المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مخطط انسيابي

معلومات ذات صلة

المقدمة

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول مؤشرات التنبيه، ارجع إلى أستكشاف أخطاء التنبيه وإصلاحها في E1. انقر فوق "معلومات بالأحمر" للانتقال إلى مخطط التدفق التالي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

مخطط انسيابي

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء E1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء الطبقة الأولى وإصلاحها في E1

- أستكشاف أخطاء حدث E1 وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء E1 PRI وإصلاحها

- إختبار الاسترجاع ذو التوصيل الثابت لخطوط E1

- الدعم الفني - Cisco Systems