المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

إنشاء مقبس الاسترجاع ل E1 على RJ-45

إنشاء مقبس الاسترجاع ل E1 على DB-15

E1 Pinout

التحضير لاختبار إختبار الاتصال الموسع

إجراء إختبارات إختبار الاتصال الموسعة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتم إستخدام إختبار توصيل إسترجاع الأجهزة لمعرفة ما إذا كان الموجه به أي أخطاء. إذا اجتاز الموجه إختبار توصيل إسترجاع أجهزة، فهذا يعني أن المشكلة موجودة في مكان آخر على الخط.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج IOS® الإصدار 12.0 من Cisco

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

إنشاء مقبس الاسترجاع ل E1 على RJ-45

أكمل الخطوات التالية لإنشاء مقوم إسترجاع ل E1:

1. أستخدم أدوات قطع الأسلاك لقطع كابل عمل بطول 5 بوصات مع توصيل موصل.

2. تجريد الأسلاك.

3. إلوي الأسلاك من السنون 1 و 4 معا.

4. إلوي الأسلاك من السنون 2 و 5 معا.

5. أترك الأسلاك الأخرى وحدها.

والسنون الموجودة على مقبس RJ-45 مرقمة من 1 إلى 8. مع المسامير المعدنية الموجهة نحوك، والتيار المعلق، يكون السن 1 هو الجزء الايسر.

راجع المستند على كبلات RJ-45 للحصول على مزيد من المعلومات.

إنشاء مقبس الاسترجاع ل E1 على DB-15

أكمل الخطوات التالية لإنشاء مأخذ إسترجاع E1 على DB-15:

1. أستخدم أدوات قطع الأسلاك لقطع كابل DB-15 العامل الذي يبلغ طوله 5 بوصات مع توصيل موصل.

2. تجريد الأسلاك.

3. قم بتدوير الأسلاك من المسامير 2 و 15 معا.

4. ألوي الأسلاك من السنون 9 و 8 معا.

5. أترك الأسلاك الأخرى وحدها.

E1 Pinout

الموجّه

نهاية الشبكة

ديسيبيل-1

بي إن سي

ديسيبيل-15

تويناكس

منفذ RJ-45

مسمار

إشارة مربعة

إشارة

مسمار

إشارة

مسمار

إشارة

مسمار

إشارة

9

تلميح Tx

تلميح Tx

1

تلميح Tx

إرسال-1

تلميح Tx

1

تلميح Tx

2

حلقة Tx

درع Tx

9

حلقة Tx

إرسال-2

حلقة Tx

2

حلقة Tx

10

درع Tx

-

2

درع Tx

درع

درع Tx

3

درع Tx

8

تلميح Rx

تلميح Rx

3

تلميح Rx

طراز RX-1

تلميح Rx

4

تلميح Rx

15

حلقة Rx

درع Rx

11

حلقة Rx

طراز Rx-2

حلقة Rx

5

حلقة Rx

7

درع Rx

-

4

درع Rx

درع

درع Rx

6

درع Rx

التحضير لاختبار إختبار الاتصال الموسع

أكمل الخطوات التالية للتحضير لاختبار إختبار الاتصال الموسع:

1. قم بإدراج المكون الإضافي في المنفذ المعني.

2. أستخدم الأمر write memory لحفظ تكوين الموجه لديك. على سبيل المثال:

bru-nas-03#write memory

Building configuration... [OK]

3. لتشغيل إختبار الاسترجاع على E1s channelized (PRI أو CAS)، نحتاج إلى إستخدام أمر وحدة التحكم channel-group E1 لإنشاء واجهة تسلسلية واحدة أو أكثر تم تعيينها على مجموعة من الجداول الزمنية في E1 channelized. إذا تم تكوين E1 على هيئة PRI، فإنك تحتاج إلى إزالة مجموعة PRI قبل إستخدام الأمر channel-group. إذا لم تكن تستخدم E1 متنقلا، فقم بالمتابعة إلى الخطوة 4.

bru-nas-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bru-nas-02(config)#controller e1 0

bru-nas-02(config-controller)#no pri-group timeslots 1-31

bru-nas-02(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-31

ملاحظة: يؤدي هذا إلى إنشاء واجهة Serial0:0 واحدة (حيث يمثل الرقم الأول 0 لوحدة التحكم ويمثل الرقم الثاني 0 رقم مجموعة القنوات) باستخدام جميع مجموعات البيانات الزمنية البالغ عددها 31 منطقة بإجمالي يبلغ 1.984 ميجابت في الثانية.

لمزيد من المعلومات عن إجراء إختبارات الاتصال الموسعة، ارجع إلى إستخدام إختبارات الاتصال الموسعة في مستند أستكشاف أخطاء الخط التسلسلي وإصلاحها.

4. اضبط عملية كبسلة الواجهة serial 0:0 إلى التحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى (HDLC) في وضع تكوين الواجهة. على سبيل المثال:

bru-nas-03(config)#interface serial 0:0

bru-nas-03(config-if)#encapsulation HDLC

bru-nas-03(config-if)#^Z

5. أستخدم الأمر show running config لمعرفة ما إذا كانت الواجهة تحتوي على عنوان IP فريد. إذا لم يكن للواجهة التسلسلية أعلاه عنوان IP، فعليك الحصول على عنوان فريد وتعيينه على الواجهة باستخدام قناع شبكة فرعية 255.255.255.0. على سبيل المثال:

bru-nas-03(config-if)#ip address 172.22.53.1

6. امسح عدادات الواجهة باستخدام الأمر clear counters. على سبيل المثال:

bru-nas-03#clear counters

Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]

bru-nas-03#

7. قم بإجراء إختبار الاتصال الموسع كما هو موضح في قسم إجراء إختبارات الاتصال الموسعة.

إجراء إختبارات إختبار الاتصال الموسعة

العملية أزيز أمر مفيد يتوفر على cisco اتصال بيني أداة as well as كثير مضيف نظام. في TCP/IP، تعرف أداة التشخيص هذه أيضا باسم طلب الارتداد لبروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP).

ملاحظة: يكون الأمر ping مفيدا بشكل خاص عندما يتم تسجيل مستويات عالية من أخطاء الإدخال في الإخراج التسلسلي show interfaces.

توفر أجهزة شبكات Cisco آلية لأتمتة إرسال العديد من حزم إختبار الاتصال في التسلسل. يمكن إجراء إختبار الاتصال الموسع بدون مقبس إسترجاع عن طريق إعداد CSU/DSU إلى وضع الاسترجاع، ومع ذلك، فإن إستخدام مقبس الاسترجاع أكثر فعالية لعزل المشاكل. راجع الوثائق على أوامر الواجهة للحصول على مزيد من المعلومات.

أكمل الخطوات التالية لإجراء إختبارات الاتصال التسلسلية للسطر:

1. اتبع هذه الخطوات لتنفيذ إختبار الاتصال الموسع:

1. النوع: إختبار اتصال IP

2. العنوان الهدف = إدخال عنوان IP الخاص بالواجهة التي تم تعيين عنوان IP إليها للتو

3. تكرار العدد = 50

4. حجم مخطط البيانات = 1500

5. المهلة = اضغط على ENTER

6. CMDS الموسعة = نعم

7. عنوان المصدر = اضغط على ENTER

8. نوع الخدمة = اضغط على ENTER

9. نمط البيانات: 0x0000

10. اضغط على المفتاح ENTER ثلاث مرات.

لاحظ أن حجم حزمة إختبار الاتصال يبلغ 1500 بايت، وأننا نقوم بإجراء إختبار اتصال لكل الأصفار (0x0000). أيضا، تم تعيين مواصفات عدد إختبار الاتصال على 50. لذلك، في هذه الحالة، هناك 50 1500 بايت يتم إرسال حزم ping.

فيما يلي عينة للمخرجات:

bru-nas-03#ping ip

Target IP address: 172.22.53.1

Repeat count [5]: 50

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: yes

Source address or interface:

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]: 0x0000

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 50, 1500-byte ICMP Echos to 172.22.53.1, timeout is 2 seconds:

Packet has data pattern 0x0000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (50/50), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

bru-nas-03#

2. اختبر إخراج الأمر show interfaces serial وحدد ما إذا كانت أخطاء الإدخال قد زادت. إذا لم يتم زيادة أخطاء الإدخال، فإن الأجهزة المحلية (DSU، الكابل، بطاقة واجهة الموجه) ربما تكون في حالة جيدة.

3. قم بإجراء إختبارات اتصال موسعة إضافية مع أنماط بيانات مختلفة. على سبيل المثال:

كرر الخطوة 1، لكن أستخدم نمط بيانات 0x0001

كرر الخطوة 1، ولكن أستخدم نمط بيانات 0x0101

كرر الخطوة 1، ولكن أستخدم نمط بيانات 0x111

كرر الخطوة 1، لكن أستخدم نمط بيانات 0x5555

كرر الخطوة 1، لكن أستخدم نمط بيانات من 0xffff

4. تحقق من نجاح كافة إختبارات إختبارات إختبارات إختبار الاتصال الموسعة بنسبة 100 بالمائة.

5. أدخل الأمر show interface <x>(حيث يجب إستبدال x برقم الواجهة الخاص بك).

يجب ألا تحتوي واجهة E1 التسلسلية على أي تدقيق دوري للتكرار (CRC) أو إطار أو إدخال أو أخطاء أخرى. تحقق من ذلك من خلال النظر إلى السطر الخامس والسادس من أسفل إخراج الأمر show interface serial.

إذا نجحت كافة إختبارات الاتصال بنسبة 100 بالمائة ولم تحدث أية أخطاء، فيجب أن تكون الأجهزة جيدة. المشكلة هي إما مشكلة كبلات أو شركة الاتصالات.

6. قم بإزالة توصيل الاسترجاع من الواجهة وأدخل الخط E1 مرة أخرى في المنفذ.

7. على الموجه، أدخل أمر EXEC copy startup-config running-config لمسح أي تغييرات تم إجراؤها على running-config أثناء إختبار الاتصال الموسع. عندما يطلب منك اسم ملف الوجهة، اضغط مفتاح الإدخال. على سبيل المثال:

bru-nas-03#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]?

Command will take effect after a shutdown

4078 bytes copied in 1.80 secs (4078 bytes/sec)

bru-nas-03#

إذا لم يساعدك إختبار إسترجاع التوصيل الثابت الموضح أعلاه على تحديد موقع المشكلة، فيرجى تسجيل إخراج وحدة التحكم من إختبار إختبار الاتصال الموسع حتى يمكنك إعادة توجيه هذه المعلومات كمرجع عند فتح حالة مركز المساعدة الفنية.

معلومات ذات صلة

- أوامر الواجهة

- صفحات دعم تقنية الوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems