المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

قيود VideoStream

تدفق VideoStream عبر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من تمكين Multicast Direct

تمكين تصحيح الأخطاء على WLC

مثال على مخرجات أمر تصحيح الأخطاء

التحقق من إدخالات MGID على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

أستكشاف أخطاء جودة الفيديو وإصلاحها على نقطة الوصول

تم رفض التدفق بواسطة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى فيديو دفق إصدار على ال cisco 5760 sery لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- السلسلة Cisco 5760 Series WLC

- تكوين VideoStream على السلسلة 5760 WLC

- نقطة الوصول (AP) من سلسلة Cisco 3602

ملاحظة: راجع قسم تكوين VideoStream GUI من دليل تكوين VideoStream Cisco IOS XE الإصدار 3SE Cisco 3850 Series Catalyst Switch للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين VideoStream.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- ال cisco 5760 sery WLC أن يركض برمجية إطلاق 3.3.2

- نقطة الوصول من السلسلة Cisco 3602 Series AP التي تعمل في وضع Lightweight

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يقدم هذا قسم نظرة عامة على تدفق VideoStream من خلال ال WLC والحدود الحالية.

قيود VideoStream

يتيح VideoStream للبنية اللاسلكية نشر نقل فيديو البث المتعدد عبر المؤسسة إلى عملاء لاسلكيين. تشتمل آلية توصيل فيديو البث المتعدد الحالية على هذه القيود:

- يتم إرسال حزم البث المتعدد بأعلى معدل بيانات إلزامي. وهذا يعني أنه حتى في حالة تمكن العميل من الاقتران بمعدل بيانات يبلغ 802.11n، يتم إرسال حزم الفيديو بمعدلات أقل بكثير.

- لا يتم التعرف على حزم البث المتعدد نظرا لوجود عدة مستلمين وليس من الممكن تطوير تلقي الإقرارات من كل عميل.

لحل هذه القيود، يرسل VideoStream حزم البث المتعدد للفيديو كحزم بث أحادي عبر الهواء. ومع هذه العملية، يمكن لنقطة الوصول إستخدام معدل البيانات الفردي لكل عميل. وهذا يسمح للعميل أيضا بالتعرف على أي حزم لا يتم استقبالها.

تدفق VideoStream عبر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

هنا رسم بياني شبكة أن يوضح ال VideoStream تدفق من خلال ال WLC:

فيما يلي تفاصيل المخطط لهذا الإعداد:

- عنوان MAC الخاص بالعميل هو 0017.7c2f.b86e.

- عنوان IP لفيديو البث المتعدد هو 239.1.1.1.

- يتم إستخدام البث المتعدد مع البث الأحادي كآلية تسليم البث المتعدد إلى نقطة الوصول.

تصف هذه الخطوات تدفق VideoStream:

1. يرسل العميل رسالة انضمام إلى بروتوكول إدارة مجموعة الإنترنت (IGMP) تعترض WLC.

2. تقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بإنشاء إدخال تعريف مجموعة التعيين (MGID) لتعيين التدفق باستخدام طلب العميل وشبكة VLAN المقترنة.

3. أحد الجوانب الرئيسية ل VideoStream الذي يجعله مختلفا عن حركة مرور البث المتعدد العادية هو أن WLC يتحقق من مع نقطة الوصول للتحقق من أنها تحتوي على النطاق الترددي المطلوب لخدمة هذا الدفق، فإنها ترسل رسائل التحكم في الموارد اللاسلكية (RRC) إلى نقطة الوصول.

4. ترجع نقطة الوصول عرض النطاق الترددي والإحصاءات الأخرى ذات الصلة في إستجابة RRC. يعلم هذا ال WLC من النطاق الترددي أن يكون يتوفر على ال ap.

5. استنادا إلى الاستجابة من نقطة الوصول، تقرر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) قبول التدفق وإرسال رسالة انضمام IGMP إلى الخادم. يمكنك تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) حتى يقوم بإعادة توجيه هذا التدفق حتى إذا لم يكن هناك نطاق ترددي كاف على نقطة الوصول، ومع ذلك، فإنه يحدد التدفق لقائمة انتظار أفضل الجهود. قد يستخدم أيضا الإجراء الافتراضي، وهو عدم السماح بالدفق وإسقاط رسالة انضمام IGMP.

6. تخبر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) نقطة الوصول بأن التدفق يتم السماح به وتشير إلى مقدار النطاق الترددي الذي يجب حجزه لهذا التدفق.

7. يقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بإعلام نقطة الوصول بتعيين WLAN-MGID للعميل.

8. وتقوم نقطة الوصول بعد ذلك بتتبع مقدار عرض النطاق الترددي الذي يستخدمه العميل ومقدار النطاق الترددي المتبقي لكل جهاز لاسلكي. يتم إستخدام هذه المعلومات عندما يجب إضافة تدفقات إضافية.

9. عندما يستقبل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) حركة مرور البث المتعدد الموجهة إلى العميل، فإنه يتحقق من تكوين VideoStream ومن وجود إدخال MGID تم إنشاؤه بالفعل.

10. إذا تم استيفاء كلا الشرطين، فإن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يقوم بإعادة توجيه التدفقات إلى جميع نقاط الوصول التي تحتوي على عملاء يطلبون هذا التدفق. تسلم ال WLC البث المتعدد إلى ال APs مع إما multicast مع unicast أو multicast مع multicast، يؤسس على التسليم آلية أن يكون شكلت.

11. تقوم نقطة الوصول باستبدال عنوان الوجهة بعنوان للبث الأحادي وترسل الدفق عبر البث الأحادي إلى كل عميل يطلب التدفق. تتضمن الحزم علامة AF41 DSCP (قيمة 802.1p 4) ويتم إرسالها بمعدل البيانات الذي يتم إستخدامه لكل عميل فردي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استعملت المعلومة في هذا قسم in order to تحريت VideoStream تدفق من خلال ال WLC.

التحقق من تمكين Multicast Direct

دخلت in order to دققت أن multicast مكنت مباشرة على ال WLC، هذا أمر:

5760#show wireless media-stream multicast-direct state

Multicst-direct State : Enabled

يمكنك أيضا إستخدام الأمر show wireless media-stream group summary للتحقق مما إذا تم تمكين عنوان بث متعدد محدد:

5760#show wireless media-stream group summary

Number of Groups : 1

Stream Name   Start IP     End IP        Status

------------------------------------------------

video_stream  239.1.1.1    239.1.1.1     Enabled

ملاحظة: يجب عليك تمكين Mullicast-Direct بشكل عام أولا، ثم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أيضا.

تمكين تصحيح الأخطاء على WLC

يمكنك تمكين تصحيح الأخطاء على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للتحقق من تفاوض RRC بشكل صحيح ومن السماح بتدفق الوسائط. هذه هي أكثر أوامر تصحيح الأخطاء فائدة التي يمكنك تشغيلها:

- debug media-stream خطأ - يوفر هذا الأمر معلومات فيما يتعلق بأي أخطاء تحدث في عملية تدفق الوسائط.

- debug media-stream event - يوفر هذا الأمر معلومات حول تغييرات الحالة المختلفة التي تحدث.

- debug media-stream rrc - يوفر هذا الأمر معلومات حول رسائل RRC التي يتم تبادلها.

- debug call-admission wireless all - يوفر هذا الأمر معلومات فيما يتعلق بتصحيح أخطاء بطاقة الوصول إلى الأوامر (CAC).

- debug ip igmp group_address - يوفر هذا الأمر معلومات حول عملية الانضمام.

مثال على مخرجات أمر تصحيح الأخطاء

تقوم وحدة التحكم في البداية بإنشاء إدخال MGID للعميل بمجرد إرسال رسالة ربط IGMP:

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: mscbApMac =

dca5.f4ec.df30 client_mac_addr = 0017.7c2f.b86e slotId = 0 vapId =

2 mgid = 4161 numOfSGs = 2, rrc_status = 3

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e mc2uc update client 0017.7c2f.b86e radio dca5.f4ec.df30

destIp 239.1.1.1 srcIp 0.0.0.0 mgid 4161 slot 0 vapId 2 vlan 12

وفور اكتمالها، تدرك عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أن عنوان IP هذا للبث المتعدد تم تكوينه لتدفق الوسائط ويبدأ عملية RRC:

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

msPolicyGetRrcQosSupport 1 4 4

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

msPolicyPlatform not AP 1100

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e mc2uc qos admit 1 qos 4 pri 4

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e mc2uc submit client client

0017.7c2f.b86eradio dca5.f4ec.df30 destIp

239.1.1.1 mgid 4161vapId 2 vlan 12

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e FindRequestByClient not found dest

239.1.1.1 client 0017.7c2f.b86e radio dca5.f4ec.df30

source 0.0.0.0 slot 0

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

dca5.f4ec.df30 Creating request 3611 for radio

dca5.f4ec.df30

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Creating request 3611 for client

0017.7c2f.b86e

يرسل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بعد ذلك طلب RRC:

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

rrcEngineInsertAdmitRequest dest 239.1.1.1 mgid 4161

request 3611

*May 7 22:42:23.632: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e rrcEngineSendMeasureMetricsRequest sent

request 3611 to radio dca5.f4ec.df30,

minRate = 6000, maxRetryPercent = 80

ملاحظة: يوضح هذا الإخراج أن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يحدد المقاييس اللازمة للتدفق.

تقوم نقطة الوصول و WLC الآن بإجراء العديد من عمليات التحقق قبل السماح بالتدفق. يتم إجراء هذا التحقق للتحقق مما إذا كان الحد الأقصى لعدد التدفقات قد تم الوصول إليه:

*May 7 22:42:23.637: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

rrcEngineFindRequest look for request 3611

*May 7 22:42:23.637: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

rrcEngineFindRequest found request 3611

*May 7 22:42:23.638: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

dca5.f4ec.df30 rrcEngineProcessRadioMetrics start

radio dca5.f4ec.df30 request 3611

*May 7 22:42:23.638: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

dca5.f4ec.df30 done rrcEngineProcessRadioMetrics

radio dca5.f4ec.df30 request 3611

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

rrcEngineRemoveAdmitRequest request 3611

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

p_video = 0, p_voice = 0, pb = 476, video_qo = 0,

video_l_r_ratio = 0, video_no = 0

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

video_delay_hist_severe = 0, video_pkt_loss_discard =

0, video_pkt_loss_fail = 0

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

radio_tx_q_max_size = 1, radio_tx_q_limit = 5684,

vi_tx_q_max_size = 0, current_rate = 52

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

msPolicyGetStreamParameters streamName video_stream

bandwidth 1000 pakSize 1200

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Admit video: number of streams on

radio is 0, number of streams on client is 0

يتم إجراء هذا التحقق للتحقق مما إذا كان فقد الحزمة لقائمة انتظار الفيديو قد تجاوز الحد:

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Checking Link Stats for AP

dca5.f4ec.df30(0) : pkt_loss = 0, video_pps = 0

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e pkt_discard = 0, num_video_streams = 0

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Link Stats Criteria PASSED for AP

dca5.f4ec.df30(0)

يتم إجراء هذا التحقق للتحقق من النطاق الترددي لنقطة الوصول:

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Requested Video Media Time for AP

dca5.f4ec.df30(0) : cfg_stream_bw = 1000 kbps

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e current_rate = 26 Mbps, new_stream_pps

= 104 pps, video_pkt_size = 1200 bytes => req_mt

= 3354 MT

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e RRC Video BW Check for AP

dca5.f4ec.df30(0) : current chan/voice/video MT =

14875/0/0 MT

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e mt remain 16375 readmit_bias 0

current_video_mt 0 media_time_req 3354

video_mt_limit 15625

بمجرد تمرير كافة المعايير، يتم قبول الدفق. يتم إرسال مصيدة إدخال SNMP لإعلام أن تدفق الوسائط مسموح به، وهو ما يكون مفيدا في الحالات التي يتم فيها إستخدام SNMP لمراقبة التدفقات المسموح بها.

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Video Stream Admitted: passed all

the checks

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Mapping wme code 1 to history code 0

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Admit video: request 3611 radio

dca5.f4ec.df30, decision 1 admission 2

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

mStreamBandMc2ucAdmit besteffort 1

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Approve Admission on radio

dca5.f4ec.df30 request 3611 vlan 12 destIp

239.1.1.1 decision 1 qos 4 admitBest 1

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e RRC Admission: Add history record with

cause code 0 destIp 239.1.1.1

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Sending SNMP admit trap

تتم الآن إضافة معلومات الدفق إلى قاعدة بيانات WLC، ويتم تعيين قيمة جودة الخدمة (QoS) لتدفق الفيديو:

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

bcastRrcHandleClientStatus: group = 239.1.1.1

clientmac = 0017.7c2f.b86eapmac = dca5.f4ec.df30

vlanId = 12 status = 2 qos = 4 mgid = 4161

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e RRC clientRecord add clientMac

0017.7c2f.b86e #of streams 1

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e RadioInsertStreamRecord # of streams

is 1 on radio dca5.f4ec.df30

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e Recording request 3611 destIp

239.1.1.1 qos 4 vlan 12 violation-drop 1 priority 4

sourceIp 0.0.0.0 client 0017.7c2f.b86e radio

dca5.f4ec.df30 slotId 0

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

0017.7c2f.b86e done rrcEngineProcessClientMetrics

client 0017.7c2f.b86e radio dca5.f4ec.df30 request

3611

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

locking mgid Tree in file bcast_process.c line 1988

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

unlocking mgid Tree in file bcast_process.c line 2096

*May 7 22:42:23.643: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm:

spamLradSendMgidInfo: ap = dca5.f4ec.df30 slotId = 0,

apVapId = 2, numOfMgid = 1 mc2ucflag = 1, qos = 4

تقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بإعادة توجيه رسالة ربط IGMP وتحديث المكونات الأخرى:

*May 7 22:42:23.645: (l2mcsn_process_report) Allocating MGID for Vlan:

12 (S,G): :239.1.1.1

*May 7 22:42:23.645: (l2mcast_wireless_alloc_mcast_mgid) Vlan: 12 Source:

0.0.0.0 Group: 239.1.1.1

*May 7 22:42:23.645: (l2mcast_wireless_alloc_mcast_mgid) Source: 0.0.0.0

Group: 239.1.1.1 Vlan: 12 Mgid: 4161

*May 7 22:42:23.645: (l2mcast_wireless_track_and_inform_client) Protocol:

IGMPSN Client-address: 10.105.132.254 (S,G,V): 0.0.0.0 239.1.1.1 12 Port:

Ca0, MGID: 4161 Add: Add

*May 7 22:42:25.399: IGMP(0): Set report delay time to 0.2 seconds for

239.1.1.1 on Vlan12

التحقق من إدخالات MGID على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

أدخل الأمر show wireless multicast group summary للتحقق من إدخالات MGID التي تشكل:

5760#show wireless multicast group summary

IPv4 groups

-------------

MGID    Source     Group         Vlan

--------------------------------------

4160     0.0.0.0      239.1.1.1     12

لتلقي مزيد من التفاصيل حول العملاء المقترنين بإدخال MGID محدد، أدخل الأمر show wireless multicast group_address vlan vlan_id:

5760#show wireless multicast group 239.1.1.1 vlan 12

Source : 0.0.0.0

Group : 239.1.1.1

Vlan : 12

MGID : 4160

Number of Active Clients : 1

Client List

-------------

Client MAC Client IP Status

--------------------------------------------

0017.7c2f.b86e 10.105.132.254 MC2UC_ALLOWED

دخلت in order to دققت ال نفسه معلومة على ال ap، العرض كبواب mgid 4161 أمر:

3602_lw# show capwap mcast mgid id 4161

rx pkts = 6996

tx packets:

wlan : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

slots0 : 0 6996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

slots1 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

slots2 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Normal Mcast Clients:

Reliable Mcast Clients:

Client: 0017.7c2f.b86e --- SlotId: 0 WlanId: 1 --- Qos User Priority: 4

State: ADMITTED

History - Retry Pct: 6 5 13 10 Rate (500 Kbps): 116 116 116 116

ملاحظة: يوضح هذا الإخراج أنه تمت إضافة العميل إلى قائمة عملاء البث الموثوق به بأولوية جودة الخدمة (QoS) التي تبلغ 4.

أستكشاف أخطاء جودة الفيديو وإصلاحها على نقطة الوصول

عند الإبلاغ عن مشاكل في جودة الفيديو، يمكنك التحقق من هذه البيانات على نقطة الوصول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- أدخل الأمر show controller dot11radio 0 txq لعرض إحصائيات قائمة انتظار إرسال الفيديو على نقطة الوصول:

3602_lw#show controller dot11radio 0 txq

(Output clipped)

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts ----

Cnt       Quo Bas Max Cl Cnt Quo Bas Sent Discard Fail Retry Multi

Uplink     0   64  0   0  0   0   5     0   0      0      0     0

Voice      0  512  0   0  0  60   0  3350   0      2      6     0

Video      0 1024  0   0  0   0 200 50406   0      0    878  2589

Best       0 1024  0   0  0 200   0 126946  0      0  20780  5170
من المهم ملاحظة إحصائيات قائمة انتظار الفيديو. يجب مقارنة عدد الحزم التي يتم إرسالها مع عدد الحزم التي يتم إعادة تجربتها بسبب عمليات الإرسال الفاشلة.

- أدخل الأمر show controller dot11radio 0 client لعرض المعلمات لعميل معين:

3602_lw#show controller dot11radio 0 client

RxPkts KBytes Dup Dec Mic TxPkts KBytes Retry RSSI SNR

0017.7c2f.b86e  99600 24688 1276  0   0  168590 157253   341   46  46

- باستخدام إخراج الأمر show controller dot11radio 0، يمكنك أيضا عرض مقاييس إرسال الفيديو. لاحظ عدد مرات الإرسال الناجحة والفاشلة وحالات السقوط من المستوى Q التي تظهر في كل فترة أخذ العينات:

Dot11 Current Video Transmission Metrics:

Arrivals:106 Q-Drops:0 Tries:129 Agg:129 Success:106 Fail:0

Dot11 5-second Video Transmission Metrics:

Arrivals:147 Tries:195 Agg:195 Success:147 Fail:0

Radio-Q-Peak:9 Video-Q-Peak:32 Video-Q-Drops:0

Delay - Tot Msec:1392 10/20/40/40+ Msec:136/15/12/6

Dot11 1-second Video Transmission Metrics:

Q-util:71 max-tx-time:22 p-chan:483 p-video:8 L/r:18911

تم رفض التدفق بواسطة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

يصف هذا القسم العملية التي تحدث عندما لا يكون هناك نطاق ترددي كاف للسماح بتدفق ما. يتحقق عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية من متطلبات الدفق مقابل الحدود التي تم تكوينها ويرفض الدفق:

May 8 10:29:36.890: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: 0017.7c2f.b86e

RRC Video BW Check for AP dca5.f4ec.df30(0) : current

chan/voice/video MT = 16563/0/0 MT

May 8 10:29:36.890: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: 0017.7c2f.b86e

mt remain 14687 readmit_bias 0 current_video_mt 0 media_time_req

2392 video_mt_limit 1562

May 8 10:29:36.890: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: 0017.7c2f.b86e

RRC Video BW Check Failed: Insufficient Video BW for AP

dca5.f4ec.df30(0)

May 8 10:29:36.890: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: 0017.7c2f.b86e

Video Stream Rejected. Bandwidth constraint.

May 8 10:29:36.890: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: 0017.7c2f.b86e

Mapping wme code 8 to history code 1

May 8 10:29:36.890: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: 0017.7c2f.b86e

Deny Admission on radio dca5.f4ec.df30 request 3633 destIp

239.1.1.1 vlan 12

ملاحظة: لأغراض الاختبار، يتم تغيير الحد الأقصى لعرض النطاق المسموح به لنقل الفيديو إلى 1000 كيلوبت في الثانية في هذا المثال.

تظهر رسائل مماثلة عندما يتم رفض التدفق لأي سبب آخر، ويرسل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أيضا ملائمة SNMP:

May 19 10:29:36.890: %IOSXE-7-PLATFORM: 1 process wcm: 0017.7c2f.b86e

Sending SNMP deny trap