المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

تكهف

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

على الموجه ASJ3640-1

على الموجه ASJ3640-2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل أن يربط ويختبر توصيل T1 مع إثنان cisco 3640 مسحاج تخديد back-to-back.

في نموذج التكوين هذا، قمنا بتكوين موجه Cisco ASJ3640-1 باستخدام تعيين مصدر الساعة على داخلي. وهذا يعني أن مزود الخدمة أو شركة الهاتف (telco) لا توفر الساعة، لذلك فإن T1 تحتاج إلى إخراج الساعة داخليا، وهي "الرئيسية" في هذه الحالة. كما أننا بحاجة إلى تكوين جميع الأجهزة الأخرى المتصلة مباشرة بهذا T1 للحصول على عملية انسجام من المدير (الموجه ASJ3640-1 من Cisco)، والعمل ك "عبيد". في إعدادنا، يكون العبد هو موجه Cisco ASJ3640-2.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 11.3(10)T من Cisco على ASJ3640-1. نستخدم الوحدة النمطية لشبكة NM-1CT1-CSU هنا.

- برنامج IOS الإصدار 12.2(1) من Cisco على ASJ3640-2. نستخدم الوحدة النمطية لشبكة NM-2CT1-CSU هنا.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

تكهف

يعتبر وضع الساعات وظيفة مهمة في شبكات T1. يشير التوقيت إلى كل من توقيت ومزامنة حامل T1. يتم ترميز التوقيت داخل إشارة البيانات المرسلة، ويتم إستخدامه لضمان المزامنة من خلال الشبكة. في الحالة النموذجية، يوفر جانب واحد من T1 الساعة الرئيسية، والجانب الآخر تابع الساعة الرئيسية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

شكل 1 - الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- ASJ3640-1

- ASJ3640-2

ASJ3640-1

asj3640-1#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

!

hostname asj3640-1

!

!

controller T1 1/0

framing esf

clock source internal

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.116 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

login

!

end

ASJ3640-2

asj3640-2#show running-config

Building configuration...

!

version 12.2

!

hostname asj3640-2

!

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

controller T1 1/1

shutdown

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.117 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line 1 18

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show interfaces serial—يعرض معلومات حول واجهة تسلسلية.

- show controllers—يعرض معلومات حول جهاز منفذ طبيعي.

- show diag—يعرض الإحصائيات البيئية وحالة تشخيصات التشغيل.

وفيما يلي إخراج هذه الأوامر التي تم إدخالها على الأجهزة الموضحة في الشكل 1. يوضح هذا الإخراج أن الشبكة تعمل بشكل صحيح.

على الموجه ASJ3640-1

asj3640-1#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.1/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:02, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/2 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

56408 packets input, 3194092 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

52431 packets output, 1988028 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-1#show controllers t1

T1 1/0 is up.

T1 with CSU interface.

Cable Length is LONG, Rcv gain is 36 db and Tx gain is 0 db.

No alarms detected.

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Internal.

Data in current interval (765 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-1#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) port adapter, 1 port

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

Hardware revision 1.1           Board revision A0

Serial number     5706080       Part number    800-01228-03

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 26 01 01 00 57 11 60 50 04 CC 03 00 00 00 00

0x30: 50 00 00 00 97 10 11 17 FF FF FF FF FF FF FF FF

على الموجه ASJ3640-2

asj3640-2#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.2/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:03, output 04:23:19, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1d20h

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 8

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 48 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

34363 packets input, 1305984 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

37049 packets output, 2090260 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-2#show controllers t1

T1 1/0 is up.

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

Data in current interval (557 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 1 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 1 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-2#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) Port adapter, 2 ports

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1           Board revision B0

Serial number     16809907      Part number    800-01229-04

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 27 01 01 01 00 7F B3 50 04 CD 04 00 00 00 00

0x30: 58 00 00 00 99 11 02 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية الوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems