المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند مخطط انسيابي لأغراض أستكشاف أخطاء حدث الخطأ T1 وإصلاحها.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها

لترى المزيد من المعلومات، انقر مربعات الأوامر.

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء الطبقة الأولى وإصلاحها في T1

- أستكشاف أخطاء تنبيه T1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء T1 PRI وإصلاحها

- إختبار الاسترجاع ذو التوصيل الثابت

- الدعم الفني - Cisco Systems