المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند مخطط انسيابي لاستكشاف أخطاء الاتصال بمصدر الطاقة الثابتة وإصلاحها لاختبار إسترداد التوصيل الثابت لبنود E1. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأوامر أدناه، ارجع إلى إختبارات الاسترجاع للقابس الصلب لخطوط E1.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء الطبقة الأولى وإصلاحها في E1

- أستكشاف أخطاء تنبيه E1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء حدث E1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء E1 PRI وإصلاحها

- صفحات دعم تقنية الوصول

- الدعم الفني - Cisco Systems