المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

كيف يمكنني تمكين وصول HTTPS لواجهة المستخدم الرسومية CUE؟

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يمكن HTTPS منفذ ل ال cisco Unity Express (CUE) GUI.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Unity Express

- HTTPS

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Unity Express، الإصدار 8 والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

كيف يمكنني تمكين وصول HTTPS لواجهة المستخدم الرسومية CUE؟

أتمت هذا steps in order to مكنت HTTPS منفذ ل ال CUE GUI:

1. في وضع تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) ل CUE، قم بتشغيل الأمر crypto key generate rsa gui modulus 1024.

2. إعادة تحميل الرمز.

3. في وضع تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) ل CUE، قم بتشغيل الأمر web session security keyLabel gui.

4. قم بتمكين أمان طبقة النقل (TLS) 1.0 في Microsoft Internet Explorer و Mozilla Firefox.

5. في شريط عنوان المستعرض، أدخل https://<cue-ip-address> أو http://<cue-ip-address>:443.