المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين يتصل فيه المضيف البعيد ب X.25 عبر شبكة بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) على خط اتصال شبكة هاتف محولة عامة (PSTN). لا يرسل المضيف أو يستقبل أي حزم X.25. ومع ذلك، فإن الموجه البعيد الذي يتصل به يعمل كمجمع/مجزئ حزم X.25 (PAD) ويغلف حزم X.25 ويزيلها للمضيف.

ملاحظة: يشار إلى هذا الإجراء باسم "اللوحة العكسية"، حيث يمكن إنشاء إستدعاء X25 فقط من جهاز X25 (الخادم) إلى المضيف غير المتزامن، وليس العكس. تتطلب اللوحة الأمامية تهيئة مختلفة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تم تقديم التحسينات التي تمت على الوظائف المتعلقة ب PAD التي يمكننا إستخدامها في خدمات ترجمة البروتوكول في برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 11.2.

تدعم المنصات التالية تحسينات PAD:

- الموجّهات من السلسلة 2500 من Cisco

- موجهات سلسلة 26xx من Cisco

- موجهات سلسلة 36xx من Cisco

- موجهات Cisco 4000

- الموجهات Cisco 4500

- الموجهات 4700 من Cisco

- الموجهات من السلسلة AS5200 من Cisco

- الموجّهات من السلسلة 7000 من Cisco

- الموجّهات من السلسلة 7200 من Cisco

- الموجّهات من السلسلة 7500 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

يتيح PAD عبر X.25 عبر TCP (XOT) مكالمات PAD إلى الوجهات التي لا يمكن الوصول إليها عبر واجهات X.25 المادية، ولكن عبر أنفاق TCP. تمكن هذه الوظيفة مكالمات PAD التي تنشأ من موجه على إرتباط IP من الوصول إلى جهاز X.25. كما يتيح PAD عبر XOT قبول إتصالات XOT الواردة من إرتباط IP كاتصالات ترجمة بروتوكول أو PAD على الموجه المحلي.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

الموجه عن بعد

Current configuration:

!

version 12.0

service pad from-xot

!---used for allowing incoming xot to pad connection

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

!OPTIONAL

x29 profile default 2:0, 4:1, 15:0, 7:21

!---apply customized x29 profile as default to all incoming connections

!

hostname Remote

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial1

ip address 10.10.175.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0

ip address 10.10.10.42 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^100 xot 10.10.100.1

x25 host remote 250

!---map the x25 address of 25099 to the router's

hostname

!

line con 0

no exec

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

!---to async host

no exec

modem InOut

rotary 99

!---enable reverse PAD

transport input pad

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login local

!

الموجه الرئيسي

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Main

!

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

!

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 800000

!

interface Serial1

no ip directed-broadcast

encapsulation x25 dce

x25 address 150

clockrate 56000

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^250 xot 10.10.100.2

x25 route ^100 interface Serial1

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login local

!

no scheduler allocate

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- أحداث Debug x25—يعرض معلومات حول حركة مرور بيانات X.25 أو فئة خدمة X.25 معينة.

- لوحة تصحيح الأخطاء— يعرض رسائل تصحيح الأخطاء لجميع إتصالات PAD.

يتم عرض إخراج تصحيح الأخطاء التالي لإجراء مكالمة X.25 ناجحة من الخادم إلى المضيف. قمنا بتنفيذ أوامر تصحيح الأخطاء هذه على الموجه البعيد.

Remote#debug x25 events

Remote#debug pad

WORKING CALL

2d01h: pad_ctxt_up: id 808D6F18, reason 80742B9C (event 0, impetus 10)

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT I P/Inactive Call (20) 8

lci 1

2d01h:   From (5): 10006 To (5): 25099

2d01h:   Facilities: (6)

2d01h:     Packet sizes: 128 128

2d01h:     Window sizes: 2 2

2d01h:   Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

2d01h: PAD: incoming call to 25099 on line 5 CUD length 4

2d01h: PAD: Creating TTY daemon on tty5 for vc 1

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT O P3 Call Confirm (5) 8

lci 1

2d01h:   From (0):  To (0):

2d01h:   Facilities: (0)

2d01h: PAD5: Call completed

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 4 (Read X.3 param) len 1

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 45

1:1, 2:1, 3:2, 4:0, 5:0, 6:5, 7:2,

8:0, 9:0, 10:0, 11:14, 12:1, 13:4, 14:0, 15:1,

16:8, 17:24, 18:18, 19:2, 20:255, 21:7, 22:0,

2d01h: PAD5: Setting ParamsIn, length 44

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 6 (Set and Read) len 9 2:0, 4:1,

15:0,7:21,

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 9 2:0,

4:1, 15:0, 7:21,

معلومات ذات صلة

- تلميحات X.25 التقنية

- الدعم الفني - Cisco Systems