المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند مثالا للتكوين وتقنيات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لإرسال إشارات E1 R2 لمكالمات البيانات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل محاولة هذا التكوين، يوصى بقراءة مستند نظرية إرسال الإشارات E1 R2. للحصول على معلومات حول إرسال إشارات E1 R2 للتطبيقات الصوتية، ارجع إلى تكوين إرسال إشارات المستند E1 R2 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

المكونات المستخدمة

تم تطوير هذه التهيئة واختبارها باستخدام إصدارات البرامج والمكونات المادية الواردة أدناه. يعرض هذا التكوين إعداد مختبر العودة إلى الخلف بين موجه Cisco 3640 وخادم وصول Cisco AS5300.

- تحاكي AS5300 العميل وتقوم بتشغيل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.2(3).

- يعمل الطراز 3640 كخادم ويقوم بتشغيل الإصدار 12.1(10) من برنامج Cisco IOS Software.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

يسمح إرسال إشارات E1 R2 لخادم الوصول العالمي من Cisco بالتحدث إلى خطوط اتصال المكتب المركزي التي تستخدم أيضا إرسال إشارات E1 R2. يعد إرسال إشارات R2 معيار إرسال الإشارات الدولي الشائع بين شبكات E1 الموجهة. لا يوجد معيار واحد لإرسال إشارات R2. () تحدد توصية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T Q.400-Q.490 R2، ولكن عددا من البلدان تنفذ R2 بطرق مختلفة تماما.

تعالج Cisco Systems هذا التحدي من خلال دعم العديد من عمليات التنفيذ المحلية لإشارات R2 في برنامج Cisco IOS الخاص بها. تعني الترجمة المخصصة ل R2 أن إرسال إشارات R2 مدعوم لمجموعة واسعة من البلدان والمناطق الجغرافية. تدعم Cisco باستمرار متغيرات إرسال إشارات E1 R2 في البلدان الجديدة.

ملاحظة: لا تدعم وظائف R2 سوى تجميع قناة ISDN للمودم (MICA) ومودم NextPort الرقمي. لا يتم توفير دعم R2 لأجهزة المودم Microcom أو التطبيقات التي لا تحتوي على مودم.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند. هذا التكوين صالح للسيناريوهات التالية:

- إتصالات اتصال المودم عبر E1 R2

- إتصالات E1 R2 الخلفية

- إتصالات E1 R2 بين موجه Cisco

ملاحظة: تكوين وحدة التحكم E1 هو نفسه لمكالمات البيانات أو الصوت. الفرق الوحيد هو:

- لاستدعاءات البيانات يجب تكوين أجهزة المودم لقبول المكالمات.

- بالنسبة للمكالمات الصوتية، تحتاج إلى تكوين المنافذ الصوتية لقبول المكالمات.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يتضمن تكوين E1 R2 لمكالمات البيانات خطوتين عامتين:

- تكوين E1 R2

- تكوين أجهزة المودم والمشكلات ذات الصلة

يعتمد تكوين E1 R2 على المعلومات التي تم الحصول عليها من شركة Telco. راجع تكوين إرسال إشارات المستند E1 R2 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للحصول على معلومات إضافية حول التكوين الخاص ب E1 R2.

ويكون تكوين المودم مماثلا لذلك الخاص بأي خادم وصول مزود، على سبيل المثال، بخط PRI.

مونيكا (AS5300)

Monica#show running-config

controller E1 1

!--- E1 R2 configuration

framing NO-CRC4

clock source line secondary 1

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled

cas-custom 1

country easteurope use-defaults

interface Async60

!--- Interface configuration for outgoing call

no ip address

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer rotary-group 3

async mode dedicated

ppp authentication chap

line 60

!--- Line configuration for outgoing call

modem InOut

modem dialout controller e1 1

!--- Specify that e1 1 is used for outgoing call

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

أنجيلا (3640)

angela#show running-config

interface Ethernet0/0

ip address 10.200.20.2 255.255.255.0

controller E1 2/0

!--- E1 R2 configuration

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled

cas-custom 1

country easteurope use-defaults

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0/0

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool DIAL_POOL

ppp authentication chap

group-range 97 114

!

ip local pool DIAL_POOL 105.41.30.101 105.41.30.132

line 97 114

!--- Line configuration for incoming calls

modem InOut

autocommand ppp

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

لمزيد من المعلومات حول أستكشاف أخطاء E1 R2 وإصلاحها، ارجع إلى تكوين إرسال إشارات E1 R2 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، يرجى الاطلاع على المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- show controllers e1 - يعرض حالة وحدة التحكم المحددة لأجهزة وحدة التحكم. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى فهم الأمر show controllers e1.

- show diag - على Cisco 3600، يعرض معلومات الأجهزة للموجه، ويتحقق مما إذا كان قد تم التعرف على جميع الأجهزة.

- debug modem csm - تصحيح أخطاء وحدة تحويل المكالمات النمطية (CSM) المستخدمة لتوصيل المكالمات على المودم.

- debug cas - يوفر آثارا في الوقت الفعلي لحالة وحدة بت إرسال إشارات CAS.

- debug modem - يعرض نشاط خط المودم على خادم وصول.

- show modem version - يعرض معلومات الإصدار حول البرامج الثابتة للمودم ووحدة التحكم ورمز DSP.

angela#show modem version

Slot 3:MICA-6DM Firmware, Source - flashow :/mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

CP ver 2730 - 5/23/2001, CheckSum BCCEB316.

SP ver 2730 - 5/23/2001.

MICA 0: HW Version 2.1, Serial Number 21094004.

angela#show diag

Slot 2:

CE1 (Balanced) Port adapter, 1 port

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1 Board revision A0

Serial number 11359839 Part number 800-01234-04

Test history 0x0 RMA number 00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 2A 01 01 00 AD 56 5F 50 04 D2 04 00 00 00 00

0x30: 50 00 00 00 98 11 24 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

angela#show controllers e1 2/0

E1 2/0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Far End Block Errors Detected

No alarms detected.

Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.

Data in current interval (34 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail

Secs

Robbed bit signals state:

timeslots rxA rxB rxC rxD txA txB txC txD

1        1   0   0   1   1   0   0   1

2        1   0   0   1   1   0   0   1

3        1   0   0   1   1   0   0   1

4        1   0   0   1   1   0   0   1

5        1   0   0   1   1   0   0   1

6        1   0   0   1   1   0   0   1

7        1   0   0   1   1   0   0   1

8        1   0   0   1   1   0   0   1

9        1   0   0   1   1   0   0   1

10       1   0   0   1   1   0   0   1

11       1   0   0   1   1   0   0   1

12       1   0   0   1   1   0   0   1

13       1   0   0   1   1   0   0   1

14       1   0   0   1   1   0   0   1

15       1   0   0   1   1   0   0   1

17       1   0   0   1   1   0   0   1

18       1   0   0   1   1   0   0   1

19       1   0   0   1   1   0   0   1

20       1   0   0   1   1   0   0   1

21       1   0   0   1   1   0   0   1

22       1   0   0   1   1   0   0   1

23       1   0   0   1   1   0   0   1

24       1   0   0   1   1   0   0   1

25       1   0   0   1   1   0   0   1

26       1   0   0   1   1   0   0   1

27       1   0   0   1   1   0   0   1

28       1   0   0   1   1   0   0   1

29       1   0   0   1   1   0   0   1

30       1   0   0   1   1   0   0   1

31       1   0   0   1   1   0   0   1

يقوم العميل بطلب 789 تفسيرا ضروريا في عمليات تصحيح أخطاء الخادم.

monica#2.2.2.1 2060

Trying 2.2.2.1, 2060 ... Open

at

OK

atdt789

لفهم إخراج تصحيح الأخطاء هذا بشكل أفضل، ارجع إلى المستند النظري E1 R2 Signaling.

angela#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

CAS:

Channel Associated Signaling debugging is on

CSM Modem Management:

Modem Management Call Switching Module debugging is on

angela#

Oct 29 15:59:46.591: Modem 255/255 CSM: received EVENT_CALL_DIAL_IN with call_id 0006

Oct 29 15:59:46.591: src 2/0/25 dest 255/0/255 cause 768

Oct 29 15:59:46.591: CSM: Next free modem = 3/6; statbits = 80010020

Oct 29 15:59:46.591: Modem 3/6 CSM: modem is allocated, modems free=17

Oct 29 15:59:46.591: Modem 3/6 CSM: (CSM_PROC_IDLE)<--DSX0_CALL

Oct 29 15:59:46.595: Modem 3/6 Mica: configured for Answer mode,

with Lower R2 signaling, 0x0 tone detection.

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM: received EVENT_START_RX_TONE with call_id 0006

Oct 29 15:59:46.707: src 2/0/25 dest 3/0/6 cause 0

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_CHANNEL_LOCKED)<--DSX0_START_RX_TONE

Oct 29 15:59:46.707: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_CHANNEL_LOCKED)<--CSM_EVENT_MODEM_SETUP

Oct 29 15:59:46.711: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_IDLE R2 Got Event R2_START

Oct 29 15:59:46.715: Modem 3/6 Mica: in modem state CALL_SETUP

Oct 29 15:59:46.883: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 7

Oct 29 15:59:46.887: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 7

Oct 29 15:59:46.887: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:46.887: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '7'

Oct 29 15:59:46.959: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.011: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.011: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.099: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 8

Oct 29 15:59:47.163: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 8

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:47.163: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '8'

Oct 29 15:59:47.235: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.299: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.299: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.375: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.427: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event 9

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 Mica: dialing number '1'

!--- MICA sends 1 (which means send next digit)

Oct 29 15:59:47.427: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '9'

Oct 29 15:59:47.499: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 15:59:47.551: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 15:59:47.551: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 15:59:47.639: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

!--- NORMAL TIMEOUT--> 3 seconds

Oct 29 16:00:02.426: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COLLECT_DNIS R2 Got Event R2_TONE_TIMER

!--- MICA sends 3 (which means ADDRESS COMPLETE)

Oct 29 16:00:02.426: Modem 3/6 Mica: dialing number '3#'

Oct 29 16:00:02.654: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:02.678: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

!--- We can see number 1 after we send 3

Oct 29 16:00:02.678: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_CATEGORY R2 Got Event 1

Oct 29 16:00:02.682: r2_comp_category:R2_ALERTING

!--- MICA sends 3 (which means ADDRESS COMPLETE)

Oct 29 16:00:02.682: Modem 3/6 Mica: dialing number '6'

Oct 29 16:00:02.682: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '1'

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_COLLECTED

Oct 29 16:00:02.834: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE: R2_IN_COMPLETE R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 CSM: Pending digit generation for #

Oct 29 16:00:02.834: Modem 3/6 Mica: Detected dial digit '#'

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 Mica: dialing number '#'

Oct 29 16:00:02.854: Modem 3/6 CSM: Generate 1 pending digit(s) #

Oct 29 16:00:02.918: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--MODEM_DIGITS_GENERATED

Oct 29 16:00:03.834: R2 Incoming Modem(3/6): DSX (E1 2/0:25):

STATE:R2_IN_WAIT_GUARD R2 Got Event R2_TONE_TIMER

Oct 29 16:00:03.834: R2_IN_IDLE:2 r2_in_connect called

Oct 29 16:00:03.834: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_COLLECT_DIGITS)<--ADDR_INFO_COLLECTED

Oct 29 16:00:03.842: Modem 3/6 CSM: received EVENT_CHANNEL_CONNECTED with call_id 0006

Oct 29 16:00:03.842: src 2/0/25 dest 3/0/6 cause 0

Oct 29 16:00:03.842: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_IC_CAS_ANSWER_CALL)<--DSX0_CONNECTED

Oct 29 16:00:04.926: Modem 3/6 Mica: in modem state CONNECT

Oct 29 16:00:12.290: Modem 3/6 Mica: in modem state LINK

Oct 29 16:00:21.278: Modem 3/6 Mica: in modem state TRAINUP

Oct 29 16:00:23.002: Modem 3/6 Mica: in modem state EC_NEGOTIATING

Oct 29 16:00:23.170: Modem 3/6 CSM:(CSM_PROC_CAS_WAIT_FOR_CARRIER)<--MODEM_CONNECTED

Oct 29 16:00:23.170: Modem 3/6 Mica: in modem state STEADY

Oct 29 16:00:23.194: Modem 3/6 Mica: CONNECT at 33600/33600 (Tx/Rx), V34+, LAPM, V42bis

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: DSR came up

Oct 29 16:00:23.446: tty103: Modem: IDLE->(unknown)

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: Autoselect started

Oct 29 16:00:23.446: TTY103: create timer type 0, 120 seconds

---------

monica#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

CAS:

Channel Associated Signaling debugging is on

Modem Management:

Modem Management Call Switching Module debugging is on

monica#

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Rcvd Dial String(T789)

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Dropped character T

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): Dial String to be processed (789)

Oct 29 15:59:46.540: Mica Modem(1/59): End of Dial String

Oct 29 15:59:46.540: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel csm_call_info->bchan_num 0xFFFFFFFF

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel dchan_index=24952,next_index=0,

dchan_info=0x62269D0C

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel csm_call_info->bchan_num 0xFFFFFFFF

Oct 29 15:59:46.540: csm_get_signaling_channel dchan_index=0,next_index=1,

dchan_info=0x61D37574

Oct 29 15:59:46.540: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_CHANNEL_LOCK at slot 1 port 59 on ctrlr 1 chan 25

Oct 29 15:59:46.544: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_DSX0_BCHAN_ASSIGNED at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.544: csm_connect_pri_vdev:

TS allocated at bp_stream 1, bp_Ch 9, vdev_common 0x61B7BBAC 1/59

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Configure(0x1 = 0x1)

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Configure(0x23 = 0x4)

Oct 29 15:59:46.544: Mica Modem(1/59): Call Setup

Oct 29 15:59:46.544: from Trunk(0): (1/25): Tx SEIZURE (ABCD=0001)

Oct 29 15:59:46.616: Mica Modem(1/59): State Transition to Call Setup

Oct 29 15:59:46.712: from Trunk(0): (1/25): Rx SEIZURE_ACK (ABCD=1101)

Oct 29 15:59:46.752: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_START_TX_TONE at slot 1 and port 59

Oct 29 15:59:46.752: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_DSX0_START_TX_TONE at slot 1, port 59

Oct 29 15:59:46.752: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_IDLE R2 Got Event R2_START

Oct 29 15:59:46.752: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:46.752: Mica Modem(1/59): Will Generate digits:called_party_num=7 len=1

Oct 29 15:59:46.824: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:46.824: Mica Modem(1/59): Generate digits

Oct 29 15:59:46.900: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:46.944: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:46.944: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:46.944: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.020: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.108: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 15:59:47.108: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.108: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=8 len=1

Oct 29 15:59:47.184: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.228: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:47.228: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:47.228: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.304: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.380: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

ct 29 15:59:47.380: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 15:59:47.380: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=9 len=1

Oct 29 15:59:47.440: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.484: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(1)

Oct 29 15:59:47.484: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 1

Oct 29 15:59:47.484: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 15:59:47.560: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 15:59:47.636: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 15:59:47.636: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.521: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(3)

Oct 29 16:00:02.521: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_A R2 Got Event 3

Oct 29 16:00:02.521: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 16:00:02.593: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.641: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 16:00:02.641: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_B R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:02.641: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=1 len=1

Oct 29 16:00:02.713: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.745: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(6)

Oct 29 16:00:02.745: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_PROCESS_B R2 Got Event 6

Oct 29 16:00:02.745: Mica Modem(1/59): Generate digits:called_party_num=# len=1

Oct 29 16:00:02.745: CSM_PROC_OC4_DIALING:

CSM_EVENT_ADDR_INFO_COLLECTED at slot 1, port 59

Oct 29 16:00:02.821: Mica Modem(1/59): Rcvd Digits Generated

Oct 29 16:00:02.925: Mica Modem(1/59): Rcvd Digit detected(#)

Oct 29 16:00:02.925: R2 Outgoing Modem(1/59): DSX (E1 1:25):

STATE: R2_OUT_IDLE R2 Got Event R2_TONE_OFF

Oct 29 16:00:03.845: from Trunk(0): (1/25): Rx ANSWERED (ABCD=0101)

Oct 29 16:00:03.885: CSM_RX_CAS_EVENT_FROM_NEAT:(8007):

EVENT_CHANNEL_CONNECTED at slot 1 and port 59

Oct 29 16:00:03.885: CSM_PROC_OC5_WAIT_FOR_CARRIER:

CSM_EVENT_DSX0_CONNECTED at slot 1, port 59

Oct 29 16:00:03.885: Mica Modem(1/59): Link Initiate

Oct 29 16:00:03.917: Mica Modem(1/59): State Transition to Connect

Oct 29 16:00:06.709: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:12.497: Mica Modem(1/59): State Transition to Link

Oct 29 16:00:15.197: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:17.241: Mica Modem(1/59): State Transition to unknown

Oct 29 16:00:21.385: Mica Modem(1/59): State Transition to Trainup

Oct 29 16:00:23.061: Mica Modem(1/59): State Transition to EC Negotiating

Oct 29 16:00:23.245: Mica Modem(1/59): State Transition to Steady State

معلومات ذات صلة

- نظرية إرسال إشارات E1 R2

- تكوين إرسال إشارات E1 R2 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تخصيص E1 R2 باستخدام الأمر cas-custom

- إرسال إشارات E1 R2 لخوادم الوصول Cisco AS5300 و Cisco AS5200

- إرسال إشارات E1 R2 لموجهات سلسلة 3620 و 3640 من Cisco

- إرسال إشارات E1 R2 ل Cisco AS5800

- صفحة دعم تقنية الطلب والوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems