المحتويات

المقدمة

نظرة عامة على عملية إدارة النطاق الترددي

كيفية تكوين ميزة إدارة النطاق الترددي على برنامج Cisco Gatekeeper

يعرض برنامج حماية البوابة الأوامر المستخدمة لعرض معلومات النطاق الترددي

رسائل RAS المتعلقة بنطاق النطاق الترددي (BRQ/BCF/BRJ)

رسائل RAS المستخدمة للإبلاغ عن حالة النطاق الترددي

كيفية تشغيل BRQ من البوابة لإعلام "حماية البوابة" بتقليل النطاق الترددي للمكالمة

الأمثلة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يفترض هذا المستند أن القارئ مطلع على فهم أساسي لرسائل تسجيل وقبول وحالة (RAS) Cisco IOS® Software Gatekeeper ل Gateway H.225. راجع فهم بوابات H.323 للحصول على مزيد من المعلومات.

وفقا لتوصية H.323، يجب أن تدعم بوابات Cisco IOS رسائل إدارة النطاق الترددي H.225 RAS التالية:

- طلب النطاق الترددي (BRQ)

- رفض النطاق الترددي (BRJ)

- رسائل تأكيد النطاق الترددي (BCF)

يمكن أن يعتمد هذا المفهوم على إدارة النطاق الترددي. كما يمكن أن تكون وظيفة خالية تقبل جميع طلبات تغيير النطاق الترددي. بمعنى آخر، يمكن ل "برنامج حماية البوابة" إستخدام هذه الرسائل لإدارة النطاق الترددي في حالة السماح بالطلبات أو رفضها أو تجاهلها فقط.

نظرة عامة على عملية إدارة النطاق الترددي

يمكن ل Cisco Gatekeeper رفض المكالمات من وحدة طرفية بسبب قيود النطاق الترددي. ويمكن أن يحدث ذلك إذا حدد "برنامج حماية البوابة" عدم توفر نطاق ترددي كاف على الشبكة لدعم المكالمة. تعمل هذه الوظيفة أيضا أثناء مكالمة نشطة عندما تطلب إحدى الوحدات الطرفية نطاقا تردديا إضافيا أو تبلغ عن تغيير في النطاق الترددي المستخدم للمكالمة.

يحتفظ برنامج "حماية البوابة من Cisco" بسجل لجميع المكالمات النشطة حتى يتمكن من إدارة موارد النطاق الترددي في منطقته. في تكوين نظام المجموعة، يتم تبادل رسالة إعلان بروتوكول تحديث برنامج حماية البوابة (GUP) في كل فترة زمنية محددة وتحمل معلومات حول إستخدام النطاق الترددي للمنطقة. يسمح تبادل رسائل GUP هذا للبوابات البديلة لإدارة النطاق الترددي بشكل صحيح لمنطقة واحدة، حتى ولو كانت البوابات في أجهزة مادية منفصلة.

عندما تقرر ما إذا كان هناك نطاق ترددي كاف لقبول طلب إدخال المكالمة (ARQ)، يقوم برنامج حماية البوابة من Cisco بحساب النطاق الترددي المتاح باستخدام هذه الصيغة:

Available_Bandwidth = (total_allocated_bandwidth) - (bandwidth_used_local) - (bandwidth_used_by_all_alternates).

إذا كان النطاق الترددي المتاح كافيا للمكالمة، يتم إرجاع "تأكيد الدخول" (ACF)، وإلا يتم إرجاع "رفض الدخول" (ARJ).

يجب أن تراعي بوابات الصوت ميزات الترميز وتغليف الطبقة 2 والضغط مثل RTP المضغوط [cRTP] عند طلب النطاق الترددي من برنامج حماية البوابة من Cisco. وفي بعض الأحيان لا يتم تعريف هذه الميزات في وقت إعداد المكالمة، وفي هذه الحالة يمكن إصدار طلب تغيير النطاق الترددي إلى "حماية البوابة" بعد إعداد المكالمة لضبط مقدار النطاق الترددي الذي يستخدمه الاتصال.

ملاحظة: اعتبارا من الإصدار 12.2(2)XA من برنامج Cisco IOS Software، لم تقم Cisco إلا بتنفيذ وظيفة التقرير عن أي تغييرات في النطاق الترددي العريض عند تغيير برامج الترميز. راجع القسم: كيفية تشغيل BRQ من البوابة لإعلام "برنامج حماية البوابة" بتقليل النطاق الترددي للمكالمات للحصول على مزيد من المعلومات.

كيفية تكوين ميزة إدارة النطاق الترددي على برنامج Cisco Gatekeeper

اعتبارا من الإصدار 12.3(1) من برنامج Cisco IOS Software، يمكن تكوين هذه الأنواع من قيود النطاق الترددي للمنطقة على برنامج Cisco Gatekeeper:

- الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي لكافة حركة مرور H.323 بين المنطقة المحلية والمنطقة البعيدة المحددة. ويمكن تكرار هذا التكوين، إذا كان ذلك مطلوبا، بشكل فردي لكل منطقة بعيدة.

- أقصى عرض نطاق ترددي يسمح به لجلسة عمل واحدة في المنطقة المحلية، يستخدم عادة لتطبيقات الفيديو، وليس للصوت

- الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي لحركة مرور H.323 المسموح بها بشكل جماعي لجميع المناطق البعيدة

- يتحقق الأمر الجديد bandwidth check-destination من عرض نطاق نقطة النهاية للوجهة قبل أن يستجيب إلى ARQ. تم إدخال هذا الأمر في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(1).

استعملت هذا أمر in order to شكلت cisco مدخل منطقة:

- النطاق الترددي {interzone | إجمالي | جلسة عمل} {افتراضي | اسم المنطقة} الحد الأقصى للنطاق الترددي

- أقصى عرض نطاق ترددي للنطاق الترددي البعيد

- التحقق من النطاق الترددي

راجع أمر النطاق الترددي للحصول على مزيد من التفاصيل.

يتم إستخدام هذه القيم التي تم تكوينها لمعالجة ARQs و BRQs.

بالنسبة ل ARQ، يخصم Cisco Gatekeeper النطاق الترددي المحدد في الرسالة من عدادات المنطقة المناسبة و/أو العدادات البعيدة. إذا كان هذا يتسبب في تحول أي عداد إلى قيمة سالبة، فسيتم رفض الاستدعاء وإرسال إستجابة ARJ مع وجود السبب ARJ_REQ_DENY. إذا تجاوز طلب الاستدعاء هذا النطاق الترددي، فعندئذ يقوم برنامج "حماية البوابة" من Cisco بإرجاع "رفض الدخول" (ARJ).

عندما يطلب BRQ زيادة في النطاق الترددي، يتحقق برنامج حماية البوابة من Cisco من صحة الطلب مقابل المنطقة و/أو المنطقة البعيدة. في حالة فشل التحقق من الصحة، يتم إرسال إستجابة BRJ مع سبب BRJ_INSUFFICIENT_RSC والحد الأقصى من النطاق الترددي المسموح به.

يعرض برنامج حماية البوابة الأوامر المستخدمة لعرض معلومات النطاق الترددي

أدخل الأمر show gatekeeper zone status لعرض معلومات النطاق الترددي لجميع المناطق.

gkb-1#show gatekeeper zone status

GATEKEEPER ZONES

================

GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

gkb-1        domainB.com   172.16.13.41    1719  LS

BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

Maximum total bandwidth : 512

Current total bandwidth : 128

Current total bandwidth (w/ Alt GKs) : 128

Maximum interzone bandwidth : 512

Current interzone bandwidth : 128

Current interzone bandwidth (w/ Alt GKs) : 128

Maximum session bandwidth : 512

SUBNET ATTRIBUTES :

All Other Subnets : (Enabled)

PROXY USAGE CONFIGURATION :

Inbound Calls from all other zones :

to terminals in local zone gkb-1 : use proxy

to gateways in local zone gkb-1  : do not use proxy

to MCUs in local zone gkb-1  : do not use proxy

Outbound Calls to all other zones :

from terminals in local zone gkb-1 : use proxy

from gateways in local zone gkb-1  : do not use proxy

from MCUs in local zone gkb-1  : do not use proxy

gka-1        domainA.com   172.16.13.35    1719  RS

أدخل الأمر show gatekeeper zone cluster لعرض معلومات النطاق الترددي، في حالة كون برنامج حماية البوابة جزءا من نظام مجموعة.

gkb-1#show gatekeeper zone cluster

LOCAL CLUSTER INFORMATION

=========================

TOT BW   INT BW   REM BW   LAST      ALT GK

LOCAL GK NAME ALT GK NAME   PRI (kbps)   (kbps)   (kbps)   ANNOUNCE  STATUS

------------- -----------   --- ------   ------   ------   --------  ------

gkb-1         gkb-2         0   0        0        0        22s       CONNECTED

أدخل الأمر show gatekeeper يدعو لعرض المكالمات النشطة المسموح بها من قبل برنامج حماية البوابة هذا ومدى عرض النطاق الترددي الذي يستخدمه كل واحد.

gkb-1#show gatekeeper calls

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

3-63466                            9           128(Kbps)

Endpt(s): Alias                 E.164Addr

src EP: gwa-1                 4085272923

Endpt(s): Alias                 E.164Addr

dst EP: gwb-1                 3653

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

172.16.13.23    1720  172.16.13.23    54670

رسائل RAS المتعلقة بنطاق النطاق الترددي (BRQ/BCF/BRJ)

يتم إستخدام رسالة BRQ لطلب تغيير النطاق الترددي من برنامج Cisco Gatekeeper. هذا هو الإجراء:

1. يتحقق Cisco Gatekeeper من الطلب بواسطة EndpointIdentifier لتحديد موقع نقطة النهاية في قاعدة بيانات التسجيل.

2. وهو يحدد موقع سجل المكالمات من خلال إستخدام callReferenceValue للعثور على مكالمة مقترنة بنقطة النهاية بنفس callReferenceValue.

3. إذا قام بتحديد موقع سجل المكالمات، يقوم بعد ذلك بحساب التغيير في النطاق الترددي، ثم يضيف أو يستقطع من النطاق الترددي للمنطقة العالمية، حسب الضرورة. ويفعل نفس الشيء بالنسبة لأي موارد للوكيل أو البوابة قيد الاستخدام.

4. يتم إرسال رسالة BCF أو BRJ مرة أخرى إلى نقطة النهاية، والتي تعتمد على النجاح أو الفشل.

رسائل RAS المستخدمة للإبلاغ عن حالة النطاق الترددي

كما يحمل حقل "بيانات غير قياسية" الخاص باستجابة طلب المعلومات معلومات حول النطاق الترددي المستخدم الحالي على بوابة أو وكيل.

كيفية تشغيل BRQ من البوابة لإعلام "حماية البوابة" بتقليل النطاق الترددي للمكالمة

قبل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(2)XA على بوابة Cisco H.323، كان يتم الإبلاغ دائما عن المكالمات لطلب نطاق ترددي يبلغ 64 كيلوبت/ثانية. هذا هو النطاق الترددي أحادي الإتجاه لمفك ترميز Cisco G.711. إذا أختارت نقاط النهاية في المكالمة إستخدام برنامج ترميز أكثر فعالية، لم يتم الإبلاغ عن ذلك إلى برنامج حماية البوابة من Cisco. في الإصدار 12.2(2)XA من برنامج Cisco IOS Software من بوابة Cisco H.323 أو إصدار أحدث، والذي يتوافق مع الإصدار 3 من H.323، يكون النطاق الترددي الذي تم الإبلاغ عنه ثنائي الإتجاه. في البداية، يتم حجز 128 كيلوبايت. إذا حددت نقاط النهاية في المكالمة برنامج ترميز أكثر فعالية، يتم إعلام Cisco Gatekeeper بتغيير النطاق الترددي.

ملاحظة: قم بتكوين بوابة Cisco H.323 باستخدام هذا الأمر في وضع التكوين العام لاستخدام سلوك النطاق الترددي الذي تم الإبلاغ عنه والذي تم إستخدامه قبل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(2)XA لإدارة النطاق الترددي للمنطقة:

Router(config-gateway)#emulate cisco h323 bandwidth

الأمثلة

يغطي هذا القسم هذين المثالين:

- إدارة النطاق الترددي في مخطط نظام المجموعة

- إستخدام BRQ للإبلاغ عن النطاق الترددي

مثال 1: إدارة النطاق الترددي في مخطط نظام المجموعة

راجع تصحيح الأخطاء التي تم التقاطها من برنامج Cisco Gatekeeper في نظام مجموعة. يعرض تصحيح الأخطاء رسائل ARQ و ACF، والتي تتضمن النطاق الترددي المطلوب للمكالمة. بعد تلقي هذه الرسائل، يقوم برنامج "حماية البوابة من Cisco" بتحديث البوابات الأخرى في المجموعة حول تغيير النطاق الترددي هذا.

ملاحظة: يتم إستخدام هذه الأوامر لالتقاط هذا الإخراج: debug h225 asn1، debug ras، debug gatekeeper gup asn1، debug gatekeeper gup events.

Mar  2 23:59:26.802:

Mar  2 23:59:26.802: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

!--- ARQ is received.

{

requestSeqNum 5928

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"6196296800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

e164 : "4085272923",

h323-ID : {"gwa-1"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 11002

}

bandWidth 1280

!--- Intial bandwidth of 128k is requested.

callReferenceValue 14

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008800180'H

}

conferenceID 'C8C66C7D168011CC800C8828285B8DF6'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'C8C66C7D168011CC800D8828285B8DF6'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar  2 23:59:26.810: ARQ (seq# 5928) rcvd

Mar  2 23:59:26.810: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 80 00000880

0180

Mar  2 23:59:26.810:

Mar  2 23:59:26.810: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

callingOctet3a 128

}

parse_arq_nonstd: ARQ Nonstd decode succeeded, remlen = 129

Mar  2 23:59:26.814: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

!--- ACF is sent back.

{

requestSeqNum 5928

bandWidth 1280

!--- BW value is included.

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar  2 23:59:26.818: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00172740 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar  2 23:59:26.818:

Mar  2 23:59:26.818:  IPSOCK_RAS_sendto:   msg length 24 from

172.16.13.41:1719 to 172.16.13.23: 51874

Mar  2 23:59:26.822:       RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 5928) sent to

172.16.13.23

Mar  2 23:59:36.046: GUP OUTGOING PDU ::=

value GUP_Information ::=

!--- GUP update message is sent to all gatekeepers in the cluster.

{

protocolIdentifier { 1 2 840 113548 10 0 0 2 }

message announcementIndication :

{

announcementInterval 30

endpointCapacity 46142

callCapacity 68793

hostName '676B622D31'H

percentMemory 25

percentCPU 0

currentCalls 1

currentEndpoints 2

zoneInformation

{

{

gatekeeperIdentifier {"gkb-1"}

altGKIdentifier {"gkb-2"}

totalBandwidth 1280

!--- BW info is included.

interzoneBandwidth 1280

remoteBandwidth 1280

}

}

}

}

Mar  2 23:59:36.050: GUP OUTGOING ENCODE BUFFER::= 00 0A2A8648 86F70C0A

00000220 001E40B4 3E80010C B904676

B 622D3132 00010002 01420000 67006B00 62002D00 31080067 006B0062

002D0032 40050040 05004005 00

Mar  2 23:59:36.054:

Mar  2 23:59:36.054: Sending GUP ANNOUNCEMENT INDICATION to 172.16.13.16

مثال 2: أستخدم BRQ للإبلاغ عن النطاق الترددي

ابحث عن تصحيح الأخطاء من برنامج Cisco Gatekeeper في إعداد يقتصر فيه النطاق الترددي على برنامج حماية البوابة البعيدة على 144 كيلوبت في الثانية. ترى في تصحيح الأخطاء أن ARQ المطلوب هو نطاق ترددي أولي مقداره 128 كيلوبت لكل ثانية. عند إعداد المكالمة، تشير نقطة النهاية إلى التغيير في النطاق الترددي باستخدام رسالة BRQ والنطاق الترددي المستخدم في 16 كيلوبت/ثانية، مما يعني أنه تم إعداد المكالمة باستخدام برنامج Cisco G729 codec. ثم يطلب اتصال آخر ويعامل بالطريقة نفسها.

لاحظ أنه إذا وصلت المكالمة الثانية قبل أن تطلب نقطة النهاية تغيير النطاق الترددي للمكالمة الأولى، فإن برنامج Cisco Gatekeeper يرفض هذه المكالمة، نظرا لأن 128+128=256 كيلوبت لكل ثانية، وأن ذلك يزيد عن 144 كيلوبت لكل ثانية تم تكوينها.

!

!

!

gatekeeper

zone local gka-1 domainA.com 172.16.13.35

zone remote gkb-1 domainB.com 172.16.13.41 1719

zone prefix gkb-1 36*

zone prefix gka-1 53*

gw-type-prefix 1#* default-technology

bandwidth remote 144

no shutdown

endpoint ttl 120

!

تم التقاط هذا الإخراج باستخدام الأوامر debug h225 asn1 وdebug ras:

gka-1#show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0

flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 1076 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203860 messages logged

Logging Exception size (4096 bytes)

Trap logging: level informational, 66 message lines logged

Log Buffer (9999999 bytes):

Mar 14 20:18:06.385: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 27 88039700 F0003800

31004600 36004100 38003900 38003000 30003000 30003000 30003000 31010180

69860140 04006700 77006100 2D003140 0500000B 40B50000 12138000 0008A001

800B1249 53444E2D 564F4943 45DA4A9C E21FCF11 CC802093 7822E08B 6308E020

00018011 00DA4A9C E21FCF11 CC802193 7822E08B 630100

Mar 14 20:18:06.401:

Mar 14 20:18:06.405: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

!--- ARQ is received.

{

requestSeqNum 920

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

bandWidth 1280

!--- Intial BW of 128 kpbs is requested.

callReferenceValue 11

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008A001800B124953444E2D564F494345'H

}

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar 14 20:18:06.425: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 80 000008A0

01800B12 4953444E 2D564F49 4345

Mar 14 20:18:06.429:

Mar 14 20:18:06.429: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

callingOctet3a 128

interfaceSpecificBillingId "ISDN-VOICE"

}

Mar 14 20:18:06.433: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value LRQnonStandardInfo ::=

{

ttl 6

nonstd-callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

callingOctet3a 128

gatewaySrcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

}

Mar 14 20:18:06.437: H225 NONSTD OUTGOING ENCODE BUFFER::= 82 86B01100

DA4A9CE2 1FCF11CC 80219378 22E08B63 01800D01 40040067 00770061 002D0031

Mar 14 20:18:06.445:

Mar 14 20:18:06.445: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 2061

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8286B01100DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D23'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gka-1"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 14 20:18:06.461: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 4A 80080C01 01806986

40B50000 12258286 B01100DA 4A9CE21F CF11CC80 21937822 E08B6301 800D0140

04006700 77006100 2D003100 AC100D23 06B70B80 0D014004 0067006B 0061002D

00310180

Mar 14 20:18:06.469:

Mar 14 20:18:06.473: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 920

delay 9000

}

Mar 14 20:18:06.473: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 80 05000397 2327

Mar 14 20:18:06.473:

Mar 14 20:18:06.477: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 4F 080C00AC 100D1706

B800AC10 0D17DC0E 40B50000 12390001 40040067 00770062 002D0031 08006700

6B006200 2D003101 10014004 00670077 0062002D 003100AC 100D1706 B8000000

00000000 00000010 40080880 013C0501 0000

Mar 14 20:18:06.489:

Mar 14 20:18:06.489: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 2061

callSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 56334

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '00014004006700770062002D0031080067006B00...'H

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 14 20:18:06.509: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 01400400

67007700 62002D00 31080067 006B0062 002D0031 01100140 04006700 77006200

2D003100 AC100D17 06B80000 00000000 00000000

Mar 14 20:18:06.517:

Mar 14 20:18:06.521: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value LCFnonStandardInfo ::=

{

termAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

gkID {"gkb-1"}

gateways

{

{

gwType voip : NULL

gwAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

sigAddress

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

resources

{

maxDSPs 0

inUseDSPs 0

maxBChannels 0

inUseBChannels 0

activeCalls 0

bandwidth 0

inuseBandwidth 0

}

}

}

}

Mar 14 20:18:06.537: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

!--- ACF is sent back.

{

requestSeqNum 920

bandWidth 1280

!--- BW is included.

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar 14 20:18:06.549: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00039740 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar 14 20:18:06.553:

Mar 14 20:18:06.677: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 32 0003981E 00380031

00460036 00410038 00390038 00300030 00300030 00300030 00300031 DA4A9CE2

1FCF11CC 80209378 22E08B63 000B00A0 15080011 00DA4A9C E21FCF11 CC802193

7822E08B 630100

Mar 14 20:18:06.685:

Mar 14 20:18:06.689: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthRequest :

!--- BRQ message to request bandwidth to be changed to 16 kpbs.

{

requestSeqNum 921

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

callReferenceValue 11

bandWidth 160

!--- 16 kpbs is requested.

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 14 20:18:06.697: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthConfirm :

!--- BCF is sent back approving the bandwidth request change.

{

requestSeqNum 921

bandWidth 160

}

Mar 14 20:18:06.697: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 34 039800A0

Mar 14 20:18:06.701:

Mar 14 20:18:12.066: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 0E 40039906 0008914A

00030000 0100AC10 0D0FE511 00040067 006B0061 002D0031 00B50000 12288F00

0002003B 0180211E 00380031 00460036 00410038 00390038 00300030 00300030

00300030 00300031 01000180

Mar 14 20:18:12.074:

Mar 14 20:18:12.078: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 922

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 58641

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

willSupplyUUIEs FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar 14 20:18:12.098: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 922

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

alternateGatekeeper

{

}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar 14 20:18:12.106: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 12 40039906 0008914A

00030008 0067006B 0061002D 00311E00 38003100 46003600 41003800 39003800

30003000 30003000 30003000 3000310F 8A010002 003B0100 0180

Mar 14 20:18:12.114:

Mar 14 20:18:14.586: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 5A C0039A08 80013C05

04010020 40078000 38003100 46003600 41003800 39003800 30003000 30003000

30003000 30003100 AC100D0F E5110100 AC100D0F 06B80140 04006700 77006100

2D003101 C100B500 00120570 2BA39307 000BDA4A 9CE21FCF 11CC8020 937822E0

8B630000 A003C000 1100DA4A 9CE21FCF 11CC8021 937822E0 8B630E20 0100

Mar 14 20:18:14.602:

Mar 14 20:18:14.602: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequestResponse :

!--- IRR message is received and it includes the bandwidth used on the gateway.

{

requestSeqNum 923

endpointType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 58641

}

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

perCallInfo

{

{

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '702BA39307'H

}

callReferenceValue 11

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

h245

{

}

callSignaling

{

}

callType pointToPoint : NULL

bandWidth 160

callModel direct : NULL

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

}

}

needResponse FALSE

}

Mar 14 20:18:14.646: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 70 2BA39307

Mar 14 20:18:14.646:

Mar 14 20:18:14.646: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value IRRperCallnonStandardInfo ::=

{

startTime 732140295

}

Mar 14 20:18:28.008: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 27 88039B00 F0003800

31004600 36004100 38003900 38003000 30003000 30003000 30003000 31010180

69860140 04006700 77006100 2D003140 0500000C 40B50000 12030000 00000000

00000000 00000000 00000000 0008E020 00018011 00000000 00000000 00000000

00000000 000100

Mar 14 20:18:28.024:

Mar 14 20:18:28.024: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 924

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

bandWidth 1280

callReferenceValue 12

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '000000'H

}

conferenceID '00000000000000000000000000000000'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar 14 20:18:28.044: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 0000

Mar 14 20:18:28.044:

Mar 14 20:18:28.044: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

}

Mar 14 20:18:28.048: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value LRQnonStandardInfo ::=

{

ttl 6

nonstd-callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

gatewaySrcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

}

Mar 14 20:18:28.056: H225 NONSTD OUTGOING ENCODE BUFFER::= 82 86901100

00000000 00000000 00000000 00000000 0D014004 00670077 0061002D 0031

Mar 14 20:18:28.060:

Mar 14 20:18:28.060: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 2062

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8286901100000000000000000000000000000000...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D23'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gka-1"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 14 20:18:28.076: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 4A 80080D01 01806986

40B50000 12238286 90110000 00000000 00000000 00000000 0000000D 01400400

67007700 61002D00 3100AC10 0D2306B7 0B800D01 40040067 006B0061 002D0031

0180

Mar 14 20:18:28.084:

Mar 14 20:18:28.088: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 924

delay 9000

}

Mar 14 20:18:28.088: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 80 0500039B 2327

Mar 14 20:18:28.088:

Mar 14 20:18:28.097: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 4F 080D00AC 100D1706

B800AC10 0D17DC0E 40B50000 12390001 40040067 00770062 002D0031 08006700

6B006200 2D003101 10014004 00670077 0062002D 003100AC 100D1706 B8000000

00000000 00000010 40080880 013C0501 0000

Mar 14 20:18:28.105:

Mar 14 20:18:28.109: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 2062

callSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 56334

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '00014004006700770062002D0031080067006B00...'H

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 14 20:18:28.129: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 01400400

67007700 62002D00 31080067 006B0062 002D0031 01100140 04006700 77006200

2D003100 AC100D17 06B80000 00000000 00000000

Mar 14 20:18:28.133:

Mar 14 20:18:28.137: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value LCFnonStandardInfo ::=

{

termAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

gkID {"gkb-1"}

gateways

{

{

gwType voip : NULL

gwAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

sigAddress

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

resources

{

maxDSPs 0

inUseDSPs 0

maxBChannels 0

inUseBChannels 0

activeCalls 0

bandwidth 0

inuseBandwidth 0

}

}

}

}

Mar 14 20:18:28.153: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 924

bandWidth 1280

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar 14 20:18:28.169: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00039B40 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar 14 20:18:28.169:

Mar 14 20:18:28.289: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 32 00039C1E 00380031

00460036 00410038 00390038 00300030 00300030 00300030 00300031 00000000

00000000 00000000 00000000 000C00A0 15080011 00000000 00000000 00000000

00000000 000100

Mar 14 20:18:28.301:

Mar 14 20:18:28.301: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthRequest :

{

requestSeqNum 925

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

conferenceID '00000000000000000000000000000000'H

callReferenceValue 12

bandWidth 160

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 14 20:18:28.309: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthConfirm :

{

requestSeqNum 925

bandWidth 160

}

Mar 14 20:18:28.313: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 34 039C00A0

Mar 14 20:18:28.313:

معلومات ذات صلة

- التحكم بإذن الدخول عبر بروتوكول VoIP

- برنامج حماية البوابة عالي الأداء من Cisco

- تحسينات قابلية توسع Cisco H.323 وإمكانية تشغيله التفاعلي

- VoIP مع برنامج حماية البوابة

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems