المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الإجراء

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند إجراء نسخ الرمز المجهري وتحميله بشكل صحيح لنظام من نقطة إلى عدة نقاط (P2MP). قم بعمل ملاحظة بالمكان الافتراضي لهذا الميكروكود بحيث يمكنك تحميله بشكل صحيح إذا تم وضعه في مكان آخر.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الشبكات اللاسلكية

- إستخدام سطر الأوامر

تأكد من أن لديك حق وصول EXEC المميز ("enabled") على الموجه الذي تريد فحصه.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- منتجات uBR7223 و uBR7246 و uBR7246VXR

- أي إصدار من برنامج Cisco IOS®يدعم الاتصال اللاسلكي الثابت P2MP

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الإجراء

هنا توضيح لإجراءات نسخ وتحميل الميكروكود. in order to أنجزت هذا إجراء، أنت ينبغي يتلقى امتياز وصول (أو "يمكن") إلى المسحاج تخديد.

HEADEND#show microcode

Microcode images for downloadable hardware

HW Type      Microcode image names

------------------------------------------

cwrhe  default    slot0:/rhe02-05

!--- Note the default location

cwrsu  default    flash:/rsu02-05

!--- Note the default location

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

No files in directory

20578304 bytes total (20578304 bytes free)

HEADEND#copy tftp slot0:

Address or name of remote host [171.68.191.135]?

Source filename [rhe03-00.bin]?

Destination filename [rhe03-00.bin]? rhe03-00

Accessing tftp://171.68.191.135/rhe03-00.bin...

Loading rhe03-00.bin from 171.68.191.135 (via FastEthernet0/0): !!!

Expanding slot1:rhe03-00/fir.001 (766041

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/crx.001 (219045

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/ctx.001 (219052

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/txdsp.001 (318334

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/rxdsp.001 (167064

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/dsprx.000 (262240

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/pic-idu.000 (12868 bytes): !!!!

[OK - 1971200/3942400 bytes]

1971200 bytes copied in 2234.512 secs (882 bytes/sec)

HEADEND#sh slot0:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown 61000000   20084    8      1 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00

2   .. unknown 57C14CB9   DB160   16 766041 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00/fir.001

3   .. unknown 74E959EE  110988   16 219045 Feb 12 2001 17:18:58

rhe03-00/crx.001

4   .. unknown D59E0290  1461B4   16 219052 Feb 12 2001 17:22:11

rhe03-00/ctx.001

5   .. unknown 705F8AF2  193DB4   18 318334 Feb 12 2001 17:26:42

rhe03-00/txdsp.001

6   .. unknown 5E530E71  1BCACC   18 167064 Feb 12 2001 17:32:39

rhe03-00/rxdsp.001

7   .. unknown A36CE2D4  1FCBAC   18 262240 Feb 12 2001 17:35:56

rhe03-00/dsprx.000

8   .. unknown E0C4F73B  1FFE70   20  12868 Feb 12 2001 17:40:07

rhe03-00/pic-idu.000

18612624 bytes available (1965680 bytes used)

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    1   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00

2  -rw-      766041   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00/fir.001

3  -rw-      219045   Feb 12 2001 17:18:58  rhe03-00/crx.001

4  -rw-      219052   Feb 12 2001 17:22:11  rhe03-00/ctx.001

5  -rw-      318334   Feb 12 2001 17:26:42  rhe03-00/txdsp.001

6  -rw-      167064   Feb 12 2001 17:32:39  rhe03-00/rxdsp.001

7  -rw-      262240   Feb 12 2001 17:35:56  rhe03-00/dsprx.000

8  -rw-       12868   Feb 12 2001 17:40:07  rhe03-00/pic-idu.000

20578304 bytes total (18612624 bytes free)

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم المنتجات اللاسلكية

- صفحة دعم التقنية اللاسلكية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems