المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا المستند كيفية إصدار مهايئات العبارة حتى يمكنك تحديد الإصدارات الأخرى من خدمات الاتصالات الموحدة من Cisco وبرنامج Unified Call Studio الصوتي من Cisco الذي تكون فيه المهايئات الحالية متوافقة.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Unified Call Services، Universal Edition، و Cisco Unified Call Studio، Universal Edition.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

الأعراض: يريد المستخدم معرفة ما إذا كانت مهايئات العبارة الحالية الخاصة به ستظل تعمل بعد الترقية إلى إصدار أحدث من برنامج Cisco Unified Call Services أو إصدار برنامج Cisco Unified Call Studio.

الدقة: ترتبط مهايئات البوابة بإصدارات نقاط من Cisco Unified Studio و Cisco Unified Call Services، وليس بإصدارات dot-dot. وهذه الامثلة هي امثال:

- يعمل مهايئ العبارة الذي يعمل على Cisco Unified Call Services 3.6.2 أيضا على Cisco Unified Call Services 3.6.3 (أي أن المحول صالح ل 3.6.x).

- لا يعمل محول العبارة الذي يعمل على Cisco Unified Call Services 3.5 على Cisco Unified Call Services 3.4.3 (أي أن المحول صالح ل 3.5.x، وليس 3.4.x).

- لا يعمل محول العبارة الذي يعمل على Cisco Unified Call Studio 5.0 على Cisco Unified Call Studio 5.1.3، ولكنه يعمل على Cisco Unified Call Studio 5.0.1.

يمكن إعادة إصدار مهايئات العبارة السابقة للعمل مع الإصدارات الأحدث من برنامج Cisco Unified. حتى إذا قمت بالترقية إلى إصدار برنامج Cisco Unified والذي لا يتم فيه دعم مهايئات العبارة الحالية، قد تكون الإصدارات المحدثة من مهايئات العبارة هذه الموجهة خصيصا لهذا الإصدار الجديد من البرنامج متاحة.

راجع منتدى مركز الاتصال (AUDIUM) من Cisco للحصول على أحدث تنزيلات لمهايئات البرامج والبوابات.

معلومات ذات صلة

- مركز دعم مركز الاتصال (AUDIO) من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems