المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين إتصالات X.25 الخلفية. يمكنك إستخدامها للتحقق من أن الاتصالات والأجهزة تعمل بشكل صحيح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند فهم أساسي لما يلي:

- X.25

- بروتوكول TCP/IP

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- ينطبق هذا التكوين على جميع إصدارات برنامج Cisco IOS®. تستخدم جميع الموجهات (الموجه 2500 من Cisco) في هذا المستند برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(10b).

- يتم توصيل جانب DCE من اتصال X.25 بكبل WAN DCE.

- يتم توصيل جانب DTE لاتصال X.25 بكبل WAN DTE.

لمزيد من المعلومات حول كابلات WAN DCE و DTE، ارجع إلى الكبلات التسلسلية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تقدم لك معلومات تكوين السيناريو الموضح في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التضمين التسلسلي الافتراضي هو Cisco High-Level Data Link Control (HDLC). يجب تكوين طريقة تضمين X.25 بشكل صريح باستخدام الأمر encapsulation x25. يحدد خيار dce العملية كجهاز X.25 DCE منطقي.

في اتصال تسلسلي من الخلف إلى الخلف، يعمل الموجه المزود بطرف DCE الخاص بالكبل كطبقة DCE المادية ويوفر إشارة الساعة للخط. يتيح الأمر معدل الساعة في وضع تكوين الواجهة للموجه الموجود في نهاية DCE للكابل (Prasit، في هذا المثال) توفير إشارة الساعة للخط.

ملاحظة: يمكن أن يعمل أي من الموجهين أعلاه كجهاز DCE منطقي X.25، بغض النظر عن الطرف الذي يكون الكبل مرتبطا بالموجه. بمعنى آخر، يمكن وضع الأمر encapsulation x25 dce في أي من الموجهين المذكورين أعلاه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوين الموضح أدناه. في هذا التكوين، يعمل Prasit كطبقة فعلية و X.25 DCE، و Spicey هو الطبقة المادية و X.25 DTE.

- براسيت

- سبيسي

براسيت

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

!--- Specifies a serial interface's !--- operation as an X.25 DCE device.

x25 address 7890

!--- Sets the X.121 address.

x25 map ip 5.0.2.2 1234

!--- Sets up the LAN protocols-to-remote !--- host mapping.

clockrate 64000

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as a physical layer DCE device.

no cdp enable

سبيسي

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

encapsulation x25

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as an X.25 device. Default X.25 !--- encapsulation mode is "dte".

x25 address 1234

x25 map ip 5.0.2.1 7890

no cdp enable

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show controllers serial—يعرض معلومات حول أجهزة الواجهة والكبل المرفق. راجع مرجع الأوامر للحصول على مزيد من التفاصيل.

- ping—يتحقق من إمكانية الوصول إلى المضيف واتصال الشبكة. راجع مرجع الأوامر للحصول على مزيد من التفاصيل.

- show x25 vc—يعرض معلومات حول X.25 SVCs و PVCs. راجع مرجع الأوامر للحصول على مزيد من التفاصيل.

- يعرض show interfaces serial—معلومات حول خصائص الواجهة، مثل التضمين والنطاق الترددي والتفاصيل الأخرى. راجع مرجع الأوامر للحصول على مزيد من التفاصيل.

الإخراج الظاهر أدناه هو نتيجة إدخال هذه الأوامر على الأجهزة الموجودة في نموذج التكوين هذا.

أستخدم الأمر show controllers للتحقق من أن Prasit هي الطبقة الفعلية DCE و Spicey هي الطبقة الفعلية DTE. يمنحك هذا الأمر معلومات حول ما إذا كانت الطبقة المادية تعمل وما هو نوع الكبل المتصل أم لا.

prasit# show controllers serial 0

HD unit 0, idb = 0x1D3A2C, driver structure at 0x1DAFE8

buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!---Output suppressed.

spicey# show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x153E94, driver structure at 0x15A1F8

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!---Output suppressed.

للتحقق من تكوين X.25 الاحتياطي، أستخدم الخطوات التالية.

1. إختبار الاتصال من DCE X.25 (في هذا المثال، Prasit) إلى DTE X.25 (Spicey).

في هذه الحالة، يتم إستخدام SVC1، وهو أقل مستوى يتم تكوينه بشكل افتراضي.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/38/48 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:00:07, last input 00:00:07, output 00:00:07

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

prasit# show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DCE, address 7890, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T10 60, T11 180, T12 60, T13 60

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/0 CALLs 2+0/0+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DCE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 0/1 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:00:13, output 00:00:13, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:22:38

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

33 packets input, 2679 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

42 packets output, 2693 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

2. ثم إختبار الاتصال من DTE X.25 (Spicey) إلى DCE X.25 (Prasit).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms

spicey#

spicey# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:01:03, last input 00:01:03, output 00:01:03

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

spicey# show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DTE, address 1234, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T20 180, T21 200, T22 180, T23 180

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/1 CALLs 0+0/2+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DTE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 1/0 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:01:10, output 00:01:10, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:23:59

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

42 packets input, 2693 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

32 packets output, 2657 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

3. أستخدم الأمر التالي لمسح اتصال X.25 على Serial1 من Spicey:

spicey# clear x25 serial 1

Force Restart [confirm]

4. بعد مسح اتصال X.25، حاول إختبار الاتصال من DTE (في هذا المثال، Spicey) إلى DCE (Prasit).

في هذه الحالة، يتم إستخدام SVC1024 (يتم تكوين أعلى واحد).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/36/44 ms

spicey# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:00:04, last input 00:00:04, output 00:00:04

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

5. أستخدم نفس الأوامر مرة أخرى على Prasit.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:01:34, last input 00:01:34, output 00:01:34

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- خلفية X.25

- تكوين X.25 و LAPB

- صفحة دعم تقنية X.25

- الدعم الفني - Cisco Systems