختبار الإتجاه الهابط عكسيا، مما يعني أن خادم iPerf معين على العميل اللاسلكي نفسه وأن عميل iPerf على الجانب السلكي يدفع حركة مرور البيانات إلى العميل اللاسلكي، وفي هذا السيناريو، يعتبر ذلك تدفقا.

يجب إجراء الاختبار باستخدام TCP و UDP. أنت يستطيع استعملت هذا أمر أن ينجز الاختبار:

iperf3 -s  <- this command starts iPerf server

iperf3 -c SERVER_ADDRESS -u -b700M <- this command initiates UDP iPerf test with bandwidth of 700 Mbps

iperf3 -c SERVER_ADDRESS <- this command initiates a simple TCP iPerf test

iperf3 -c SERVER_ADDRESS  -w WINDOW_SIZE  -P NUM_OF_PARALLEL_TCP_STREAMS <- this commands initiates a more complex  TCP iPerf test where you can adjust the window size as well the number of parallel TCP streams.

Please not that in this case you should consider the sum of all the streams as the result

مثال على مخرجات iPerf3:

بروتوكول TCP iPerf3:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec   188 MBytes   157 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.05  sec   304 MBytes   254 Mbits/sec                  receiver

With 10 parallel TCP streams:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec  88.6 MBytes  73.9 Mbits/sec                  receiver

[  7]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  7]   0.00-10.06  sec  79.2 MBytes  66.0 Mbits/sec                  receiver

[  9]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  9]   0.00-10.06  sec  33.6 MBytes  28.0 Mbits/sec                  receiver

[ 11]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 11]   0.00-10.06  sec  48.7 MBytes  40.6 Mbits/sec                  receiver

[ 13]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 13]   0.00-10.06  sec  77.0 MBytes  64.2 Mbits/sec                  receiver

[ 15]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 15]   0.00-10.06  sec  61.8 MBytes  51.5 Mbits/sec                  receiver

[ 17]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 17]   0.00-10.06  sec  46.1 MBytes  38.4 Mbits/sec                  receiver

[ 19]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 19]   0.00-10.06  sec  43.9 MBytes  36.6 Mbits/sec                  receiver

[ 21]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 21]   0.00-10.06  sec  33.3 MBytes  27.8 Mbits/sec                  receiver

[ 23]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 23]   0.00-10.06  sec  88.8 MBytes  74.0 Mbits/sec                  receiver

[SUM]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[SUM]   0.00-10.06  sec   601 MBytes   501 Mbits/sec                  receiver

UDP iPerf3:

عند إستخدام بروتوكول UDP، من المهم التأكد من عدم حدوث فقد صغير للحزم. من الممكن أن ترى أرقام إنتاجية عالية جدا، ولكن إذا كان لديك فقدان حزم بنسبة 50٪، فأنت لم تقم في الواقع بنقل هذا الكم من البيانات.

في بعض الأحيان، يسيء البرنامج التصرف ولا يعطي متوسط النطاق الترددي في نهاية إختبار UDP.

لايزال من الممكن تلخيص عرض النطاق لكل ثانية وتقسيمه على عدد الثواني:

Accepted connection from 192.168.240.38, port 49264

[  5] local 192.168.240.43 port 5201 connected to 192.168.240.38 port 51711

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-1.00   sec  53.3 MBytes   447 Mbits/sec  0.113 ms  32/6840 (0.47%)

[  5]   1.00-2.00   sec  63.5 MBytes   533 Mbits/sec  0.129 ms  29/8161 (0.36%)

[  5]   2.00-3.00   sec  69.8 MBytes   586 Mbits/sec  0.067 ms  30/8968 (0.33%)

[  5]   3.00-4.00   sec  68.7 MBytes   577 Mbits/sec  0.071 ms  29/8827 (0.33%)

[  5]   4.00-5.00   sec  68.0 MBytes   571 Mbits/sec  0.086 ms  55/8736 (0.63%)

[  5]   5.00-6.00   sec  68.6 MBytes   576 Mbits/sec  0.076 ms  70/8854 (0.79%)

[  5]   6.00-7.00   sec  66.8 MBytes   561 Mbits/sec  0.073 ms  34/8587 (0.4%)

[  5]   7.00-8.00   sec  67.1 MBytes   563 Mbits/sec  0.105 ms  44/8634 (0.51%)

[  5]   8.00-9.00   sec  66.7 MBytes   559 Mbits/sec  0.183 ms  144/8603 (1.7%)

[  5]   9.00-10.00  sec  64.1 MBytes   536 Mbits/sec  0.472 ms  314/8415 (3.7%)

[  5]  10.00-10.05  sec   488 KBytes  76.0 Mbits/sec  0.655 ms  2/63 (3.2%)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.655 ms  783/84688 (0.92%)

[SUM]  0.0-10.1 sec  224 datagrams received out-of-order

ملاحظة: من المتوقع أن تكون نتائج إختبار iPerf أفضل قليلا في إختبارات FlexConnect المحلية مقارنة بسيناريو التحويل المركزي.

وهذا يرجع إلى حقيقة أن حركة مرور العميل يتم كبسلها في CAPWAP، مما يضيف المزيد من النفقات العامة لحركة المرور ويعمل WLC بصفة عامة كعنق زجاجة حيث أنها نقطة التجميع لجميع حركة مرور العملاء اللاسلكيين.

كذلك، من المتوقع أن يعطي إختبار أداء بروتوكول UDP نتائج أفضل في بيئة نظيفة لأنها أكثر طرق النقل فعالية عندما يكون الاتصال موثوقا به. ومع ذلك، يمكن أن يربح بروتوكول TCP في حالة التجزئة الكثيفة (عند إستخدام TCP Adjust MSS) أو اتصال غير موثوق به

.

التحقق من الصحة والتحقق من الصحة

للتحقق من معدل البيانات الذي يتم فيه توصيل العميل، قم بإصدار هذا الأمر في واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

WLC#show wireless client mac e88d.a6b0.3bca det

Client MAC Address : e88d.a6b0.3bca

Client MAC Type : Universally Administered Address

Client DUID: NA

Client IPv4 Address : 192.168.1.44

Client IPv6 Addresses : fe80::7798:a5a:a957:ec89

Client Username: N/A

AP MAC Address : 18f9.354d.9d60

AP Name: 9164-etage

AP slot : 1

Client State : Associated

Policy Profile : Darchispp

Flex Profile : default-flex-profile

Wireless LAN Id: 2

WLAN Profile Name: Darchis6

Wireless LAN Network Name (SSID): Darchis6

BSSID : 18f9.354d.9d6f

Connected For : 103 seconds

Protocol : 802.11ax - 5 GHz

Channel : 52

Client IIF-ID : 0xa0000003

Association Id : 2

Authentication Algorithm : Open System

Idle state timeout : N/A

Session Timeout : 80000 sec (Remaining time: 79899 sec)

Session Warning Time : Timer not running

Input Policy Name  : None

Input Policy State : None

Input Policy Source : None

Output Policy Name  : None

Output Policy State : None

Output Policy Source : None

WMM Support : Enabled

U-APSD Support : Disabled

Fastlane Support : Disabled

Client Active State : Active

Power Save : ON

Current Rate : m10 ss2

Supported Rates : 54.0

AAA QoS Rate Limit Parameters:

QoS Average Data Rate Upstream             :  (kbps)

QoS Realtime Average Data Rate Upstream    :  (kbps)

QoS Burst Data Rate Upstream               :  (kbps)

QoS Realtime Burst Data Rate Upstream      :  (kbps)

QoS Average Data Rate Downstream           :  (kbps)

QoS Realtime Average Data Rate Downstream  :  (kbps)

QoS Burst Data Rate Downstream             :  (kbps)

QoS Realtime Burst Data Rate Downstream    :  (kbps)

Mobility:

Move Count                  : 0

Mobility Role               : Local

Mobility Roam Type          : None

Mobility Complete Timestamp : 02/26/2024 14:35:10 Central

Client Join Time:

Join Time Of Client : 02/26/2024 14:35:10 Central

Client State Servers : None

Client ACLs : None

Policy Manager State: Run

Last Policy Manager State : IP Learn Complete

Client Entry Create Time : 103 seconds

Policy Type : WPA3

Encryption Cipher : CCMP (AES)

Authentication Key Management : FT-SAE

AAA override passphrase : No

SAE PWE Method : Hash to Element(H2E)

Transition Disable Bitmap : None

User Defined (Private) Network : Disabled

User Defined (Private) Network Drop Unicast : Disabled

Encrypted Traffic Analytics : No

Protected Management Frame - 802.11w : Yes

EAP Type : Not Applicable

VLAN Override after Webauth : No

VLAN : default

Multicast VLAN : 0

VRF Name : N/A

WiFi Direct Capabilities:

WiFi Direct Capable           : No

Central NAT : DISABLED

Session Manager:

Point of Attachment : capwap_90000002

IIF ID             : 0x90000002

Authorized         : TRUE

Session timeout    : 80000

Common Session ID: 00000000000041B8E5D75432

Acct Session ID  : 0x00000000

Auth Method Status List

Method : FT-SAE

Local Policies:

Service Template : wlan_svc_Darchispp (priority 254)

VLAN             : 1

Absolute-Timer   : 80000

Server Policies:

Resultant Policies:

VLAN Name        : default

VLAN             : 1

Absolute-Timer   : 80000

DNS Snooped IPv4 Addresses : None

DNS Snooped IPv6 Addresses : None

Client Capabilities

CF Pollable : Not implemented

CF Poll Request : Not implemented

Short Preamble : Not implemented

PBCC : Not implemented

Channel Agility : Not implemented

Listen Interval : 0

Fast BSS Transition Details :

Reassociation Timeout : 20

11v BSS Transition : Implemented

11v DMS Capable : No

QoS Map Capable : No

FlexConnect Data Switching : Local

FlexConnect Dhcp Status : Local

FlexConnect Authentication : Local

Client Statistics:

Number of Bytes Received from Client : 64189

Number of Bytes Sent to Client : 85831

Number of Packets Received from Client : 808

Number of Packets Sent to Client : 244

Number of Data Retries : 66

Number of RTS Retries : 0

Number of Tx Total Dropped Packets : 0

Number of Duplicate Received Packets : 0

Number of Decrypt Failed Packets : 0

Number of Mic Failured Packets : 0

Number of Mic Missing Packets : 0

Number of Policy Errors : 0

Radio Signal Strength Indicator : -41 dBm

Signal to Noise Ratio : 52 dB

Fabric status : Disabled

Radio Measurement Enabled Capabilities

Capabilities: None

Client Scan Report Time : Timer not running

Client Scan Reports

Assisted Roaming Neighbor List

Nearby AP Statistics:

EoGRE : Pending Classification

Device Classification Information:

Device Type      : Un-Classified Device

Device Name      : Unknown Device

Protocol Map     : 0x000001  (OUI)

Max Client Protocol Capability:

WiFi to Cellular Steering : Not implemented

Cellular Capability : N/A

Advanced Scheduling Requests Details:

Apple Specific Requests(ASR) Capabilities/Statistics:

Regular ASR support: DISABLED

يمكنك رؤية هذا العميل المعين متصلا على هذا المعدل:

المعدل الحالي..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مما يعني أن العميل يستخدم مؤشر MCS 10 (m10) على مسارين فضائيين (ss2)

من الأمر "show client mac <mac> det"، لا يمكن معرفة ما إذا كان العميل متصلا على ربط قناة بسرعة 20/40/80 ميجاهرتز.

يمكن القيام بذلك مباشرة على نقطة الوصول:

9164 مثال:

#show controllers dot11Radio 2 client E8:8D:A6:B0:3B:CA

mac radio vap aid state       encr  Maxrate Assoc   Cap is_wgb_wired      wgb_mac_addr

E8:8D:A6:B0:3B:CA     2   0  33   FWD AES_CCM128 MCS112SS HE-6E HE-6E        false 00:00:00:00:00:00

Configured rates for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

Legacy Rates(Mbps): 6 9 12 18 24 36 48 54

HE Rates: 1SS:M0-11 2SS:M0-11

HT:yes     VHT:no     HE:yes     40MHz:no     80MHz:yes     80+80MHz:no     160MHz:yes

11w:yes     MFP:no     11h:no     session_timeout: 79950     encrypt_policy: 4

_wmm_enabled:yes     qos_capable:yes     WME(11e):no     WMM_MIXED_MODE:no

short_preamble:no     short_slot_time:no     short_hdr:no     SM_dyn:no

short_GI_20M:no     short_GI_40M:no     short_GI_80M:no     LDPC:no     AMSDU:yes     AMSDU_long:no

su_mimo_capable:no     mu_mimo_capable:no     is_wgb_wired:no     is_wgb:no

HE_DL-MIMO:yes     HE_UL-MIMO:yes     HE_DL-OFDMA:yes     HE_UL-OFDMA:yes     HE_TWT_CAPABLE:no

Additional info for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

RSSI: -52

SNR: 41

PS  : Legacy (Sleeping)

Tx Rate: 1297100 Kbps

Rx Rate: 1921600 Kbps

VHT_TXMAP: 0

CCX Ver: 0

Rx Key-Index Errs: 0

Statistics for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

mac   intf TxData TxMgmt TxUC TxBytes TxFail TxDcrd TxCumRetries RxData RxMgmt RxBytes RxErr                      TxRt(Mbps) RxRt(Mbps) idle_counter stats_ago expirat

ion

E8:8D:A6:B0:3B:CA apr2v0    391      4  391  129127      0      0           97    559      4   74055     0 HE-160,2SS,MCS6,GI0.8 ,BF(1297)         12          295  8.674000      79

950

Per TID packet statistics for client E8:8D:A6:B0:3B:CA

Priority Rx Pkts Tx Pkts Rx(last 5 s) Tx (last 5 s)

0     539     383           84            28

1       0       0            0             0

2       0       2            0             0

3       0       0            0             0

4       0       0            0             0

5       0       0            0             0

6      20       3            5             1

7       0       3            0             0

Rate Statistics:

Rate-Index    Rx-Pkts    Tx-Pkts Tx-Retries

0        176          3          0

5          0         62          0

6          4        178         21

7        250        152         52

8        100          2         22

9         51          0          0

10          1          0          0

11          0          0          2

webauth done: true

Pre-WebAuth ACLs:

Post-Auth ACLs:

Acl name Quota Bytes left In bytes Out bytes In pkts Out pkts Drops-in Drops-out

iPSK TAG: \<0000000000000000>

MAC Allow HIT iPSK tag

E8:8D:A6:B0:3B:CA  true   0      \<>

الخيار الأخير للتحقق من المعدل المتصل هو التقاط OTA. في معلومات الراديو الخاصة بحزمة البيانات، يمكنك العثور على المعلومات الضرورية:

تم التقاط هذا OTA مع عميل 11ac كتاب ماك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة عدم حصولك على النتائج المتوقعة أثناء الاختبار، هناك عدة طرق لاستكشاف المشكلة وإصلاحها وجمع المعلومات الضرورية قبل فتح حالة مركز المساعدة الفنية (TAC).

قد تتسبب هذه المشاكل في:

-العميل

- AP

- المسار السلكي (تحويل المشاكل ذات الصلة)

- WLC

أستكشاف أخطاء العميل وإصلاحها

- الخطوة الأولى هي تحديث برامج التشغيل الموجودة على أجهزة العميل اللاسلكية إلى أحدث إصدار

- الخطوة الثانية هي إختبار iPerf مع العملاء الذين لديهم محول لاسلكي مختلف لمعرفة ما إذا كنت قد حصلت على نفس النتائج

أستكشاف أخطاء نقطة الوصول وإصلاحها

يمكن أن يكون هناك سيناريوهات عندما تكون نقطة الوصول تقوم بإسقاط حركة المرور، أو إطارات معينة أو سوء تصرف بشكل آخر.

in order to نلت كثير معلومة حول هذا، هناك يحتاج عبر ال Air (OTA) على قبض + فسحة بين دعامتين جلسة على ال ap switchport (فسحة بين دعامتين ينبغي كنت على المفتاح حيث ال ap يكون ربطت)

على قبض OTA وفسحة بين دعامتين ينبغي كنت عملت أثناء الاختبار، يستعمل SSID مفتوح in order to كنت يمكن أن يرى الحركة مرور يمر إلى ال ap وحركة مرور ap يمر باتجاه العميل والعكس.

هناك العديد من الأخطاء المعروفة لهذا السلوك:

CSCvg07438: AP3800: سعة معالجة منخفضة بسبب عمليات إسقاط الحزم في AP في كل من الحزم المجزأة وغير المجزأة

CSCva58429: نقطة الوصول Cisco 1532i AP: سعة معالجة منخفضة (التحويل المحلي FlexConnect + EoGRE)

أستكشاف أخطاء المسار السلكية وإصلاحها

قد تكون هناك بعض المشاكل على المحول نفسه، يلزمك التحقق من مقدار حالات السقوط على الواجهات وإذا زادت هذه الحالات أثناء الاختبارات.

حاول إستخدام منفذ آخر على المحول لتوصيل نقطة الوصول أو WLC.

خيار آخر هو توصيل عميل بنفس المحول (حيث تكون نقطة نهاية العميل [AP/WLC] متصلة بها) ووضعها على شبكة VLAN نفسها، ثم تشغيل الاختبارات المتصلة سلكيا على شبكة VLAN نفسها لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مشاكل في المسار السلكي.

أستكشاف أخطاء WLC وإصلاحها

قد يكون أن WLC يسقط حركة مرور البيانات (عندما تكون نقاط الوصول في الوضع المحلي) من العميل.

يمكنك وضع نقطة الوصول في وضع FlexConnect وشبكة WLAN في التحويل المحلي، ثم تشغيل الاختبارات.

إذا لاحظت وجود إختلافات كبيرة في الإنتاجية في الوضع المحلي (التحويل المركزي) مقارنة بالتبديل المحلي في FlexConnect وعدم وجود مشكلة في المحول المتصل بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، فمن الأرجح أن وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) تقوم بإسقاط حركة مرور البيانات.

لاستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها، قم بتطبيق خطة الإجراء:

- فسحة بين دعامتين على ال WLC switchport (ينبغي كنت أنجزت على المفتاح)

- فسحة بين دعامتين على ال ap ميناء

- التقاط OTA للعميل

من خلال تنفيذ عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه وتقديم النتائج إلى TAC، يؤدي ذلك إلى تسريع عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.